ATP System Results for the

TPTP Problem Library

up to TPTP v1.2.1 – TR Date 5.6.96

Technical Report 95/16^1 Technical Report AR-95-06^2

Geoff Sutcliffe

1Department of Computer Science James Cook University, Australia

Phone: +61 77 814622 Fax: +61-77-814029 Email: geoff@cs.jcu.edu.au

Christian B. Suttner

2Institut für Informatik TU München, Germany

Phone: +49-89-521098 Fax: +49-89-526502 Email: suttner@informatik.tu-muenchen.de

Abstract Since the first release of the TPTP problem library in 1993, many researchers have used the TPTP as an appropriate and convenient basis for ATP system evaluation. Some researchers, who have tested their ATP systems over the entire TPTP, have made their result data available. The data is tabulated in this report. This data does not provide a basis for comparing the ATP systems. Rather, it documents how individual ATP systems have performed on the TPTP, using their specific calculus, implemented using specified software, and executing on certain hardware within user determined resource constraints.

Contents

1 Introduction 2

2 The TPTP Problem Library 2

3 The ATP Systems 3 3.1 Otter 3.0.2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 3.2 SETHEO 3.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 3.3 SPTHEO (based on SETHEO 3.1) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7 3.3.1 SPTHEO m16n1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9 3.3.2 SPTHEO m16s1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10 3.3.3 SPTHEO m256n1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10 3.3.4 SPTHEO m256s1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10 3.4 CLIN 1.0 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10 3.5 CLIN-E 0.35 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 11 3.5.1 CLIN-E 0.35FM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 12 3.5.2 CLIN-E 0.35FS : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13 3.5.3 CLIN-E 0.35BM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13 3.5.4 CLIN-E 0.35BS : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13 3.6 CLIN-S 1.0 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13 3.6.1 CLIN-S 1.0+ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 15 3.6.2 CLIN-S 1.0- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 16 3.7 LINUS 1.0.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 16 3.8 DISCOUNT 3.0 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 17 3.8.1 DISCOUNT 3.0A : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18 3.8.2 DISCOUNT 3.0O : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 19 3.9 SPASS 0.45 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 19

4 The Format of the Results 20

5 Conclusion 21

6 The ATP System Results 25

1 Introduction

The TPTP (Thousands of Problems for Theorem Provers) Problem Library [SSY94, SS95] is a library of test problems for automated theorem proving (ATP) systems, using the clause normal form of 1st order logic. Since its first release in 1993, many researchers have used the TPTP as an appropriate and convenient basis for ATP system evaluation. Some researchers, who have tested their ATP systems over the entire TPTP, have made their result data available. The data is tabulated in this report.

The main motivation for collecting this data is to form a basis for assigning difficulty ratings to the TPTP problems. These ratings will be important for several reasons: (1) They will simplify problem selection according to the user’s intention. (2) They will allow the quality of an ATP system to be judged. (3) Over the years, changes in the problem ratings will measure advancements in ATP. The problem ratings are currently being worked on, and will be part of a future TPTP release. The first use of the ratings will be in the selection of problems for the ATP system competition to be held at CADE-13 [SSar].

This data does not provide a basis for comparing the ATP systems. Rather, it documents how individual ATP systems have performed on the TPTP, using their specific calculus, implemented using specified software, and executing on certain hardware within user determined resource constraints. The extreme disparity between the calculi, implementations, hardware, and resource constraints means that it is meaningless to compare the results obtained by the various systems. Heed this warning:

COMPARING ATP SYSTEMS BASED ON THE RESULTS IN THIS REPORT IS MEANINGLESS. DON’T DO IT!

2 The TPTP Problem Library

The principal motivation for the TPTP project is to move the testing and evaluation of ATP systems from the previously ad hoc situation onto a firm footing. This became necessary, as results currently being published often do not accurately reflect the capabilities of the ATP system being considered. A common library of problems is necessary for meaningful system evaluations, meaningful system comparisons, repeatability of testing, and the production of statistically significant results. The TPTP is such a library. The TPTP problem library supplies the ATP community with:

ffl A comprehensive library of the ATP test problems that are available today, in order to provide an overview and a simple, unambiguous reference mechanism.

ffl A comprehensive list of references and other interesting information for each problem.

ffl New generalized variants of problems whose original presentation is hand-tailored towards a particular automated proof.

ffl Arbitrary size instances of generic problems (e.g., the pigeon-holes problem [CR79]).

ffl A utility to convert the problems to existing ATP formats. Currently the KIF [GF92], 3TAP [HBG94], leanTAP [BP95], METEOR [Ast92], MGTP [FHKF92], Otter [McC94], PTTP [Sti84], SETHEO [STvdK90], SPASS [WGRar], and SPRFN [Pla88] formats are supported, and the utility can easily be extended to produce any format required.

ffl General guidelines outlining the requirements for ATP system evaluation.

The TPTP is managed in the manner of a software product, in the sense that fixed releases are made. Each release of the TPTP is identified by a release number, in the form v¡Version¿.

¡Edition¿.¡Patch level¿. The Version number enumerates major new releases of the TPTP,

in which important new features have been added. The Edition number is incremented each time new problems are added to the current version. The Patch level is incremented each time errors, found in the current edition, are corrected.

The TPTP can be obtained by anonymous FTP (please send email to us for detailed instructions) or via the World Wide Web (WWW) with either of the following URLs :

http://www.cs.jcu.edu.au/ftp/users/GSutcliffe/TPTP.html
http://wwwjessen.informatik.tu-muenchen.de/~suttner/TPTP.html.

The tptp2X utility is a multi-functional utility for reformatting, transforming, and generating TPTP problem files. In particular, it:

ffl Converts from the TPTP format to formats used by existing ATP systems. ffl Applies various transformations to the clauses of TPTP problems. ffl Controls the generation of TPTP problem files from TPTP generator files. Depending upon how the tptp2X utility is used, the performance of ATP systems that use the output from tptp2X can be significantly affected.

Using the TPTP. The results listed in this report have been obtained in compliance with the guidelines for use of the TPTP. The guidelines (for TPTP v1.2.1, which are almost identical to those in earlier TPTP releases) require that:

ffl The TPTP release number must be stated, and each problem must be referenced by its unambiguous syntactic name.

ffl No clauses/literals may be changed, added, or removed without explicit notice (this holds also for removing equality axioms when built-in equality is provided by the prover).

ffl The clauses/literals may not be rearranged without explicit notice. If clause or literal reordering is done using the tptp2X utility, the reordering must be explicitly noted.

ffl The header information in each problem may not be used by the ATP system without explicit notice. Any information that is given to the ATP system, other than that in the input clauses, must be explicitly noted (including any system switches or default settings).

Abiding by these rules allows unambiguous identification of the problem, the arrangement of clauses, and further input to the ATP system.

3 The ATP Systems

Nine distinct ATP systems have been tested on the TPTP. They are Bill McCune’s Otter^1 [McC94], SETHEO [LSBB92] from the automated reasoning group at TU München, Christian Suttner’s SPTHEO [Sut95] (based on SETHEO 3.1), Shie-Jue Lee’s CLIN [Lee90, LP92], Geoff Alexander’s CLIN-E [Ale95], Heng Chu’s CLIN-S [CP94], Reinhold Letz’s LINUS [Let95], Jörg Denzinger’s DISCOUNT [ADF95], and Christoph Weidenbach’s SPASS [WGRar]. Four different parameter settings for SPTHEO, which produce different parallelizations of SETHEO, have been tested. Four variants of CLIN-E, using different control strategies, have been tested. Two search guidance heuristics have been tested for each of CLIN-S and DISCOUNT. In Sections 3.1 to 3.9 brief introductions to each of the system (variant)s are given, and information about the testing of each system is tabulated. The tables describing the testing contain the following information:

1The results are for Otter 3.0.2. Otter 3.0 has also been tested, on TPTP v1.0.0. Those results are superceded by these. Further, some information about the TPTP was lost between v1.0.0 and v1.1.0, making it impossible to interpret those early result correctly. Thus the Otter 3.0 results have been omitted from this report.

ATP system name. This names the ATP system and the release/variant of the system.

Developed by. This gives the name and email address of the ATP researcher who developed the ATP system.

Availability. This gives email/FTP/WWW addresses from which the ATP system may be obtained.

References. This cites papers that describe the ATP system.

TPTP version. This identifies the TPTP release that the ATP system was tested on.

tptp2X flags. This lists the flags that were used when converting the TPTP problems to the ATP system’s format, using the tptp2X utility. Depending on what flags were used, different information in the TPTP problem files is used in the conversion. In particular, some output formats use the clauses’ type (one of axiom, hypothesis, or conjecture) information to affect the output. This subsequently affects the performance of the ATP system.

CPU, RAM size, Operating system. These give the hardware and software environment used for the testing.

Implementation. This gives the implementation language and details of the compilation of the ATP system.

Resource limits. This lists the resource limits (e.g., time, memory, term depth) that were imposed in the testing.

Settings/flags This gives the system switches (that modify the behavior of the ATP system) that were used in the testing.

Results format, Results values. These describe the data fields that have been recorded for each run of the ATP system (on a particular TPTP problem). The Results format shows how the data fields are formatted in the results tables (Section 6). The Results values describes the possible data values for each of the data fields. The following data fields are always used:

ffl Solns - indicates whether or not the ATP system was tested on that problem, and if it was, the outcome of the test. Possible values for this field include P and the number of proofs found (to indicate that the ATP system found a proof) and M and the number of models found (to indicate the ATP system found a model). If the ATP system was not tested on a particular problem, then not tested is the value for this field, and a reason is given.

ffl Time - the CPU time taken by the ATP system for that problem.

Other possible data fields include:

ffl how the CPU time taken is distributed over various subtasks;

ffl the amount of memory used;

ffl the number of clauses generated;

ffl the number of clauses retained;

ffl the number of inference steps;

ffl the proof length and depth (which have different meanings for different ATP systems!).

Results summary. This summarizes the results for the ATP system. First it gives the number of problems for which valid results could exist. A result for a particular problem remains valid until the problem is Bugfixed, i.e., it’s clauses are changed. Once a problem is Bugfixed, earlier results for that problem are no longer valid, and are discarded. Following are counts of how often each of the possible Solns values occur, including counts of how many theorems were proved, how many models were found, and how many problems were not tested. The percentage of problems tested, relative to the number that could have been tested, is given. After that the total number of successes, i.e., the number of proofs and models found, is given. Finally, the percentages success over the tested problems and over all the problems are given.

Comments. This contains free format comments about the testing, e.g., explanations of system variants, particularly interesting information about the ATP system.

Submitted by. This gives the name and email address of the ATP researcher who submitted the results for the ATP system.

3.1 Otter 3.0.2

Otter [McC90] is a resolution style theorem prover for 1st order logic with equality. Otter’s inference rules are based on resolution and paramodulation. Otter includes facilities for term rewriting, term orderings, Knuth-Bendix completion, weighting, and strategies for directing and restricting searches for proofs.

The testing of Otter on the TPTP was done using Otter’s autonomous mode. In autonomous mode Otter scans the input clauses for some simple syntactic properties, and decides on one of six inference rule and search strategy combinations. The autonomous mode reflects Bill McCune’s personal experiences with Otter.

ATP system name Otter 3.0.2 Developed by Bill McCune (mccune@mcs.anl.gov) Availability FTP: info.mcs.anl.gov:pub/Otter/otter-3.0.3.tar.Z WWW: http://www.mcs.anl.gov/home/mccune/ar/otter/ References [McC94] TPTP version v1.1.1 tptp2X flags -t equality:stfp

-f otter:none:’set(auto),assign(max seconds,600)’

(No use of clause type information) CPU SPARC 2 RAM size 32MB Operating system SunOS 4.1 Implementation C. Compiler: gcc 2.4.5. Flags: -O Resource limits 12MB memory. 600 seconds. 300 term depth. Settings/flags set(auto) Results format Solns Time Memory Clauses PL PD Results values Solns - P and number of proofs found or timeout or sos empty or no memory or term too deep or unknown error Time - CPU time, in seconds Memory - Memory used, in K Clauses - Number of clauses generated PL - Proof length PD - Proof level Results summary 2336 problems (2652 in TPTP v1.1.1, 316 since bugfixed) 51 not tested 1000 Proofs 1204 timeout

70 sos empty 7 no memory 1 term too deep 3 unknown error 98% tested 1000 successes (proofs + models) 44% success, over those tested 43% success, overall Comments ffl Problems involving equality had the equality axioms deleted; paramodulation and demodulation were used instead. Therefore results for problems where the equality was incomplete are invalid and have been removed (marked as not tested).

ffl The ”auto” strategy is incomplete, so sos empty does not indicate satisfiability.

ffl Bill McCune predicts that Otter 3.0.4 (the current version) will do about the same as Otter 3.0.2 on TPTP.

Submitted by Bill McCune (mccune@mcs.anl.gov)

3.2 SETHEO 3.1

SETHEO [LSBB92, LMG94, GLMS94] is sequential theorem prover based on the model elimination proof procedure, for 1st order logic. The SETHEO system consists of two parts: a preprocessing unit and an actual proof search unit. The preprocessing unit performs certain optimizations on the input formula (such as removing clauses containing pure literals) and generates output for the proof search unit. The proof search unit (called SAM, for SETHEO Abstract Machine) is an extension of the Warren Abstract Machine. The underlying model elimination calculus has been extended by various types of constraints to prune off unnecessary search paths.

ATP system name SETHEO 3.1 Developed by Automated Reasoning Group, TU München (setheo@informatik.tu-muenchen.de) Availability FTP: ftp.informatik.tu-muenchen.de: /local/lehrstuhl/jessen/Group.Automated Reasoning/setheo.tar.gz WWW: http://wwwjessen.informatik.tu-muenchen.de/forschung/ reasoning/setheo.html References [LSBB92, LMG94, GLMS94] TPTP version v1.1.3 tptp2X flags -f setheo (No use of clause type information) CPU HP 720 RAM size 32 Mbyte Operating system HP-UX 9.X Implementation C. Compiler: HP-UX cc. Flags: -c -g -o Resource limits 1000 seconds Settings/flags -cons -dr Results format Solns Time Inferences PL Results values Solns - P and number of proofs found or timeout Time - CPU time, in seconds Inferences - Inference steps PL - Proof length Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 2 not tested 755 Proofs 1580 timeout 100% tested

755 successes (proofs + models) 32% success, over those tested 32% success, overall Comments ffl Some satisfiable problems were not tested. They are labeled “satisfiable”.

ffl Some problems were not tested due to problems with the SETHEO preprocessing unit. They are labeled “preprocessing error”.

ffl Some problems were not tested due to problems with the SETHEO abstract machine. They are labeled “abstract machine error”.

Submitted by Christian Suttner (suttner@informatik.tu-muenchen.de)

3.3 SPTHEO (based on SETHEO 3.1)

SPTHEO [Sut95] is a parallelization of the SETHEO system, based on the Static Partitioning with Slackness (SPS) model for parallelization. In this model the search space is initially developed sequentially until a sufficient number of alternative sub-search spaces (tasks) have been generated. These tasks are distributed to multiple processors that search the alternatives in parallel until one finds a proof. The number of tasks generated typically exceeds the number of processors, and the extent of this is the “slackness” in the system. Thus each processor typically runs several tasks concurrently.

SPTHEO allows the creation of tasks using solely OR-partitioning (one task for each possible model elimination expansion step) or a combination of OR- and independent AND-partitioning (one task for each group of independent subgoals within a tableau). The results presented here stem from pure OR-partitioning.

SPTHEO’s parallelism is determined by two parameters: m - the approximate number of tasks generated, and n - the number of processors. The values for m and n define s - the degree of slackness = m/n, giving the approximate number of tasks per processor. The least slack situation arises when all tasks are executed on separate processors, in which case s = 1. Four variants of SPTHEO have been tested, combining m = 16 and 256 with n = 1 and s = 1.

3.3.1 SPTHEO m16n1

ATP system name SPTHEO m16n1 Developed by Christian Suttner (suttner@informatik.tu-muenchen.de) Availability WWW: http://wwwjessen.informatik.tu-muenchen.de/¸suttner/sptheo.html References [Sut95] TPTP version v1.1.3 tptp2X flags -f setheo (No use of clause type information) CPU HP 720 RAM size 32 MByte Operating system HP-UX 9.X Implementation C and PVM. Compiler: HP-UX cc. Flags: -c -g -o Resource limits 20 seconds for task generation. 20 seconds per task Settings/flags -cons -ir -m 16 for task generation (i.e., 16 tasks requested). -cons -dr for task processing. 1 processor used (time sharing).

Results format Solns TotTime APnTime PEnWork APnWork PL m Results values Solns - P and number of proofs found or timeout TotTime - Wall clock time for parallel system, with 0 communication time, in seconds.

APnTime - Task generation time plus accumulated search times (summed over all processors), in seconds.

PEnWork - Number of inferences (generation + 1st proof task). APnWork - Accumulated number of inferences (summed over all processors).

PL - Proof length of first proof found (not shortest) m - Number of tasks generated Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 15 not tested 854 Proofs 1468 timeout 99% tested 854 successes (proofs + models) 37% success, over those tested 37% success, overall Comments ffl Problems known to be satisfiable were not tested. ffl If a proof is found in the sequential task generation phase, APnTime and APnWork are meaningless and marked with “-”. TotTime and PEnWork then refer to task generation.

ffl See the comments in SETHEO 3.1 about SETHEO preprocessing errors and SETHEO abstract machine errors.

Submitted by Christian Suttner (suttner@informatik.tu-muenchen.de)

3.3.2 SPTHEO m16s1

ATP system name SPTHEO m16s1 TPTP version v1.1.3 Settings/flags -cons -ir -m 16 for task generation (i.e., 16 tasks requested). -cons -dr for task processing. 1 processor per task.

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 15 not tested 854 Proofs 1468 timeout 99% tested 854 successes (proofs + models) 37% success, over those tested 37% success, overall Other information See SPTHEO m16n1

3.3.3 SPTHEO m256n1

ATP system name SPTHEO m256n1 TPTP version v1.1.3 Settings/flags -cons -ir -m 256 for task generation (i.e., 256 tasks requested). -cons -dr for task processing. 1 processor used (time sharing).

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 15 not tested 904 Proofs 1418 timeout 99% tested 904 successes (proofs + models) 39% success, over those tested 39% success, overall Other information See SPTHEO m16n1

3.3.4 SPTHEO m256s1

ATP system name SPTHEO m256s1 TPTP version v1.1.3 Settings/flags -cons -ir -m 256 for task generation (i.e., 256 tasks requested). -cons -dr for task processing. 1 processor per task.

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 15 not tested 904 Proofs 1418 timeout 99% tested 904 successes (proofs + models) 39% success, over those tested 39% success, overall Other information See SPTHEO m16n1

3.4 CLIN 1.0

CLIN [Lee90, LP92] is an implementation of the hyper-linking theorem proving strategy. The basic idea of hyper-linking theorem proving strategies is to eliminate the duplication of instances of clauses that occurs frequently in theorem proving. This is done by reducing the first-order formulae to a propositional formulae, and applying a number of methods to detect unsatisfiability during the process of reduction. CLIN reduces the first-order formulae to propositional form by instantiating the literals of the formula by unification.

CLIN’s search strategy is determined by two parameters; the support strategy and the clause size method. Support strategies are a way restricting the hyper-link operation, while still maintaining completeness. Forward support sort of simulates forward chaining and backward support sort of simulates backward chaining. The clause size method partially defines the hyper-link ordering, and thus the order in which hyper-link instances are generated. A sliding priority mechanism is provided to control the use of memory and achieve the same effect as best first search.

ATP system name CLIN 1.0 Developed by Shie-Jue Lee (leesj@ee.nsysu.edu.tw) Availability FTP: ftp.cs.unc.edu:pub/projects/mi/clin/prover.tar.Z WWW: http://www.cs.unc.edu/mi/mi-provers.html References [Lee90, LP92] TPTP version v1.1.3 tptp2X flags -f sprfn (No use of clause type information) CPU RS/6000 550 RAM size 512MB / 1024MB Operating system AIX 3.2.5 Implementation Prolog. Compiler: ECLiPSe 3.4.5. Flags: nodbgcomp Resource limits 1800 seconds Settings/flags assign(support list,[f]) (i.e., Forward support). set(slidepriority). Maximum clause size method.

Results format Solns TotTime ModTime Clauses Results values Solns - P and number of proofs found or M and number of models found or timeout or var lim (limit of 20 distinct variables exceeded) or cls lim (limit of 1600 input clauses exceeded) TotTime - CPU time, in seconds ModTime - CPU time taken looking for a model, in seconds Clauses - Number of clauses retained Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 725 Proofs

9 Models 1599 timeout

1 var lim 3 cls lim 100% tested

734 successes (proofs + models) 31% success, over those tested 31% success, overall Comments ffl CLIN automatically switches to All support and the Maximum clause size method for propositional problems.

Submitted by Geoff Alexander (alexande@cs.unc.edu)

3.5 CLIN-E 0.35

CLIN-E [Ale95] is an implementation of the smallest instance first hyper-linking theorem proving strategy. Smallest instance first hyper-linking was developed to address the inefficiencies encountered in the round-by-round hyper-linking theorem proving strategy when adding special support for equality. The current version CLIN-E does not containing special methods in support of equality.

Like CLIN, CLIN-E’s search strategy is determined by two parameters, as described in Section 3.4. Four combinations of parameters were tested, combining forward and backward support with the maximum and sum clause size methods.

3.5.1 CLIN-E 0.35FM

ATP system name CLIN-E 0.35FM Developed by Geoff Alexander (alexande@cs.unc.edu) Availability References [Ale95] TPTP version v1.1.3 tptp2X flags -f sprfn (No use of clause type information) CPU RS/6000 550 RAM size 512MB / 1024MB Operating system AIX 3.2.5 Implementation C++. Compiler: IBM C Set++. Flags: -03 -qinlglue Resource limits 1800 seconds Settings/flags Forward support. Maximum clause size method. Unit literal deletion on. Unit literal subsumption on.

Results format Solns TotTime ModTime Memory Clauses Results values Solns - P and number of proofs found or M and number of models found or timeout TotTime - CPU time, in seconds ModTime - CPU time taken looking for a model, in seconds Memory - Memory used, in K Clauses - Number of clauses retained Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 559 Proofs

9 Models 1769 timeout 100% tested

568 successes (proofs + models) 24% success, over those tested 24% success, overall Comments ffl CLIN-E automatically switches to All support and the Sum clause size method for propositional problems.

Submitted by Geoff Alexander (alexande@cs.unc.edu)

3.5.2 CLIN-E 0.35FS

ATP system name CLIN-E 0.35FS TPTP version v1.1.3 Settings/flags Forward support. Sum clause size method. Unit literal deletion on. Unit literal subsumption on.

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 451 Proofs

9 Models 1877 timeout 100% tested

460 successes (proofs + models) 20% success, over those tested 20% success, overall Other information See CLIN-E 0.35FM

3.5.3 CLIN-E 0.35BM

ATP system name CLIN-E 0.35BM TPTP version v1.1.3 Settings/flags Backward support. Maximum clause size method. Unit literal deletion on. Unit literal subsumption on.

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 395 Proofs 10 Models 1932 timeout 100% tested

405 successes (proofs + models) 17% success, over those tested 17% success, overall Other information See CLIN-E 0.35FM

3.5.4 CLIN-E 0.35BS

ATP system name CLIN-E 0.35BS TPTP version v1.1.3 Settings/flags Backward support. Sum clause size method. Unit literal deletion on. Unit literal subsumption on.

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 440 Proofs 10 Models 1887 timeout 100% tested

450 successes (proofs + models) 19% success, over those tested 19% success, overall Other information See CLIN-E 0.35FM

3.6 CLIN-S 1.0

CLIN-S [CP94] is an implementation of the semantic hyper-linking theorem proving strategy. Semantic hyper-linking is an attempt to combine the philosophy of hyper-linking (as described in Section 3.4) with the idea of a persistent search for a counterexample. For each model found by the propositional satisfiability procedure, CLIN-S attempts to instantiate the input clauses to obtain ground instances that contradict the model. These ground instances are accumulated and tested for satisfiability.

By default, the user specifies that CLIN-S uses either the all positive or the all negative interpretation as the initial model candidate. CLIN-S can optionally use the techniques of model literal filtering, natural replacement, simple term rewriting, and minimal replacement, to guide the model finding process. As well as hyper-linking, CLIN-S can optionally employ rough resolution and UR resolution. Details of the model finding and dedcutive processes are given in [Chu94].

3.6.1 CLIN-S 1.0+

ATP system name CLIN-S 1.0+ Developed by Heng Chu (chu@cs.unc.edu) Availability TP: ftp.cs.unc.edu:pub/projects/mi/clin-s/* WWW: http://www.cs.unc.edu/Research/mi/mi-provers.html References [CP94] TPTP version v1.1.3 tptp2X flags -f sprfn ?? (No use of clause type information) CPU DEC station 5000/120 RAM size ?? Operating system ??

Implementation Prolog. Compiler: Quintus. Flags: ??. Resource limits 1000 seconds Settings/flags FL (Model literal filtering) on, NP (Natural replacement on model literals) on, TR (Simple term rewriting on model literals) off, MP (Minimal replacement on model literals) on, RR (Rough resolution) on, UR (UR resolution) on.

Backward support = Using the all positive model.

Results format Solns Time Rounds Clauses Backtracks Results values Solns - P(XX) and number of proofs found, where XX indicates how the proof was found, one of: HM=Hyper linking, MF=Model Finding, RR=Rough Resolution,

US=Unit Simplification, UR=UR resolution.

or M and number of models found or timeout Time - CPU time, in seconds Rounds - Number of hyper-linking rounds Clauses - Number of clauses retained Backtrack - Number of backtrackings caused by FL,NP,TR,MP, and UR (see Settings/flags above).

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 103 not tested 717 Proofs 1487 timeout

20 unknown error 10 unsound model 96% tested 717 successes (proofs + models) 32% success, over those tested 31% success, overall Comments ffl Hardware used was not constant; other similar machines were also used.

Submitted by David Plaisted (plaisted@cs.unc.edu)

3.6.2 CLIN-S 1.0-

ATP system name CLIN-S 1.0- TPTP version v1.1.3 Settings/flags FL (Model literal filtering) on, NP (Natural replacement on model literals) on, TR (Simple term rewriting on model literals) off, MP (Minimal replacement on model literals) on, RR (Rough resolution) on, UR (UR resolution) on.

Forward support = Using the all negative model.

Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 30 not tested 712 Proofs 1567 timeout

21 unknown error 7 unsound model 99% tested 712 successes (proofs + models) 31% success, over those tested 30% success, overall Other information See CLIN-S 1.0+

3.7 LINUS 1.0.1

LINUS [Let95] is based on ground instantiation and propositional decision. Like CLIN and CLIN-E, the enumeration of (ground) instances is controlled by hyperlinking. As ground decision procedure the system Semprop is used, which is a semantic tree algorithm with a limited use of lemmas. In LINUS the generation of clause instances is supported by an increasing theory of (first-order) unit clauses, which are obtained as a by-product of the hyperlinking process and which are used to simplify the clause instances. The enumeration modulo unit clauses is complete for Horn clause logic, i.e., for this sublanguage, no propositional decision procedure is needed. Completeness is preserved under any set-of-support strategy, thus permitting a form of goal-oriented (generalized) unit-resulting resolution.

ATP system name LINUS 1.0.1 Developed by Reinhold Letz (letz@informatik.tu-muenchen.de) Availability References [Let95] TPTP version v1.1.3 tptp2X flags -f setheo (No use of clause type information) CPU Sparc 10 RAM size 128 Mb Operating system Solaris 2.4 Implementation LISP. Compiler: Allegro Common Lisp 4.2. Flags: ? Resource limits 300 seconds Settings/flags increase rate 1.5 (general weighting factor) unit div = 2 (weighting factor for units) non unit mult = 1 (weighting factor for non-units) no dynamic clause splitting Results format Solns Time Ground Cls Unit Cls Inferences Results values Solns - P(X) and number of proofs found, where X = S for proofs found at the propositional level, X = U for proofs found by the unit module.

or M and number of models found or timeout Time - CPU time, in seconds GroundCls - Number of ground clauses in P(S) proofs UnitCls - Number of unit clauses in P(S) proofs Inferences - Number of inference steps in proofs Results summary 2337 problems (2652 in TPTP v1.1.3, 315 since bugfixed) 849 Proofs

9 Models 1479 timeout 100% tested

858 successes (proofs + models) 37% success, over those tested 37% success, overall Comments ffl For unit proofs (P(U)) the number of inferences is currently missing. In a future version of LINUS it will be given.

Submitted by Reinhold Letz (letz@informatik.tu-muenchen.de)

3.8 DISCOUNT 3.0

DISCOUNT (DIStributed COmpletion UsiNg Teamwork) [ADF95] is an implementation of the teamwork approach to distributed search [Den95]. The general idea of teamwork is to let a team of experts work independently on the problem in working phases. Between working phases, a team meeting takes place, during which the performance of each expert is judged by an associated referee. Each referee generates a measure of success for its expert, and also selects prominent results of its expert. A supervisor collects all results of the expert with the highest measure of success, and the selected results of all other experts, to form a new start state for the team of experts. The supervisor also selects the members of the team to participate in the next working phase. This concludes the team meeting and a new working phase starts. The most prominent result of the teamwork approach is the synergetic effects that are obtained. These allow for a more efficient search, and solutions to problems that no expert can solve alone. DISCOUNT is a ATP system for unit equality problems. Its core inference machine uses a slight variation of the inference rules for unfailing completion. Teamwork allowed the development of goal-oriented heuristics for equational deduction, which are used in DISCOUNT (occnest is an example). DISCOUNT does not (yet) use indexing techniques for selecting critical pairs. Note: The results reported here were obtained using ONLY the core inference machine of DIS- COUNT. The distribution method was not used, and therefore there were none of the synergetic effects that occur in the fully distributed implementation.

3.8.1 DISCOUNT 3.0A

ATP system name DISCOUNT 3.0A Developed by Joerg Denzinger (denzinge@informatik.uni-kl.de) Dirk Fuchs (dfuchs@informatik.uni-kl.de) Marc Fuchs (mfuchs@informatik.uni-kl.de) Matthias Fuchs (fuchs@informatik.uni-kl.de) Martin Kronenburg (kronburg@informatik.uni-kl.de) Juergen Lind (lind@informatik.uni-kl.de) Werner Pitz (pitz@comsoft.de) Stephan Schulz (schulz@informatik.tu-muenchen.de) Availability Email: denzinge@informatik.uni-kl.de References [ADF95] TPTP version v1.2.1 tptp2X flags -t rm equality:rstfp -f otter (No use of clause type information) CPU SuperSPARC 2 RAM size 64 Mb Operating system SunOS 4.1 Implementation C: Compiler: gcc. Flags: -g -O -O2 -funroll-loops -pipe -D SPARC Resource limits 600 seconds Settings/flags Sequential mode of DISCOUNT, addweight heuristic. Results format Solns Time Results values Solns - P and number of proofs found or timeout Results summary 2752 problems (2752 in TPTP v1.2.1, 0 since bugfixed) 2383 not tested 213 Proofs 156 timeout 13% tested 213 successes (proofs + models) 58% success, over those tested 8% success, overall Comments ffl Tested on unit equality problems only. ffl Experiments give data about only the core inference machine of DIS- COUNT, since there is no cooperation in sequential mode. Also there was no use of strategies that are able to learn from prior experiences.

ffl Really, this was tested on v1.2.0, but the data is valid for v1.2.1 due to the stripping of equality, where there were lots of problems with duplicate equality (GRP).

Submitted by Joerg Denzinger (denzinge@informatik.uni-kl.de) Matthias Fuchs (fuchs@informatik.uni-kl.de)

3.8.2 DISCOUNT 3.0O

ATP system name DISCOUNT 3.0O TPTP version v1.2.1 Settings/flags Sequential mode of DISCOUNT, occnest heuristic. Results summary 2752 problems (2752 in TPTP v1.2.1, 0 since bugfixed) 2383 not tested 197 Proofs 172 timeout 13% tested 197 successes (proofs + models) 53% success, over those tested 7% success, overall Other information See DISCOUNT 3.0A

3.9 SPASS 0.45

SPASS [WGRar] is an automatic theorem prover for 1st order logic with equality. It is based on the superposition claculus developed by Bachmair and Ganzinger [BG94] extended with the sort mechanisms developed by Weidenbach [Wei93, Wei95, Weiar]. The superposition calculus relies on a reduction ordering which is total on ground terms. In SPASS an extension of the well known Knuth-Bendix ordering [KB70], first presented by Peterson [Pet83], is used. In addition to the usual inference and reduction (subsumption, rewriting, etc) rules, SPASS includes a rule for case analysis, called splitting.

ATP system name SPASS 0.45 Developed by Christoph Weidenbach (weidenb@mpi-sb.mpg.de) Availability WWW: http://www.mpi-sb.mpg.de/guide/software/spass.html References [WGRar] TPTP version v1.2.1 tptp2X flags -f rm equality:rstfp -f spass (No use of clause type information) CPU SPARC ULTRA 1/170E RAM size 128 Mb Operating system SunOS 5.5 Implementation C. Compiler gcc. Compiler flags -O2. Resource limits 300 seconds Settings/flags Fully automatic Results format Solns TotTime RedTime Memory Clauses ClsKept Results values Solns - P(X) and number of proofs found, where X is I if the proof was found during input reduction, S if the proof is found by inferencing.

or M and number of models found or timeout TotTime - CPU time, in seconds RedTime - Time for subsumption, rewriting, etc, in seconds Memory - Memory used, in KB Clauses - Number of clauses derived ClsKept - Number of derived clauses kept Results summary 2752 problems (2752 in TPTP v1.2.1, 0 since bugfixed) 1237 Proofs

46 Models 1469 timeout 100% tested 1283 successes (proofs + models) 47% success, over those tested 47% success, overall Comments ffl The timings are not “precise”, because the computers were used by other people during the tests.

Submitted by Christoph Weidenbach (weidenb@mpi-sb.mpg.de)

4 The Format of the Results

The performance figures are tabulated in Section 6, in a problem-by-problem format. For each problem the syntactic TPTP problem name is given, followed by its ATP status (one of satisfiable, unsatisfiable, open, or unknown, in ()s. After that the TPTP release in which the problem was released or last bugfixed (i.e., the clauses were changed) is given. For example:

CAT007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0

The data values for each system’s performance on the problem are given next. The data fields and their possible values, for each system, are given in the Results format and Results values of the tables in Section 3.

The format of the data fields for each problem is as follows. The TPTP versions used are also indicated.

TPTP v1.1.1
   Otter 3.0.2 : Solns Time Memory Clauses PL PD
TPTP v1.1.3
   SETHEO 3.1 : Solns Time Inferences PL
   SPTHEO m16n1 : Solns TotTime APnTime PEnWork APnWork PL m
   SPTHEO m16s1 : Solns TotTime APnTime PEnWork APnWork PL m
   SPTHEO m256n1 : Solns TotTime APnTime PEnWork APnWork PL m
   SPTHEO m256s1 : Solns TotTime APnTime PEnWork APnWork PL m
   CLIN 1.0 : Solns TotTime ModTime Clauses
   CLIN-E 0.35FM : Solns TotTime ModTime Memory Clauses
   CLIN-E 0.35FS : Solns TotTime ModTime Memory Clauses
   CLIN-E 0.35BM : Solns TotTime ModTime Memory Clauses
   CLIN-E 0.35BS : Solns TotTime ModTime Memory Clauses
   CLIN-S 1.0+ : Solns Time Rounds Clauses Backtracks
   CLIN-S 1.0- : Solns Time Rounds Clauses Backtracks
   LINUS 1.0.1 : Solns Time GroundCls UnitCls Inferences
TPTP v1.2.1
   DISCOUNT 3.0A : Solns Time
   DISCOUNT 3.0O : Solns Time
   SPASS 0.45 : Solns TotTime RedTime Memory Clauses ClsKept

An example of a complete set of results for one TPTP problem is:

CAT007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 709 6
   SPTHEO m16n1 : P 10 6.48 0.36 2208 2208 6 24
   SPTHEO m16s1 : P 10 0.27 0.36 92 2208 6 24
   SPTHEO m256n1 : P 36 63.70 1.20 1960 1960 6 245
   SPTHEO m256s1 : P 36 0.26 1.20 8 1960 6 245
   CLIN 1.0 : P 1 4.04 0.28 62
   CLIN-E 0.35FM : P 1 3.90 0.02 273 35
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 8017 660
   CLIN-E 0.35BM : P 1 484.23 27.03 4881 451
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.27 17233 613
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 204.40 1 253 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 241.00 1 295 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.17 0.13 76 194 100

For some problems some data values are not appropriate (e.g., if a problem is satisfiable, then the proof length obviously cannot be given). In these cases a “-” is written instead of a data value. For some problems certain data values that should be listed were not supplied, in which case a “?” is written instead of the data value. In all cases where a problem was not tested a reason is given. Further explanation of why problems were not tested may be found in the Comments field of that system’s description in Section 3.

5 Conclusion

This report gives an overview on the performance of contemporary ATP systems on the TPTP problem library. Again, the reader is warned not to use it as a basis for direct comparison of the systems. The extreme disparity between the calculi, implementations, hardware, and resource constraints means that it is meaningless to compare the results obtained by the various systems. More important than rating ATP systems, the data in this report forms the basis for assigning difficulty ratings to the TPTP problems. A future release of the TPTP will contain these ratings, thus allowing researchers to select problems of a desired difficulty. Use of this data as the basis of a publication is deprecated. We are currently preparing a publication based on analysis of the data ourselves. We are releasing the data nevertheless, because we believe that it will be helpful to ATP system developers.

If you would like to contribute to this data collection with results from your system, please take a look at the WWW page:

http://http://www.cs.jcu.edu.au/ftp/users/GSutcliffe/TPTPResults.html or
http://wwwjessen.informatik.tu-muenchen.de/~suttner/TPTPResults.html

or send us email.

Acknowledgments. We are indebted to the following people and organizations who have submitted their ATP system results or helped in other ways.

- Geoff Alexander (UNC), for the CLIN 1.0 and CLIN-E 0.35 results. - Jörg Denzinger (UK), for the DISCOUNT 3.0results. - Mattias Fuchs (UK), for the DISCOUNT 3.0results. - Reinhold Letz (TUM), for the LINUS 1.0.1 results. - Bill McCune (ANL), for the Otter 3.0.2 results. - David Plaisted (UNC), for the CLIN-S 1.0 results. - Christoph Weidenbach (MPI), for the SPASS 0.45 results.

References

[ADF95] J. Avenhaus, J. Denzinger, and M. Fuchs. DISCOUNT: A System for Distributed Equational Deduction. In Hsiang J., editor, Proceedings of the 6th International Conference on Rewriting Techniques and Applications, pages 397–402. Springer-Verlag, 1995.

[Ale95] G. Alexander. Proving First-Order Equality Theorems with Hyper-Linking. PhD thesis, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, USA, 1995.

[Ast92] O.L. Astrachan. METEOR: Exploring Model Elimination Theorem Proving. Technical Report CS-1992-22, Department of Computer Science, Duke University, Durham, USA, 1992.

[BG94] L. Bachmair and H. Ganzinger. Rewrite-Based Equational Theorem Proving with Selection and Simplification. Journal of Logic and Computation, 4(3):217–247, 1994.

[BP95] B. Beckert and J. Posegga. leanTAP: Lean, Tableau-based Deduction. Journal of Automated Reasoning, 15(3):339–358, 1995.

[Chu94] H. Chu. CLIN-S User’s Manual. Chapel Hill, USA, 1994.

[CP94] H. Chu and D. Plaisted. Semantically Guided First-order Theorem Proving using Hyper-linking. In A. Bundy, editor, Proceedings of the 12th International Conference on Automated Deduction, number 814 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 192–206. Springer-Verlag, 1994.

[CR79] S. Cook and R. Reckhow. The Relative Efficiency of Propositional Proof Systems. Journal of Symbolic Logic, 44:36–50, 1979.

[Den95] J. Denzinger. Knowledge-Based Distributed Search Using Teamwork. In V. Lesser, editor, Proceedings of the 1st International Conference on Multiagent Systems, pages 81–88. AAAI Press, 1995.

[FHKF92] M. Fujita, R. Hasegawa, M. Koshimura, and H. Fujita. Model Generation Theorem Provers on a Parallel Inference Machine. In Proceedings of the International Conference on Fifth Generation Computer Systems, pages 357–375, 1992.

[GF92] M.R. Genesereth and R.E. Fikes. Knowledge Interchange Format, Version 3.0 Reference Manual. Technical Report Technical Report Logic-92-1, Computer Science Department, Stanford University, 1992.

[GLMS94] C. Goller, R. Letz, K. Mayr, and J. Schumann. SETHEO V3.2: Recent Developments. In A. Bundy, editor, Proceedings of the 12th International Conference on Automated Deduction, number 814 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 778–782. Springer-Verlag, 1994.

[HBG94] R. Hähnle, B. Beckert, and S. Gerberding. The Many-Valued Tableau-Based Theorem Prover 3TAP. Technical Report TR 30/94, Fakultät für Informatik, Universät Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, 1994.

[KB70] D.E. Knuth and P.B. Bendix. Simple Word Problems in Universal Algebras. In Leech J., editor, Computational Problems in Abstract Algebras, pages 263–297. Pergamon Press, 1970.

[Lee90] S-J. Lee. CLIN: An Automated Reasoning System Using Clause Linking. PhD thesis, University of North-Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, USA, 1990.

[Let95] R. Letz. LINUS: A Link Instantiation Prover with Unit Support. In Proceedings of the 2nd Seminar on Deduction, 1995.

[LMG94] R. Letz, K. Mayr, and C. Goller. Controlled Integration of the Cut Rule into Connection Tableau Calculi. Journal of Automated Reasoning, 13(3):297–337, 1994.

[LP92] S-J. Lee and D.A. Plaisted. Eliminating Duplication with the Hyper-Linking Strategy. Journal of Automated Reasoning, 9(1):25–42, 1992.

[LSBB92] R. Letz, J. Schumann, S. Bayerl, and W. Bibel. SETHEO: A High-Performance Theorem Prover. Journal of Automated Reasoning, 8(2):183–212, 1992.

[McC90] W.W. McCune. Otter 2.0 Users Guide. Technical Report Technical Report ANL- 90/9, Mathematics and Computer Science Division, Argonne National Laboratory, Argonne, USA, 1990.

[McC94] W.W. McCune. Otter 3.0 Reference Manual and Guide. Technical Report Technical Report ANL-94/6, Argonne National Laboratory, Argonne, USA, 1994.

[Pet83] G. Peterson. A Technique for Establishing Completeness Results in Theorem Proving with Equality. SIAM Journal of Computation, 12(1):82–100, 1983.

[Pla88] D.A. Plaisted. Non-Horn Clause Logic Programming Without Contrapositives. Journal of Automated Reasoning, 4(3):287–325, 1988.

[SS95] C.B. Suttner and G. Sutcliffe. The TPTP Problem Library (TPTP v1.2.0), 1995. Technical Report AR-95-03, Institut für Informatik, Technische Universität München, Munich, Germany; Technical Report 95/6, Department of Computer Science, James Cook University, Townsville, Australia.

[SSar] C.B. Suttner and G. Sutcliffe. The Design of the CADE-13 ATP System Competition. In M. McRobbie and J. Slaney, editors, Proceedings of the 13th International Conference on Automated Deduction, Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer-Verlag, To appear.

[SSY94] G. Sutcliffe, C.B. Suttner, and T. Yemenis. The TPTP Problem Library. In A. Bundy, editor, Proceedings of the 12th International Conference on Automated Deduction, number 814 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 252–266. Springer-Verlag, 1994.

[Sti84] M.E. Stickel. A Prolog Technology Theorem Prover. New Generation Computing, 2(4):371–383, 1984.

[STvdK90] J. Schumann, N. Trapp, and M. van der Koelen. SETHEO/PARTHEO Users Manual. Technical Report SFB Bericht 342/7/90 A, Institut für Informatik, Technische Universität München, Munich, Germany, 1990.

[Sut95] C.B. Suttner. Parallelization of Search-based Systems by Static Partitioning with Slackness. PhD thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, Munich, Germany, 1995. and Dissertationen zur künstlichen Intelligenz 101, Infix- Verlag.

[Wei93] C. Weidenbach. Extending the Resolution Method with Sorts. In R. Bajcsy, editor, Proceedings of the 13th International Joint Conference on Artificial Intelligence, pages 60–65. Morgan Kaufman, 1993.

[Wei95] C. Weidenbach. First-order Tableaux with Sorts. Journal of the Interest Group in Pure and Applied Logics, 3(6):887–906, 1995.

[Weiar] C. Weidenbach. Unification in Sort Theories and its Applications. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, To appear.

[WGRar] C. Weidenbach, B. Gaede, and G. Rock. SPASS & FLOTTER. In M. McRobbie and J. Slaney, editors, Proceedings of the 13th International Conference on Automated Deduction, Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer-Verlag, To appear.

6 The ATP System Results

ALG001-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 24992 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.74 8151604 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 860.43 709.97 2470630 2470630 - 43
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 709.97 129106 2470630 - 43
   SPTHEO m256n1 : timeout 4926.98 4064.31 13679328 13679328 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4064.31 160688 13679328 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1797.47 2.93 4201
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 117.25 15633 1321
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.92 4561 914
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.98 25745 1228
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.81 5585 923
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 386.39 364.99 2941 20559 4237

ALG001-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 28163 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.07 9034754 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 818.50 694.02 2673375 2673375 - 41
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 694.02 211009 2673375 - 41
   SPTHEO m256n1 : timeout 5135.59 4337.87 15017107 15017107 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4337.87 216362 15017107 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1797.57 2.48 3585
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 104.59 13841 1409
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.89 6097 1056
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.15 23121 1215
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.79 8529 848
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.81 285.03 4403 13249 7700

ALG001-3 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 515.44 5013 244289 59 22
   SETHEO 3.1 : timeout 999.80 17896625 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 433.83 388.62 5393542 5393542 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 388.62 345956 5393542 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5627.91 5041.19 49370107 49370107 - 285
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5041.19 348311 49370107 - 285
   CLIN 1.0 : timeout 1823.13 164.42 3459
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.05 14161 837
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.86 8401 861
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16657 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.09 282.69 3931 17394 5452

ALG002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.06 223 1851 10 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.67 9388134 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 54.06 51.59 550647 550647 17 17
   SPTHEO m16s1 : P 3 3.18 51.59 32391 550647 17 17
   SPTHEO m256n1 : P 28 70.56 18.87 169848 169848 17 252
   SPTHEO m256s1 : P 28 0.28 18.87 674 169848 17 252
   CLIN 1.0 : P 1 335.97 3.79 385
   CLIN-E 0.35FM : P 1 73.63 1.43 1809 116
   CLIN-E 0.35FS : P 1 905.32 8.77 6737 449
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.73 12433 505
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 40.47 14161 639
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 95.60 1 147 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 103.00 1 180 1 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 2.72 385 9 2
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 12.20 11.49 495 2671 1158

ANA001-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 74995 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.70 13514197 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 302.07 298.98 3841483 3841483 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 298.98 268825 3841483 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4015.12 3966.81 52598797 52598797 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 3966.81 303145 52598797 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1801.29 7.21 1062
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.05 21457 528
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 28.47 14097 651
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.57 21713 524
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 25.94 14545 616
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.27 303.29 1590 21616 3375

                                                                                   ANA002-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3353 19931 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.72 11939918 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.33 337.40 3845901 3845901 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 337.40 263373 3845901 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4453.77 4391.21 48829985 48829985 - 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4391.21 304765 48829985 - 265
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.46 2.55 888
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.33 7889 969
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.00 17425 563
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 52.47 15313 834
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.09 15953 541
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.72 293.27 2154 24198 2597

                                                                                   ANA002-2 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3321 19992 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.75 13385972 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 302.95 298.50 3841737 3841737 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 298.50 300105 3841737 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4073.46 4017.22 48368327 48368327 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4017.22 321032 48368327 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.75 1.60 853
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.36 7889 969
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 17361 550
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.84 15697 913
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 18129 514
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 41.70 1 28 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.63 294.35 2069 23382 2707

                                                                                   ANA002-3 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 1916 82012 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.52 13286690 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.49 318.44 4227240 4227240 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 318.44 287360 4227240 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4766.89 4705.44 64069999 64069999 - 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4705.44 305809 64069999 - 241
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.63 0.70 338
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.41 8337 957
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.46 19665 576
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 42.21 20881 778
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.93 19537 541
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.25 293.73 2088 27310 2920

                                                                                   ANA002-4 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 1852 80216 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.50 13845898 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.12 376.27 5145574 5145574 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 376.27 281362 5145574 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5047.24 4978.13 66990798 66990798 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 4978.13 306691 66990798 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.65 0.65 345
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.37 8849 912
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 17489 548
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.25 22353 859
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 18129 513
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.94 295.04 1945 24021 2869

                                                                                   ANA003-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 832073 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.93 8037505 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 436.11 431.00 3653562 3653562 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 431.00 200778 3653562 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5593.68 5526.62 45899801 45899801 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.51 5526.62 192262 45899801 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.19 11.26 402
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 14545 359
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.45 5329 721
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 48.07 21585 549
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.29 4881 1223
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.19 295.92 2306 15340 3202

ANA003-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 999.81 9342494 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 359.43 357.59 4274976 4274976 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 357.59 316940 4274976 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4724.44 4700.98 57124555 57124555 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4700.98 343759 57124555 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1800.65 10.43 539
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 27473 319
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.21 13649 1144
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 17297 318
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.43 6673 1306
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.26 298.18 2825 4233 2932

ANA003-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 106871 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.79 8080159 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.54 327.10 2877013 2877013 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 327.10 237657 2877013 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4860.48 4707.05 39528928 39528928 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.32 4707.05 231669 39528928 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1800.50 3.30 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 19537 313
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.80 5969 950
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 24593 561
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.57 4049 820
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.99 297.32 1786 8419 4821

ANA003-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 58189 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 109.92 1535676 24
   SPTHEO m16n1 : P 4 332.99 330.46 3138216 3138216 24 22
   SPTHEO m16s1 : P 4 15.85 330.46 193369 3138216 24 22
   SPTHEO m256n1 : P 14 140.41 115.61 788828 788828 24 257
   SPTHEO m256s1 : P 14 0.58 115.61 3311 788828 24 257
   CLIN 1.0 : timeout 1800.26 4.06 441
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 34897 415
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.27 5137 1265
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.73 14609 807
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.96 4881 969
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 327.70 2 102 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 8.30 2 65 3 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.71 1.94 873 670 668

ANA004-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 854315 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.87 8004404 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 434.69 429.49 3729464 3729464 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 429.49 202957 3729464 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5656.37 5585.08 45015930 45015930 - 286
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5585.08 194780 45015930 - 286
   CLIN 1.0 : timeout 1800.12 11.07 402
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 14609 359
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 5329 722
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 47.95 21649 549
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.22 4881 1224
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.57 301.69 2336 15174 3233

ANA004-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 999.67 8937383 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 468.31 466.20 6070734 6070734 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 466.20 339873 6070734 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 4745.93 4723.82 55285477 55285477 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4723.82 354731 55285477 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1800.63 10.16 538
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 27217 319
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.41 13585 1145
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 17169 321
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.47 6673 1314
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.16 306.30 2806 4238 2944

                                                                                   ANA004-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 116312 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.68 8190294 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 334.92 324.43 2831999 2831999 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 324.43 221379 2831999 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4916.17 4765.15 40913832 40913832 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4765.15 241397 40913832 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.54 3.27 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 19537 313
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.75 5969 950
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 24593 561
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.51 4049 820
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.18 298.55 1794 8423 4822

                                                                                   ANA004-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 83998 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.69 13090765 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 421.60 418.96 4253258 4253258 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 418.96 305401 4253258 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 179.17 144.17 1885630 1885630 23 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 0.73 144.17 7785 1885630 23 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.29 4.21 445
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 35025 415
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.35 5137 1261
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.62 14481 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.74 4881 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 347.60 2 129 2 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 13.20 2 84 3 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.23 4.12 1163 999 991

                                                                                   ANA004-5 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 82426 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.92 6511633 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.94 312.08 3060797 3060797 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.96 312.08 262274 3060797 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4920.23 4873.50 54117150 54117150 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.21 4873.50 315232 54117150 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.42 1.33 289
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 16977 300
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.04 5457 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.16 17681 297
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 12305 466
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.57 300.40 1276 6190 3291

                                                                                   ANA005-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 867168 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.60 8079655 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 433.65 428.45 3741329 3741329 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 428.45 202590 3741329 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5653.18 5585.52 46748678 46748678 - 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.27 5585.52 195019 46748678 - 286
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.11 11.00 402
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 14545 359
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.62 5329 722
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 47.91 21713 549
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.21 4881 1225
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.95 301.11 2335 15174 3233

                                                                                   ANA005-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.63 8680679 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 459.48 457.34 5984930 5984930 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 457.34 327660 5984930 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4682.19 4660.43 54682959 54682959 - 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4660.43 344116 54682959 - 267
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.64 10.23 538
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 27217 319
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.11 13585 1145
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 17169 322
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.46 6673 1315
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.69 295.86 2807 4191 2897

ANA005-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 115474 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.64 8211423 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.85 325.29 2935239 2935239 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 325.29 236682 2935239 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4857.59 4703.51 39922601 39922601 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 4703.51 238535 39922601 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1800.47 3.22 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 19537 313
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.80 5969 950
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.21 24593 561
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.68 4049 820
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.88 299.25 1797 8430 4824

ANA005-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 999.77 7624564 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 373.49 368.49 3253640 3253640 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 368.49 220918 3253640 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4761.67 4695.62 43091029 43091029 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.41 4695.62 238227 43091029 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1801.84 2.23 536
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 17105 286
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.14 5329 1163
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.74 21137 462
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 12241 472
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.39 300.45 1607 7883 4364

ANA005-5 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 999.74 3613739 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.63 331.76 2531555 2531555 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 331.76 229660 2531555 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4922.18 4863.49 37901246 37901246 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4863.49 246047 37901246 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1800.58 5.56 649
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 17489 303
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.03 5585 1276
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 20561 488
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.54 4177 843
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.98 298.32 1758 9916 5008

BOO001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.15 415 382 8 6
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 14694642 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 317.79 316.33 2627408 2627408 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 316.33 196377 2627408 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5074.31 5050.68 38160470 38160470 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5050.68 201089 38160470 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1800.05 7.40 560
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 60305 221
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 24657 333
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.20 17681 259
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.00 25297 296
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.06
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.07
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.12 0.07 74 132 53

BOO002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 43.51 4151 6884 19 10
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 13492812 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 395.61 393.97 2707590 2707590 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 393.97 167187 2707590 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5046.35 5025.07 33558484 33558484 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5025.07 181803 33558484 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1801.05 4.62 633
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 59473 219
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 22481 333
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.21 17745 272
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.35 27857 301
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 29.81
   DISCOUNT 3.0O : P 1 34.93
   SPASS 0.45 : timeout 336.02 328.51 3269 6541 2527

                                                                                   BOO002-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 45.99 4119 7864 22 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 13311553 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 433.66 431.67 3238045 3238045 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.23 431.67 175290 3238045 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4994.34 4971.35 34923706 34923706 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4971.35 192869 34923706 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.20 3.95 564
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.02 56273 214
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.03 27473 334
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 21009 304
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.71 30097 274
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 28.91
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 35.51
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 319.78 312.35 3048 7287 2428

                                                                                   BOO003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 16.28 542 16665 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 209.10 3333181 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 6.08 0.08 656 656 9 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.38 0.08 41 656 9 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 14 102.86 4.14 11398 11398 9 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 14 0.37 4.14 41 11398 9 278
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 314.98 1.58 123
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1585.40 0.04 22161 178
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 9361 609
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.61 9489 646
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.84 5457 738
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 280.60 1 162 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.41 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 119.36 116.75 1142 9619 3917

                                                                                   BOO003-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.25 127 81 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 39382797 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 146.88 144.09 2866806 2866806 15 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 8.16 144.09 159267 2866806 15 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 2451.96 2400.48 46799802 46799802 15 294
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 8.34 2400.48 159183 46799802 15 294
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.22 24.74 956
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 25169 350
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 5521 561
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.86 16849 919
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.76 9681 514
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.18
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.05 75 166 57

                                                                                   BOO003-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.17 127 82 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 248.75 3837601 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 11.59 9.21 155591 155591 15 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.61 9.21 8189 155591 15 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 27 49.14 12.26 132132 132132 15 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 27 0.18 12.26 484 132132 15 273
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.35 16.17 932
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 25041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 6481 604
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.91 16401 915
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.07 9873 497
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 197.06 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.11
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.04 58 180 51

                                                                                   BOO004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.71 287 2511 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.24 19058 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 6.24 0.24 3072 3072 9 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.39 0.24 192 3072 9 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 125 107.16 7.02 54144 54144 9 282
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 125 0.38 7.02 192 54144 9 282
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 314.97 1.56 123
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 24145 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 9361 608
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 39.34 10833 741
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 3857 786
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.86 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 127.28 124.38 1166 10237 4032

BOO004-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.66 415 875 10 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.60 17070065 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 45.44 42.96 897168 897168 15 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.84 42.96 56073 897168 15 16
   SPTHEO m256n1 : P 10 823.20 777.60 16460766 16460766 15 294
   SPTHEO m256s1 : P 10 2.80 777.60 55989 16460766 15 294
   CLIN 1.0 : timeout 1801.23 24.69 956
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 25169 350
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 5521 561
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.92 16849 919
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.72 9681 514
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.07
   DISCOUNT 3.0O : P 1 1.26
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 51 92 27

BOO004-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.36 191 225 13 7
   SETHEO 3.1 : P 1 48.23 758535 17
   SPTHEO m16n1 : P 4 22.80 20.42 337858 337858 17 19
   SPTHEO m16s1 : P 4 1.20 20.42 17782 337858 17 19
   SPTHEO m256n1 : P 31 118.86 83.46 1088135 1088135 24 283
   SPTHEO m256s1 : P 31 0.42 83.46 3845 1088135 24 283
   CLIN 1.0 : timeout 1801.43 16.03 932
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 25041 349
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 6481 604
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.04 16401 915
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.03 9873 497
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 183.81 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.05
   DISCOUNT 3.0O : P 1 1.03
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.01 48 100 34

BOO005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 10.07 542 9484 9 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.32 5328 9
   SPTHEO m16n1 : P 13 8.74 0.57 4439 4439 9 23
   SPTHEO m16s1 : P 13 0.38 0.57 193 4439 9 23
   SPTHEO m256n1 : P 157 97.66 3.83 49601 49601 9 257
   SPTHEO m256s1 : P 157 0.38 3.83 193 49601 9 257
   CLIN 1.0 : P 1 313.45 1.60 123
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 24145 181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 9361 609
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.93 11985 897
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 6673 674
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 785.00 1 187 0 0 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.70 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 264.61 259.57 1612 15243 5686

BOO006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 22.42 606 24823 9 4
   SETHEO 3.1 : P 1 148.87 2414468 9
   SPTHEO m16n1 : P 4 8.74 0.34 1518 1518 10 23
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.38 0.34 66 1518 10 23
   SPTHEO m256n1 : P 22 121.60 4.77 21120 21120 10 320
   SPTHEO m256s1 : P 22 0.38 4.77 66 21120 10 320
   CLIN 1.0 : P 1 331.63 1.70 123
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 24081 181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.50 9361 608
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 61.26 10065 660
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.44 4881 717
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 314.70 1 165 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.36 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 260.64 255.56 1633 15177 5719

BOO006-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.33 191 162 3 2
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 37236589 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.42 396.18 7121341 7121341 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 396.18 381140 7121341 - 20
   SPTHEO m256n1 : P 5 4602.07 4557.77 86235469 86235469 21 253
   SPTHEO m256s1 : P 5 18.19 4557.77 343311 86235469 21 253
   CLIN 1.0 : timeout 1801.23 25.00 952
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 25105 350
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 5521 559
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.40 30545 632
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.24 9425 557
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.20
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.05 75 164 57

                                                                                   BOO006-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.33 191 172 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 345.07 5260013 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 96.16 94.00 1309168 1309168 17 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 6.01 94.00 81823 1309168 17 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 10 1249.74 1222.20 17235146 17235146 23 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 10 4.77 1222.20 65783 17235146 23 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.41 16.07 932
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 25041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 6481 604
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.74 29585 628
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.15 9617 520
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 166.75 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.13
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 50 116 36

                                                                                   BOO007-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 130.23 4374 81959 46 13
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 37662178 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.95 354.12 6003234 6003234 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 354.12 343893 6003234 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6867.18 6807.83 109867021 109867021 - 344
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 6807.83 368482 109867021 - 344
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.22 24.99 952
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 25169 350
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 5521 560
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.88 34577 605
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.49 10129 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.46 296.87 3650 29515 4254

                                                                                   BOO007-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 8.80 1213 6316 38 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 27142151 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 354.54 352.31 4650384 4650384 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 352.31 271322 4650384 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5102.38 5071.86 69723876 69723876 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5071.86 304578 69723876 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.52 16.12 932
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 25105 349
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 6481 604
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.86 35025 601
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.44 6673 501
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 177.70 169.95 2107 22086 3005

                                                                                   BOO008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 273.10 4406 181500 49 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 49709520 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 731.84 717.21 12861896 12861896 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 717.21 376424 12861896 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5070.67 4968.31 92700853 92700853 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4968.31 412943 92700853 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.21 3.11 332
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 26001 191
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 9297 611
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.86 9745 1007
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.66 10577 638
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.50 294.38 1963 16207 6693

                                                                                   BOO008-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 225.72 4374 138514 26 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 36634670 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 435.34 431.80 7751227 7751227 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 431.80 382237 7751227 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5876.69 5828.78 104397109 104397109 - 297
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5828.78 405455 104397109 - 297
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.19 25.16 956
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.29 25169 350
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 5521 561
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.85 34705 605
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 10321 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 310.15 298.46 3664 29515 4257

BOO008-3 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 3863 56058 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 6483783 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 355.38 349.97 1207203 1207203 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.16 349.97 72894 1207203 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5219.77 5141.30 14464181 14464181 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5141.30 71984 14464181 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1799.13 1.91 236
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.02 18577 99
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 9489 390
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.33 14481 406
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.30 20945 385
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 11.19 10.65 408 2821 1586

BOO008-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 71.86 4087 43185 42 16
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 32310228 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.27 354.17 5059257 5059257 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 354.17 293495 5059257 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5097.75 5067.19 68646428 68646428 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5067.19 298018 68646428 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1801.36 16.05 932
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 25105 349
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 6481 604
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.82 35025 601
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 6609 496
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 318.79 307.90 2212 27617 3683

BOO009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 22.83 606 24792 12 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 37328843 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 493.55 484.36 6223952 6223952 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 484.36 263630 6223952 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5353.73 5253.06 64346326 64346326 - 271
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5253.06 262174 64346326 - 271
   CLIN 1.0 : timeout 1800.06 1.63 209
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 23633 181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 9297 605
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.85 8849 1548
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.22 6545 750
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.51 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 256.14 251.10 1637 15026 5647

BOO009-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.82 447 957 13 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 34874078 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 514.70 510.56 9091897 9091897 - 26
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 510.56 390032 9091897 - 26
   SPTHEO m256n1 : timeout 6507.12 6454.52 113946202 113946202 - 328
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6454.52 397181 113946202 - 328
   CLIN 1.0 : timeout 1801.30 24.87 956
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 24657 346
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 5201 549
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.67 17105 913
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 8337 618
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.23
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.11 0.06 93 223 79

BOO009-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.38 191 162 14 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 30437055 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 434.77 432.18 6174082 6174082 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 432.18 315402 6174082 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5158.26 5128.31 71050545 71050545 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 5128.31 313839 71050545 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1801.42 16.02 931
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 24977 348
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 6417 601
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.60 16849 913
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 8721 460
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.14
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 50 102 35

                                                                                   BOO010-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 11.58 542 10449 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 37490017 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 493.80 484.47 6813949 6813949 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.96 484.47 298820 6813949 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5360.64 5259.88 70546344 70546344 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.41 5259.88 297908 70546344 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.01 1.64 209
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 23505 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 9297 606
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.91 8849 1544
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 8145 708
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 10.30 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 262.71 257.63 1613 15023 5689

                                                                                   BOO010-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.62 415 926 11 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 36597013 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 394.67 391.51 7167860 7167860 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 391.51 387784 7167860 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5528.50 5484.09 98151581 98151581 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5484.09 401241 98151581 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.25 24.95 956
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 25041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 5393 559
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.73 17041 912
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 8337 618
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.23
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 4.00
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.05 79 174 62

                                                                                   BOO010-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.38 191 165 12 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 31826484 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.28 312.44 4589606 4589606 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.76 312.44 307030 4589606 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5163.52 5133.04 71713993 71713993 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.50 5133.04 314926 71713993 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.77 16.15 932
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 24977 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 6417 601
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.50 17041 916
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 8785 460
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.19
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 48 80 29

                                                                                   BOO011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.44 127 263 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 27 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 1.34 - 27 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 1.34 - 27 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.34 - 27 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.34 - 27 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.93 0.07 37
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 7.69 0.00 337 41
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 9297 605
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 125.32 0.54 2321 187
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.15 13073 615
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.60 0 37 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.60 0 37 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.03 48 23 11

                                                                                   BOO012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 66.81 1085 74542 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.32 5333 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 21 16.53 5.94 90480 90480 11 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 21 0.57 5.94 3120 90480 11 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 135 202.80 79.40 1054560 1054560 11 338
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 135 0.60 79.40 3120 1054560 11 338
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.03 1.65 209
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 23505 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 9297 606
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.87 9105 1405
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.40 12241 584
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.50 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.88 298.50 1663 16464 6049

BOO012-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.35 191 157 4 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 38255086 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.93 312.39 6095027 6095027 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 312.39 403217 6095027 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5518.33 5474.14 102357849 102357849 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 5474.14 400936 102357849 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1801.13 24.87 952
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 25041 349
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 5393 559
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.15 16785 915
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.21 10065 564
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.06
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.07
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.63 0.45 226 1132 272

BOO012-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.34 159 167 7 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 35438439 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.17 333.24 5120806 5120806 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.12 333.24 315572 5120806 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5154.57 5124.32 76838669 76838669 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.39 5124.32 317808 76838669 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1801.50 16.01 932
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 24977 348
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 6417 601
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.54 16337 908
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.23 9169 580
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.05
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.06
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.12 0.06 83 347 92

BOO013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 26.25 926 21410 8 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 48028984 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 572.59 561.01 10334606 10334606 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 561.01 386130 10334606 - 29
   SPTHEO m256n1 : P 2 300.20 169.03 3117656 3117656 19 316
   SPTHEO m256s1 : P 2 0.95 169.03 9866 3117656 19 316
   CLIN 1.0 : timeout 1800.21 3.69 363
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 23441 206
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 9233 608
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.12 10257 871
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.83 10449 635
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 984.40 1 201 0 3 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 6.52 3280 58 9
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.12 294.97 1893 16829 6531

BOO013-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 27.64 989 22381 8 4
   SETHEO 3.1 : P 1 54.91 1054939 12
   SPTHEO m16n1 : timeout 575.73 563.74 10404012 10404012 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 563.74 397267 10404012 - 29
   SPTHEO m256n1 : timeout 4797.72 4698.48 85574097 85574097 - 243
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4698.48 385538 85574097 - 243
   CLIN 1.0 : timeout 1800.23 3.86 362
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 24017 203
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 10641 540
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.09 10129 872
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.70 17873 423
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 6.42 3272 58 9
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.45 295.53 1785 12470 6232

BOO013-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.48 223 330 10 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 39579237 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.70 312.70 5416060 5416060 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.04 312.70 349290 5416060 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5597.21 5562.35 92129255 92129255 - 283
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5562.35 358345 92129255 - 283
   CLIN 1.0 : timeout 1801.88 27.46 1146
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 26001 367
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.68 6289 751
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.68 12369 669
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 25.23 17425 576
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.08
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.08
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.58 0.43 176 1376 245

                                                                                   BOO014-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 50.20 4119 28512 60 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 41520618 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.72 294.09 6149827 6149827 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.14 294.09 428935 6149827 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5382.46 5336.34 107194577 107194577 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 5336.34 425216 107194577 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.30 17.03 689
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 24593 353
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.35 5521 588
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.85 13713 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.30 15249 613
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.53 308.40 4268 20750 4880

                                                                                   BOO014-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 413431 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 42553126 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 611.41 599.01 9927367 9927367 - 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 599.01 349503 9927367 - 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5178.16 5073.19 82290754 82290754 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5073.19 346202 82290754 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.08 1.96 250
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 25297 182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 10641 539
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.79 12305 904
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.15 17105 426
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.53 298.55 1794 12672 6183

                                                                                   BOO014-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 40.38 3448 23303 45 16
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 32750943 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 373.89 371.68 5455277 5455277 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 371.68 301712 5455277 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5655.48 5621.79 78810487 78810487 - 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5621.79 309093 78810487 - 286
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.46 16.18 932
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 24977 349
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 6481 602
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.50 33361 587
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 8017 473
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 38.80
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.10 289.35 2159 27316 3647

                                                                                   BOO015-2 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 9.92 1628 3888 60 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 41546285 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.23 293.70 6156085 6156085 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 293.70 429981 6156085 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5379.64 5333.45 107139159 107139159 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5333.45 429883 107139159 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.91 17.03 801
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 24657 354
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 5521 588
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.80 13713 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.38 15249 613
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 3.52
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 326.71 319.45 4154 21185 4771

                                                                                   BOO015-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 13.54 1788 8953 42 13
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 33167929 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 378.11 375.70 5280104 5280104 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 375.70 295419 5280104 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5214.57 5183.88 72451819 72451819 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.12 5183.88 311050 72451819 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.36 16.22 932
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 25041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 6481 602
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.58 33361 587
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 8017 473
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 39.86
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.76 293.53 2155 26276 3584

BOO016-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 12.87 670 11311 8 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 39317722 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 454.70 446.11 6786614 6786614 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 446.11 309594 6786614 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 4962.57 4863.35 67567854 67567854 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4863.35 332063 67567854 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1800.07 2.07 237
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 25169 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 9297 606
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.89 8977 1270
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.50 8273 911
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 12.63 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 294.67 288.93 1708 16164 6024

BOO016-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.23 510 1103 12 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 39600277 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 357.26 354.35 6878935 6878935 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 354.35 407595 6878935 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4926.26 4885.04 94490824 94490824 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4885.04 431112 94490824 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1802.31 15.81 929
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.30 24465 352
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 5457 576
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.64 13201 1033
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.70 9809 562
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.23
   DISCOUNT 3.0O : P 1 2.66
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.11 108 286 102

BOO017-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 36.22 1181 31604 13 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 39860300 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 455.58 446.85 6794527 6794527 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 446.85 308687 6794527 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5082.99 4985.59 76288281 76288281 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4985.59 338168 76288281 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1800.10 2.08 241
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 25809 188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 9233 604
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.73 9233 1010
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.47 10321 716
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.50 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 260.22 254.94 1679 15182 5755

BOO017-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.58 926 1844 14 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 41884240 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 394.57 391.29 7713526 7713526 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.82 391.29 407101 7713526 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4948.73 4908.25 95399621 95399621 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4908.25 417474 95399621 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1802.35 15.77 930
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 24529 354
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 5393 576
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.83 13201 1032
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.68 9809 562
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.24
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.06 91 202 79

CAT001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 13.59 638 2805 10 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 22004010 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 442.40 436.57 4950258 4950258 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 436.57 247494 4950258 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5092.77 5022.51 55455704 55455704 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5022.51 250251 55455704 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1799.45 12.36 491
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 7889 237
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.52 6801 793
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 13713 1242
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.99 8785 633
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.67 295.04 1642 20735 7745

                                                                                   CAT001-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 156936 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 12062281 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.58 296.40 3176772 3176772 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 296.40 289900 3176772 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4975.80 4937.80 50512527 50512527 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4937.80 315403 50512527 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.13 25.48 994
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 17937 341
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.75 8081 834
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.95 10193 597
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.32 11153 750
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.06 293.93 1636 11867 2112

                                                                                   CAT001-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.60 415 858 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 4.34 40627 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 26.56 20.56 193344 193344 9 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 1.66 20.56 12084 193344 9 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 10 142.10 50.20 424585 424585 12 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 10 0.58 50.20 1733 424585 12 245
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.19 3.85 491
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.29 11153 731
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 12113 571
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.99 18065 970
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.94 13969 766
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 41.56 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.44 285.90 1924 47303 4458

                                                                                   CAT001-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 13514 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.46 26523 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 11.13 7.24 65751 65751 8 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.53 7.24 3131 65751 8 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 49 41.48 1.20 19764 19764 8 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 49 0.17 1.20 81 19764 8 244
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 128.28 3.65 149
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 10705 436
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.63 11601 1048
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.44 16017 949
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 23.58 13841 730
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 13.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 73.54 69.77 960 13274 2825

                                                                                   CAT002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 28.74 989 3643 11 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 21963098 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 476.07 469.32 5368054 5368054 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 469.32 245587 5368054 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5430.43 5353.84 60516414 60516414 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5353.84 250297 60516414 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.55 12.99 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 7953 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.55 8209 789
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16657 1242
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.61 8721 606
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 262.80 1 263 2 4 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 287.80 1 295 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.07 294.51 1673 20732 7901

                                                                                   CAT002-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 245480 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 22843892 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 432.88 428.88 5056673 5056673 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 428.88 280618 5056673 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4731.43 4687.68 50159888 50159888 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4687.68 281191 50159888 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.77 16.79 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 17809 298
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 5841 582
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.67 15505 676
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.31 11473 639
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.34 294.67 1719 12493 2311

CAT002-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 560.29 4055 15326 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 4.48 43882 8
   SPTHEO m16n1 : P 4 9.54 2.61 23508 23508 9 18
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.53 2.61 1306 23508 9 18
   SPTHEO m256n1 : P 34 107.36 10.96 55144 55144 8 244
   SPTHEO m256s1 : P 34 0.44 10.96 226 55144 8 244
   CLIN 1.0 : timeout 1801.48 5.08 576
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.35 11985 961
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 12753 576
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.59 13009 921
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.86 13265 666
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 25.75 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.52 299.36 1297 46109 4041

CAT002-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 49.32 1213 2631 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 2.72 31297 8
   SPTHEO m16n1 : P 14 6.24 1.17 8424 8424 7 26
   SPTHEO m16s1 : P 14 0.24 1.17 324 8424 7 26
   SPTHEO m256n1 : P 80 56.32 6.37 46592 46592 8 256
   SPTHEO m256s1 : P 80 0.22 6.37 182 46592 8 256
   CLIN 1.0 : P 1 26.33 0.59 80
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.31 13841 449
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.79 10769 1012
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.62 11409 913
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.08 11409 645
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.34 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.03 284.92 1723 47261 5441

CAT003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 11.49 606 2646 9 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 21978437 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 436.64 430.64 4898840 4898840 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 430.64 259766 4898840 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5144.75 5074.18 56215335 56215335 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5074.18 263284 56215335 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1800.41 12.17 491
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 7825 233
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 7889 736
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 30.97 13777 940
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 17.02 9169 783
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.25 293.92 1709 20175 7872

CAT003-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 153002 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 383.43 3052494 23
   SPTHEO m16n1 : P 1 30.00 27.52 422970 422970 23 15
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.00 27.52 28198 422970 23 15
   SPTHEO m256n1 : P 2 180.72 126.73 1312479 1312479 31 251
   SPTHEO m256s1 : P 2 0.72 126.73 5229 1312479 31 251
   CLIN 1.0 : timeout 1799.72 19.94 430
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.35 17233 320
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.74 7441 796
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.69 10449 685
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.60 11345 719
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 44.40 1 86 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 45.50 1 124 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.18 295.92 1607 11898 2076

CAT003-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 31602 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 2.53 25053 6
   SPTHEO m16n1 : P 3 18.40 12.88 124816 124816 6 16
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.15 12.88 7801 124816 6 16
   SPTHEO m256n1 : P 22 91.02 3.67 10824 10824 6 246
   SPTHEO m256s1 : P 22 0.37 3.67 44 10824 6 246
   CLIN 1.0 : P 1 1394.76 4.18 270
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 11921 962
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 13009 655
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.60 13009 924
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 19.21 13521 666
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 31.10 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.48 287.24 1416 40892 4077

                                                                                   CAT003-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 531.51 4055 14860 6 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.38 16179 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 4.75 0.12 1025 1025 6 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 0.19 0.12 41 1025 6 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 42 48.40 3.61 9922 9922 9 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 42 0.20 3.61 41 9922 9 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 109.08 2.86 125
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 13201 453
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.61 10769 1010
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.44 11409 914
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.26 11409 643
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.72 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 50.24 47.44 730 11256 2305

                                                                                   CAT004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 28.03 958 3667 11 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 21941152 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 472.35 465.63 5297686 5297686 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 465.63 241272 5297686 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5497.66 5419.46 60390946 60390946 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5419.46 263182 60390946 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.43 13.07 371
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 7889 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 7697 725
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 30.96 13585 941
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.78 8849 702
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 258.10 1 260 0 4 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 294.90 1 297 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.49 293.88 1751 20636 7994

                                                                                   CAT004-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 206889 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 20853761 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 441.04 437.01 4731060 4731060 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 437.01 279463 4731060 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4786.01 4740.42 47343817 47343817 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.50 4740.42 282722 47343817 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.62 21.62 484
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 18129 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.60 5905 586
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.75 15569 676
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.25 11473 637
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.63 294.31 1632 13440 2177

                                                                                   CAT004-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 20253 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 9811573 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 174.60 166.95 1435212 1435212 13 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 9.70 166.95 79734 1435212 13 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 18 124.00 16.10 135408 135408 12 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 18 0.50 16.10 546 135408 12 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.57 5.07 574
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 11985 960
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 12753 576
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.65 13009 922
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.88 13265 667
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 25.46 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.11 289.12 1405 37443 4286

                                                                                   CAT004-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 15354 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 9223803 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 144.04 138.97 1367236 1367236 12 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 5.54 138.97 52586 1367236 12 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 30 58.88 11.49 109312 109312 12 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 30 0.23 11.49 427 109312 12 256
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 187.90 3.98 143
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 13841 449
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.90 10769 1011
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.66 11409 910
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.09 11409 645
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.54 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.08 291.96 1963 31860 5491

CAT005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.77 287 1412 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.24 2125 11
   SPTHEO m16n1 : P 4 6.20 1.30 10400 10400 11 20
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.31 1.30 520 10400 11 20
   SPTHEO m256n1 : P 37 66.56 1.25 19968 19968 11 256
   SPTHEO m256s1 : P 37 0.26 1.25 78 19968 11 256
   CLIN 1.0 : P 1 80.63 2.29 134
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1255.66 0.12 8529 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 7953 780
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.88 15377 827
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.65 11409 746
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 401.90 1 269 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 64.50 1 316 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.83 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.16 3.81 339 1611 824

CAT005-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.39 159 188 4 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 7153183 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 540.58 531.72 3984519 3984519 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 531.72 211583 3984519 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 5108.56 5025.06 40071840 40071840 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5025.06 238386 40071840 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1800.89 2.78 345
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.73 18897 753
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 9.20 19921 590
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.87 19793 753
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 20.45 15121 665
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 17.85 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.04 59 145 62

CAT005-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.75 191 356 6 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 6957311 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 438.44 434.99 1930451 1930451 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 434.99 117701 1930451 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4944.32 4905.64 19259290 19259290 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4905.64 122475 19259290 - 248
   CLIN 1.0 : P 1 1411.70 20.85 178
   CLIN-E 0.35FM : P 1 114.40 0.06 2449 159
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.78 11409 1022
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.33 21073 691
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.57 14033 462
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 294.60 2 180 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 329.90 2 244 1 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.11 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 50 107 50

CAT006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.78 287 1399 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.47 4086 11
   SPTHEO m16n1 : P 7 5.40 0.50 1780 1780 11 20
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.27 0.50 89 1780 11 20
   SPTHEO m256n1 : P 40 68.12 6.52 20174 20174 11 262
   SPTHEO m256s1 : P 40 0.26 6.52 77 20174 11 262
   CLIN 1.0 : P 1 80.96 2.27 134
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1315.82 0.10 8721 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 7889 793
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.02 15441 827
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.60 11409 753
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 451.80 1 270 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 525.60 1 337 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.84 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.75 4.37 367 1789 897

CAT006-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.38 127 139 7 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 7147439 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 515.70 507.35 3822461 3822461 - 26
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 507.35 225498 3822461 - 26
   SPTHEO m256n1 : timeout 5223.43 5139.45 40868686 40868686 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5139.45 239715 40868686 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1800.85 2.91 335
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.25 21329 755
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 16849 582
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.86 20049 756
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 20.41 14801 660
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.15 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.06 58 153 65

                                                                                   CAT006-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.50 159 248 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 6915805 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 418.74 415.45 1894582 1894582 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 415.45 120996 1894582 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4961.61 4922.26 19236169 19236169 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4922.26 118336 19236169 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 353.71 6.57 84
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 374.66 0.17 4881 245
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1037.85 0.40 8401 749
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.41 21073 694
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 20.94 14033 456
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 199.10 1 175 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 324.60 2 238 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.94 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.03 50 120 56

                                                                                   CAT007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 709 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 6.48 0.36 2208 2208 6 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.27 0.36 92 2208 6 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 36 63.70 1.20 1960 1960 6 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 36 0.26 1.20 8 1960 6 245
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 4.04 0.28 62
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 3.90 0.02 273 35
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 8017 660
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 484.23 27.03 4881 451
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.27 17233 613
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 204.40 1 253 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 241.00 1 295 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.17 0.13 76 194 100

                                                                                   CAT007-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 15.00 670 1886 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 10 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.32 - 10 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.32 - 10 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.32 - 10 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.32 - 10 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.44 0.00 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 270.05 0.06 6609 166
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 22.78 0.01 1105 52
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.92 0.00 273 14
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.38 0.00 273 21
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 12 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 12 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.03 37 41 26

                                                                                   CAT008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.21 287 1635 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 12939893 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 249.20 244.10 1665700 1665700 21 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 12.46 244.10 83285 1665700 21 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 326.19 262.67 1842102 1842102 18 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 1.31 262.67 7398 1842102 18 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.80 9.43 339
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1031.23 0.09 9489 170
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 7569 647
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.44 16913 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.96 10897 764
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 365.60 1 267 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 74.00 1 312 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.77 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 10.45 9.90 330 3367 1358

                                                                                   CAT009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.58 351 2260 6 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 12770064 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 539.05 532.19 3461040 3461040 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 532.19 144588 3461040 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4757.79 4696.48 28930535 28930535 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4696.48 147041 28930535 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.40 9.43 393
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 13201 197
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 7569 647
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.13 15697 1572
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.21 10577 735
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.40 294.13 1382 21883 5419

CAT009-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 19575 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 6517446 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.23 315.17 2167923 2167923 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 315.17 189937 2167923 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5266.49 5183.12 37001046 37001046 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5183.12 222583 37001046 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1800.56 2.90 287
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 19665 508
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 15633 596
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 19921 790
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.43 16721 607
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 96.30 1 154 1 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 62.20 56.67 1130 20180 1945

CAT009-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 27530 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 6586082 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 357.44 354.72 1646301 1646301 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 354.72 127552 1646301 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4969.58 4931.49 18726737 18726737 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4931.49 124862 18726737 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1801.08 22.83 745
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 13713 435
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.78 11025 1007
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.17 18449 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.21 11793 470
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.99 3.49 316 2589 727

CAT010-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.73 351 2356 6 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 12681096 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 533.42 526.48 3400320 3400320 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 526.48 145482 3400320 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 4748.83 4687.20 28760653 28760653 - 240
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4687.20 143151 28760653 - 240
   CLIN 1.0 : timeout 1800.25 9.41 353
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 13201 196
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 7569 646
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.20 15633 1575
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.33 10577 735
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.92 294.80 1385 21732 5461

CAT010-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 27214 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 6611321 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 336.79 334.18 1525806 1525806 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 334.18 122275 1525806 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5074.01 5035.15 19279454 19279454 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5035.15 124228 19279454 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1801.07 23.12 745
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 13649 435
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.69 11025 1007
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 12625 664
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 14353 560
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.35 1.98 249 1891 535

CAT011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.89 191 561 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 106 5
   SPTHEO m16n1 : P 18 6.21 0.13 162 162 5 27
   SPTHEO m16s1 : P 18 0.23 0.13 6 162 5 27
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.84 - 106 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.84 - 106 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.20 0.19 48
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 41617 231
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 7761 450
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.67 18385 1572
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.44 13201 540
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 62.10 1 268 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 63.00 1 307 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.65 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.04 49 76 35

                                                                                   CAT011-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 17 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 907 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 2.42 0.33 330 330 6 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.11 0.33 15 330 6 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.36 - 907 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.36 - 907 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 14.45 0.29 51
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 47.99 0.03 2257 57
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 209.48 0.16 1745 162
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.18 19217 355
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 127.65 0.03 2641 152
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 23.20 1 75 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 15.30 2 86 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.76 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 28 8 4

                                                                                   CAT011-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 578.55 4055 15087 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.97 6538072 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.61 317.55 2212965 2212965 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 317.55 194952 2212965 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5205.78 5122.38 36660165 36660165 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5122.38 210600 36660165 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.81 2.47 327
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.52 18577 567
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.23 14545 607
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.50 14929 623
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.02 15697 615
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 173.41 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.35 0.26 110 476 133

                                                                                   CAT011-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 23.55 958 2654 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 6244070 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 361.25 358.53 1609737 1609737 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 358.53 115885 1609737 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5066.21 5027.80 18618013 18618013 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5027.80 115520 18618013 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 256.42 3.67 73
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 90.54 0.06 2513 133
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 620.59 0.25 5137 488
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.87 12561 685
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.15 12049 623
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 529.80 3 226 2 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 308.90 2 225 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 35.90 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.22 0.16 78 314 122

                                                                                   CAT012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.24 223 1417 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 87 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 5.40 0.10 160 160 5 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 0.27 0.10 8 160 5 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.84 - 87 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.84 - 87 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.18 0.18 48
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 41745 231
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 7761 451
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.62 18449 1574
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.15 12305 542
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 62.00 1 267 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 63.20 1 308 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.55 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.02 41 31 16

                                                                                   CAT012-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 244.11 2874 9154 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.49 13158 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 5.25 0.52 3045 3045 7 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.35 0.52 203 3045 7 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 18 77.12 3.59 35909 35909 7 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 18 0.32 3.59 149 35909 7 241
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.71 2.36 321
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.36 18577 567
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 510.92 0.10 8209 325
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.41 14929 625
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 40.85 0.05 913 107
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 78.40 1 140 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 62.80 1 144 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.58 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.63 0.47 123 791 187

CAT012-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 15.26 862 2164 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.32 3150 7
   SPTHEO m16n1 : P 5 3.24 0.45 2358 2358 7 18
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.18 0.45 131 2358 7 18
   SPTHEO m256n1 : P 25 41.99 3.68 2964 2964 7 247
   SPTHEO m256s1 : P 25 0.17 3.68 12 2964 7 247
   CLIN 1.0 : P 1 38.50 0.68 61
   CLIN-E 0.35FM : P 1 5.59 0.02 401 38
   CLIN-E 0.35FS : P 1 29.11 0.02 785 102
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.85 12561 686
   CLIN-E 0.35BS : P 1 26.92 0.00 785 89
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 51.90 1 114 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 54.80 1 187 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.28 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.24 0.20 84 348 133

CAT013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.73 159 368 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 89 5
   SPTHEO m16n1 : P 18 5.00 0.30 140 140 5 20
   SPTHEO m16s1 : P 18 0.25 0.30 7 140 5 20
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.82 - 89 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.82 - 89 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.22 0.18 48
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 41617 231
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.01 0.19 7761 451
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.74 18321 1571
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.26 12305 541
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 62.10 1 268 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 63.10 1 308 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.60 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.04 51 82 41

CAT013-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 581.42 4055 15031 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 791 6
   SPTHEO m16n1 : P 4 6.65 0.66 2831 2831 6 19
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.35 0.66 149 2831 6 19
   SPTHEO m256n1 : P 31 76.26 1.21 3444 3444 6 246
   SPTHEO m256s1 : P 31 0.31 1.21 14 3444 6 246
   CLIN 1.0 : timeout 1800.77 2.39 317
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.51 18577 567
   CLIN-E 0.35FS : P 1 528.49 0.11 8273 332
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.39 14929 623
   CLIN-E 0.35BS : P 1 41.21 0.03 913 108
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 78.70 1 140 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 63.60 1 143 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.88 0.71 125 963 217

CAT013-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 19.12 894 2395 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 616 6
   SPTHEO m16n1 : P 4 3.00 0.37 1845 1845 6 15
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.20 0.37 123 1845 6 15
   SPTHEO m256n1 : P 24 37.05 1.21 2717 2717 6 247
   SPTHEO m256s1 : P 24 0.15 1.21 11 2717 6 247
   CLIN 1.0 : P 1 15.61 0.51 77
   CLIN-E 0.35FM : P 1 4.75 0.00 337 36
   CLIN-E 0.35FS : P 1 31.40 0.05 849 107
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.83 12561 682
   CLIN-E 0.35BS : P 1 27.21 0.01 785 90
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 51.90 1 114 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 54.90 1 188 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.11 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.26 0.20 85 359 139

CAT014-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.91 191 1199 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 106 5
   SPTHEO m16n1 : P 17 6.48 0.13 243 243 5 27
   SPTHEO m16s1 : P 17 0.24 0.13 9 243 5 27
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.91 - 106 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.91 - 106 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.31 0.19 48
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 41681 231
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 7761 451
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.85 18321 1572
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.46 13137 539
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 61.90 1 267 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 63.30 1 309 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.66 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 41 32 17

                                                                                   CAT014-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 29 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 878 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 2.64 0.33 5852 5852 8 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.12 0.33 266 5852 8 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 86 27.10 1.33 3794 3794 7 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 86 0.10 1.33 14 3794 7 271
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 14.66 0.28 51
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 10.79 0.00 785 31
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 94.37 0.05 1233 112
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.61 19281 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 122.98 0.05 2513 149
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 23.20 1 75 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 15.80 2 86 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.72 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 28 8 4

                                                                                   CAT014-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 585.66 4055 15033 11 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 6526336 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.60 315.55 2199594 2199594 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 315.55 199808 2199594 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4843.02 4762.37 32941853 32941853 - 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4762.37 213473 32941853 - 243
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.73 2.45 316
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.46 18577 566
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 24.83 14545 608
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.47 14929 623
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.96 15697 615
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 171.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.23 0.18 99 342 100

                                                                                   CAT014-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 19.23 894 2396 11 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 6233777 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.04 336.55 1529814 1529814 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 336.55 113398 1529814 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4989.48 4951.34 18189545 18189545 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4951.34 111367 18189545 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 268.15 4.02 86
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 34.40 0.04 1361 87
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.53 9361 908
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.90 12561 682
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.13 11857 623
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 590.40 3 227 2 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 313.20 2 223 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 41.08 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.19 0.10 72 252 105

                                                                                   CAT015-3 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 95 1 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.97 5316054 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      CLIN 1.0 : M 1 1.00 0.00 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : M 1 2.54 0.11 273 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : M 1 2.50 0.11 273 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : M 1 2.53 0.11 273 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : M 1 2.49 0.10 273 3
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : M 1 0.15
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 0.02 0.00 34 0 0

                                                                                   CAT015-4 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 95 0 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 6771093 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      CLIN 1.0 : M 1 0.75 0.00 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : M 1 1.77 0.07 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : M 1 1.76 0.07 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : M 1 1.79 0.08 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : M 1 1.74 0.07 209 3
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : M 1 0.12
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 0.01 0.00 27 0 0

CAT016-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.25 127 100 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.14 1241 5
   SPTHEO m16n1 : P 1 6.08 0.47 3800 3800 5 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.32 0.47 200 3800 5 19
   SPTHEO m256n1 : P 8 76.88 1.22 7440 7440 8 248
   SPTHEO m256s1 : P 8 0.31 1.22 30 7440 8 248
   CLIN 1.0 : timeout 1800.87 2.11 338
   CLIN-E 0.35FM : P 1 292.22 0.06 5777 219
   CLIN-E 0.35FS : P 1 62.41 0.07 721 153
   CLIN-E 0.35BM : P 1 302.69 0.08 6161 219
   CLIN-E 0.35BS : P 1 111.55 0.06 849 176
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 28.40 1 121 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 22.90 1 117 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 36 10 4

CAT016-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 46 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.13 1184 5
   SPTHEO m16n1 : P 2 2.72 0.40 2032 2032 5 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.17 0.40 127 2032 5 16
   SPTHEO m256n1 : P 16 40.05 3.98 2136 2136 5 267
   SPTHEO m256s1 : P 16 0.15 3.98 8 2136 5 267
   CLIN 1.0 : P 1 15.35 0.46 71
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.31 0.02 273 27
   CLIN-E 0.35FS : P 1 2.02 0.00 273 27
   CLIN-E 0.35BM : P 1 248.89 0.05 5073 200
   CLIN-E 0.35BS : P 1 67.84 0.04 721 141
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 14.90 1 93 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 12.10 1 89 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 28 8 3

CAT017-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.20 127 67 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.14 1241 5
   SPTHEO m16n1 : P 3 6.08 0.47 3800 3800 5 19
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.32 0.47 200 3800 5 19
   SPTHEO m256n1 : P 26 75.30 1.23 7530 7530 8 251
   SPTHEO m256s1 : P 26 0.30 1.23 30 7530 8 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.89 2.13 338
   CLIN-E 0.35FM : P 1 291.32 0.04 5777 219
   CLIN-E 0.35FS : P 1 35.32 0.03 529 121
   CLIN-E 0.35BM : P 1 302.45 0.02 6225 219
   CLIN-E 0.35BS : P 1 111.39 0.04 849 176
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 28.50 1 121 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 23.00 1 117 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.11 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 36 13 6

CAT017-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.39 159 171 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 54.45 264679 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 2.89 0.42 2890 2890 6 17
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 0.42 170 2890 6 17
   SPTHEO m256n1 : P 7 42.24 6.57 33792 33792 6 264
   SPTHEO m256s1 : P 7 0.16 6.57 128 33792 6 264
   CLIN 1.0 : P 1 36.91 0.75 76
   CLIN-E 0.35FM : P 1 4.14 0.03 337 34
   CLIN-E 0.35FS : P 1 3.25 0.00 273 33
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.17 12945 569
   CLIN-E 0.35BS : P 1 41.44 0.03 721 114
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 31.90 1 109 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 25.10 1 106 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.44 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 28 10 4

CAT018-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.04 383 1793 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 9.45 85182 10
   SPTHEO m16n1 : P 1 14.16 8.28 81528 81528 10 24
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.59 8.28 3397 81528 10 24
   SPTHEO m256n1 : P 4 76.80 13.18 132960 132960 10 240
   SPTHEO m256s1 : P 4 0.32 13.18 554 132960 10 240
   CLIN 1.0 : P 1 17.87 1.03 112
   CLIN-E 0.35FM : P 1 283.61 0.09 4241 126
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 7697 686
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.26 18193 1452
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.28 13137 727
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 67.70 1 299 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 1.66 473 73 3
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 74.59 72.34 922 9955 3426

                                                                                   CAT018-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 18230 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 3197898 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.13 375.11 1968449 1968449 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 375.11 186334 1968449 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5041.08 4960.86 24389526 24389526 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4960.86 190491 24389526 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.63 2.62 307
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 21009 700
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.35 10897 567
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.18 18897 705
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 11025 568
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.22 286.74 1566 42797 3963

                                                                                   CAT018-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 19468 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 3208572 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.21 338.60 1368226 1368226 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 338.60 122915 1368226 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5173.98 5133.52 18572029 18572029 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.41 5133.52 113692 18572029 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.91 27.51 776
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 12561 452
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.67 11857 1023
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 18513 594
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.18 10577 594
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.05 288.75 1692 31353 5608

                                                                                   CAT019-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.17 95 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 10 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.96 - 10 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.96 - 10 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.96 - 10 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.96 - 10 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.46 0.04 34
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 3.18 0.00 273 36
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 3.17 0.00 273 36
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 3.27 0.00 273 36
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 3.27 0.00 273 36
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.40 0 34 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.40 0 34 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 39 3 1

                                                                                   CAT019-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.37 - 14 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.37 - 14 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.37 - 14 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.37 - 14 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.60 0.02 17
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.15 0.00 209 19
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.26 0.01 273 23
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.26 0.01 273 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.27 0.00 273 19
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 17 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 17 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 29 9 5

                                                                                   CAT019-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 26.53 1021 2639 15 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.53 5478 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 6.63 1.27 11084 11084 13 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 0.39 1.27 652 11084 13 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 37 89.64 8.69 85905 85905 13 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 37 0.36 8.69 345 85905 13 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 11.55 0.62 134
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 48.46 13777 533
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.48 11153 740
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.83 15697 364
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.28 6545 713
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 62.90 1 161 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 74.70 2 169 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.22 79 26 22
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.23 0.17 114 274 94

CAT019-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3289 8873 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 5246559 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 440.05 436.76 1929427 1929427 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 436.76 120417 1929427 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5132.61 5093.32 19319252 19319252 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5093.32 169357 19319252 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1801.65 14.38 682
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 54673 219
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 26897 355
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.49 16657 448
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.14 6033 653
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.37 289.49 1803 28989 5217

CAT019-5 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3736 16092 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.97 7145884 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 342.01 339.33 1694775 1694775 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 339.33 146990 1694775 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4840.44 4801.86 18810322 18810322 - 242
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4801.86 142877 18810322 - 242
   CLIN 1.0 : timeout 1800.60 22.74 687
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 13713 373
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 8977 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.44 8401 513
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.96 6865 811
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.16 290.02 1799 29138 5234

CID001-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.1.1
   Otter 3.0.2 : P 1 0.15 95 53 9 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.15 14192278 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 342.64 340.21 4852172 4852172 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 340.21 292504 4852172 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5361.65 5323.00 73456149 73456149 - 266
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.19 5323.00 324767 73456149 - 266
   CLIN 1.0 : timeout 1801.12 27.16 989
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 22993 349
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.50 6865 695
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.68 14865 343
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 8593 660
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 16.69 15.97 577 2705 1682

CID002-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5492 399687 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.41 13923892 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 449.67 440.38 6132215 6132215 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 440.38 290551 6132215 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5335.40 5224.23 71919180 71919180 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.55 5224.23 296976 71919180 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1802.74 25.53 1081
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 12689 386
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.57 5585 869
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 15377 562
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.55 8465 859
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.88 303.90 4280 6019 5493

CID003-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 364268 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.65 13289700 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 391.70 380.37 4356040 4356040 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.65 380.37 282327 4356040 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5444.16 5285.42 68894271 68894271 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.70 5285.42 287172 68894271 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1807.58 17.78 1890
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 20625 363
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 3089 598
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.50 13905 550
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 6929 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.51 300.30 2688 12142 1672

                                                                                   CID003-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 525.03 4311 209680 17 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.70 13774400 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 393.36 380.34 4528950 4528950 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.75 380.34 286854 4528950 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5635.35 5445.36 69428367 69428367 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.89 5445.36 352424 69428367 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1807.35 17.42 1882
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 20305 363
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 2193 569
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.96 13969 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 6929 661
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.48 292.18 2559 11621 1555

                                                                                   CIV001-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.09 798 2275 97 15
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.50 7146813 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 388.66 380.68 2920918 2920918 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.53 380.68 179776 2920918 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5488.65 5371.63 35080158 35080158 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.64 5371.63 165998 35080158 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.32 26.69 911
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 17041 404
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.48 3921 896
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 12753 801
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 10513 645
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 21.73 19.21 1052 14764 2230

                                                                                   CIV002-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 7312 451844 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.42 11680259 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 326.60 320.57 3668256 3668256 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 320.57 257639 3668256 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5042.53 4949.22 82763807 82763807 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.51 4949.22 690287 82763807 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.12 38.57 921
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 12305 442
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.54 7057 800
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 16785 830
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 15441 1120
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.15 290.83 3896 24540 7942

                                                                                   CIV003-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6099 378497 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.49 7870225 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 410.34 400.68 2964758 2964758 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.56 400.68 173647 2964758 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5398.39 5271.80 35730342 35730342 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.69 5271.80 162287 35730342 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.73 14.85 681
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 20049 340
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.45 4241 657
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.42 15697 559
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 10897 728
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.63 322.59 3200 27444 5694

                                                                                   CIV004-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4949 483035 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.49 7269129 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 860.78 841.30 6249471 6249471 - 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.58 841.30 161930 6249471 - 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5351.89 5230.03 38180952 38180952 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.57 5230.03 161930 38180952 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.20 17.02 486
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 16913 299
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 4113 629
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.30 17937 590
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.54 7697 624
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.29 290.98 3082 28393 4673

COL001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.52 926 525 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 1.39 8554 11
   SPTHEO m16n1 : P 12 13.68 12.06 61503 61503 11 19
   SPTHEO m16s1 : P 12 0.72 12.06 3237 61503 11 19
   SPTHEO m256n1 : P 95 64.74 53.51 224100 224100 11 249
   SPTHEO m256s1 : P 95 0.26 53.51 900 224100 11 249
   CLIN 1.0 : P 1 57.31 0.62 78
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 74257 204
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 29329 310
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.50 26641 567
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 23057 402
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 200.90 3 141 2 4 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 13.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 4.86
   DISCOUNT 3.0O : P 1 212.99
   SPASS 0.45 : timeout 319.39 309.12 4377 5955 3481

COL001-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.69 287 117 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 584 6
   SPTHEO m16n1 : P 25 3.08 0.70 2996 2996 6 28
   SPTHEO m16s1 : P 25 0.11 0.70 107 2996 6 28
   SPTHEO m256n1 : P 194 33.54 9.00 22188 22188 7 258
   SPTHEO m256s1 : P 194 0.13 9.00 86 22188 7 258
   CLIN 1.0 : P 1 2.86 0.12 45
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 53137 259
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 18065 377
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.35 45841 476
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.90 21713 374
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 213.60 2 131 020 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 87.00 2 68 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.47 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.51
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.59
   SPASS 0.45 : timeout 324.19 314.12 3497 6236 3485

COL002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.01 510 406 10 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 215 5
   SPTHEO m16n1 : P 24 2.40 0.36 264 264 5 24
   SPTHEO m16s1 : P 24 0.10 0.36 11 264 5 24
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.32 - 215 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.32 - 215 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 2.21 0.07 36
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 47121 287
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 12625 414
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.36 36369 444
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.17 26769 331
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 113.80 2 101 012 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 79.70 2 58 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.94
   DISCOUNT 3.0O : P 1 2.50
   SPASS 0.45 : timeout 313.15 304.55 3641 5323 3153

COL002-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 21.24 2714 2686 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.08 480 7
   SPTHEO m16n1 : P 20 2.52 0.94 2373 2373 8 21
   SPTHEO m16s1 : P 20 0.12 0.94 113 2373 8 21
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.37 - 480 - 7 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.37 - 480 - 7 0
   CLIN 1.0 : timeout 1799.82 12.99 585
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 48017 288
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 12625 415
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 26833 574
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 25937 453
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 226.40 2 114 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.48 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.04 321.45 3795 5280 3308

COL002-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6322 284392 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 65 6
   SPTHEO m16n1 : P 18 1.71 0.47 228 228 6 19
   SPTHEO m16s1 : P 18 0.09 0.47 12 228 6 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.32 - 65 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.32 - 65 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 966.43 8.96 258
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 47825 288
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 12625 415
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 25681 580
   CLIN-E 0.35BS : P 1 4.67 0.00 465 16
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 277.80 2 114 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.23 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.37 295.63 3553 5175 3134

                                                                                   COL003-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : no_memory ? 11975 79103 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 3203083 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.16 318.92 948617 948617 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 318.92 75104 948617 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5690.92 5670.11 16242389 16242389 - 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5670.11 129003 16242389 - 286
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.15 10.12 898
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 22417 230
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 12433 325
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 27601 249
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 38353 377
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.87 291.98 3223 9066 3365

                                                                                   COL003-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : no_memory ? 11975 80735 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 11170287 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.07 319.97 1835395 1835395 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 319.97 123887 1835395 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5237.64 5219.61 28602314 28602314 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5219.61 127298 28602314 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.48 11.68 659
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 26577 238
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 13457 231
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 28561 366
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.90 44305 321
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.58 321.98 3225 9649 3557

                                                                                   COL003-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : no_memory ? 11975 80315 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 11329964 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.19 320.01 1851172 1851172 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 320.01 124383 1851172 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5130.05 5111.80 27988972 27988972 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5111.80 126282 27988972 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.42 11.57 659
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 26577 238
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 13457 231
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 28625 366
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.94 44305 321
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.23 290.34 3211 9180 3502

                                                                                   COL003-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : no_memory ? 11975 80019 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.97 11416701 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.57 319.48 1827743 1827743 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 319.48 124822 1827743 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5215.17 5196.96 28152382 28152382 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5196.96 126585 28152382 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.39 11.73 661
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 26577 238
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 13457 230
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 29073 367
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.91 44241 322
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.56 291.71 3214 9180 3503

                                                                                   COL003-5 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : no_memory ? 11975 81762 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 10870602 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.38 320.30 1813604 1813604 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 320.30 122973 1813604 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5225.78 5207.19 28049798 28049798 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5207.19 124404 28049798 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.44 11.56 659
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 26577 238
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 13457 230
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 29073 367
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.96 44241 322
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 335.87 324.45 3230 9647 3579

COL003-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : no_memory ? 11975 80723 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 10125902 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.82 320.69 1813177 1813177 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 320.69 124276 1813177 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5058.57 5041.53 26948411 26948411 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5041.53 127644 26948411 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1800.40 11.52 659
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 26577 238
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 13457 230
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 29649 368
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.99 44305 323
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.96 325.35 3260 9635 3644

COL004-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5237 265134 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 6122304 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.01 336.62 1586620 1586620 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 336.62 126487 1586620 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5702.57 5680.39 23456594 23456594 - 287
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5680.39 143041 23456594 - 287
   CLIN 1.0 : timeout 1799.39 12.31 279
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 38353 223
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 15313 352
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 16401 478
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.45 28625 319
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 307.22 297.41 4197 5730 3272

COL004-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5300 264663 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 8134918 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 358.89 357.45 2050361 2050361 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 357.45 127484 2050361 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5270.41 5249.13 27801316 27801316 - 266
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5249.13 126369 27801316 - 266
   CLIN 1.0 : timeout 1799.89 7.24 496
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 76113 207
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 29457 312
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 33297 633
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.22 38865 339
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 348.52 336.99 4465 6141 3508

COL004-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.24 127 59 6 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 12126098 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 357.53 356.18 2098484 2098484 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 356.18 130477 2098484 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5279.89 5259.59 28515978 28515978 - 266
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5259.59 129104 28515978 - 266
   CLIN 1.0 : timeout 1799.86 7.03 280
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 75217 206
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 29521 312
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 33553 633
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.18 38865 339
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.02
   SPASS 0.45 : P(S) 1 63.77 60.47 2216 2567 1728

COL005-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 207162 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 6980229 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : timeout 1801.44 18.20 921
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 30353 191
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 11857 297
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.41 21777 548
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.93 29841 276
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (satisfiable)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (satisfiable)
   SPASS 0.45 : timeout 309.80 302.74 3435 6680 3178

                                                                                   COL006-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5428 248868 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 6565792 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 337.55 336.34 1454164 1454164 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 336.34 116609 1454164 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5762.82 5742.95 21853973 21853973 - 290
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5742.95 119450 21853973 - 290
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.86 15.13 572
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 47825 210
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 31889 289
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 26961 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.90 45393 362
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 320.88 310.11 4279 5851 3453

                                                                                   COL006-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5396 266815 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 10113084 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 358.22 357.02 1811317 1811317 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 357.02 112143 1811317 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5175.86 5158.21 24150696 24150696 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5158.21 138055 24150696 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.87 7.46 493
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 75793 207
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 29457 312
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 32337 637
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.39 39057 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 327.91 317.34 4289 5956 3509

                                                                                   COL006-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5428 269113 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 9436171 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 357.74 356.54 1745289 1745289 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 356.54 110057 1745289 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5259.85 5241.35 23237638 23237638 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5241.35 130262 23237638 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.72 7.66 449
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 75025 206
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 29457 312
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 32273 637
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.42 39057 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 345.24 333.80 4523 6187 3649

                                                                                   COL006-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5364 268776 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 10336021 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 358.81 357.51 1914685 1914685 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 357.51 119837 1914685 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5146.57 5129.43 25414413 25414413 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5129.43 133338 25414413 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.05 7.26 101
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 75729 207
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 29457 312
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.14 32209 637
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.36 39185 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 328.68 318.18 4293 5957 3510

                                                                                   COL007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 0 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.14 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.14 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.14 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.14 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.26 0.00 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.18 0.00 209 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.18 0.00 209 7
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.19 0.00 209 7
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.18 0.00 209 7
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.04
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 21 9 3

COL008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.07 95 14 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 37 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.18 - 37 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.18 - 37 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.18 - 37 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.18 - 37 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.33 0.00 8
   CLIN-E 0.35FM : P 1 20.52 0.01 913 30
   CLIN-E 0.35FS : P 1 8.40 0.03 401 27
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.83 13713 481
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.34 0.00 273 14
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 8 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.04 71 50 33

COL009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.70 542 571 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 182 6
   SPTHEO m16n1 : P 20 1.40 0.50 520 520 6 20
   SPTHEO m16s1 : P 20 0.07 0.50 26 520 6 20
   SPTHEO m256n1 : P 218 15.24 3.78 2286 2286 6 254
   SPTHEO m256s1 : P 218 0.06 3.78 9 2286 6 254
   CLIN 1.0 : P 1 1.18 0.02 18
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 38993 214
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 9233 344
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.59 21841 351
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 25.07 21137 449
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 48.70 2 55 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 46.70 2 49 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.46 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 307.56 297.20 3205 9381 3142

COL010-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 15 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 37 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.23 - 37 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.23 - 37 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.23 - 37 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.23 - 37 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.36 0.00 8
   CLIN-E 0.35FM : P 1 8.74 0.00 721 18
   CLIN-E 0.35FS : P 1 4.16 0.01 337 17
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.40 23953 532
   CLIN-E 0.35BS : P 1 18.00 0.02 1041 36
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 8 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 8 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.18
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.12 157 107 69

COL011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 19.74 1916 1530 9 4
   SETHEO 3.1 : P 1 70.70 336378 14
   SPTHEO m16n1 : P 2 40.80 39.70 195100 195100 12 20
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.04 39.70 9755 195100 12 20
   SPTHEO m256n1 : P 46 78.60 58.92 293702 293702 12 262
   SPTHEO m256s1 : P 46 0.30 58.92 1121 293702 12 262
   CLIN 1.0 : timeout 1800.11 6.97 138
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 46865 168
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 27409 236
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.23 27921 547
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 21905 377
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 309.60 4 111 1 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 159.80 3 124 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 27.06 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 304.53 294.14 3759 5994 2912

COL012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 0 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.25 0.00 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.20 0.00 209 7
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.19 0.00 209 7
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.20 0.01 209 7
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.19 0.00 209 7
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.05
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.05
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 20 4 2

                                                                                   COL013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 0 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.17 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.17 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.17 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.33 0.00 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.28 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.30 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.28 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.27 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.05
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.04
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 24 9 3

                                                                                   COL014-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 0 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.21 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.21 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.21 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.21 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.29 0.00 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.26 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.27 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.27 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.27 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.02
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 23 9 3

                                                                                   COL015-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 14 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 37 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.24 - 37 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.24 - 37 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.24 - 37 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.24 - 37 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.33 0.00 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 20.53 0.03 913 30
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 8.48 0.02 401 27
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.82 13713 481
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.38 0.00 273 14
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.02
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.45 0.35 160 317 105

                                                                                   COL016-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 0 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.30 0.00 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.36 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.36 0.01 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.36 0.01 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.37 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.02
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.02
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.45 0.34 110 408 122

                                                                                   COL017-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 19 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 50 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.22 - 50 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.22 - 50 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.22 - 50 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.22 - 50 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.40 0.01 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 24273 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.56 7185 542
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.88 13649 479
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.97 0.00 273 17
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.35
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 1.55
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.21 0.14 121 145 84

COL018-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 0 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.32 0.00 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.37 0.01 209 9
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.37 0.00 209 9
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.36 0.00 209 9
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.38 0.00 209 9
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 26 9 3

COL019-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.34 159 85 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 137 5
   SPTHEO m16n1 : P 22 1.98 0.33 198 198 5 22
   SPTHEO m16s1 : P 22 0.09 0.33 9 198 5 22
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.30 - 137 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.30 - 137 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.72 0.03 27
   CLIN-E 0.35FM : P 1 983.95 0.07 29329 155
   CLIN-E 0.35FS : P 1 523.56 0.21 12113 195
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.82 21649 518
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 20497 410
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 5.00 2 62 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.00 1 42 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.30
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.15
   SPASS 0.45 : timeout 314.69 306.14 3542 5497 3130

COL020-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.34 191 70 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 137 5
   SPTHEO m16n1 : P 21 2.10 0.52 273 273 5 21
   SPTHEO m16s1 : P 21 0.10 0.52 13 273 5 21
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.24 - 137 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.24 - 137 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.78 0.04 27
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 71761 171
   CLIN-E 0.35FS : P 1 598.68 0.13 6993 175
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.55 24209 533
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.29 22609 495
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 61.70 2 78 0 6 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 61.40 2 64 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.12
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.54
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.07 2.66 646 569 452

COL021-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 14 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 49 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.25 - 49 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.25 - 49 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 49 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 49 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.36 0.00 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 27.59 0.01 1233 34
   CLIN-E 0.35FS : P 1 10.09 0.02 465 29
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.79 13649 480
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.58 0.00 273 15
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.48
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.48
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.77 4.10 515 2100 539

COL022-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 19 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 49 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.27 - 49 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.27 - 49 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.27 - 49 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.27 - 49 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.35 0.00 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 87.80 0.03 2193 57
   CLIN-E 0.35FS : P 1 15.64 0.01 593 37
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.88 13585 479
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.58 0.00 273 15
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.15
   DISCOUNT 3.0O : P 1 1.67
   SPASS 0.45 : P(S) 1 8.94 8.18 784 1450 717

                                                                                   COL023-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.13 383 201 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.17 1016 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 1.71 0.47 1406 1406 7 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 0.09 0.47 74 1406 7 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 207 20.24 3.77 2277 2277 6 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 207 0.08 3.77 9 2277 6 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 13.17 0.07 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 590.89 0.06 12817 87
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 112.13 0.04 1937 81
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.40 24017 532
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.04 29201 283
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 51.30 2 57 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 47.00 2 48 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.49
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 9.57
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 30.29 28.47 1357 1912 936

                                                                                   COL024-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 14 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 49 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.22 - 49 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.22 - 49 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.22 - 49 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.22 - 49 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.37 0.00 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 27.46 0.03 1233 34
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 10.01 0.03 465 29
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.80 13649 480
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.54 0.00 273 15
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.90
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 1.37
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.19 0.10 132 131 82

                                                                                   COL025-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 34 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 37 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.25 - 37 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.25 - 37 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 37 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 37 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.34 0.01 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 3.50 0.01 401 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.57 0.00 273 14
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.31 21841 549
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 18.71 0.01 1105 37
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.07
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 69 75 41

                                                                                   COL026-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.87 510 456 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.14 1003 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 1.71 0.66 1463 1463 7 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 0.09 0.66 77 1463 7 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 204 20.24 3.77 2277 2277 6 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 204 0.08 3.77 9 2277 6 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 25.62 0.33 62
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 33617 183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 12881 333
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 21265 540
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 37.93 16977 401
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 43.00 2 52 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 40.10 2 45 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 1.15
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 4.86
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 318.48 307.58 3605 10118 4107

                                                                                   COL027-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.49 606 415 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.17 1034 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 1.71 0.66 1406 1406 7 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 0.09 0.66 74 1406 7 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 200 17.71 3.77 2277 2277 6 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 200 0.07 3.77 9 2277 6 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 13.92 0.09 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1414.86 0.15 20497 111
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 195.11 0.03 2833 109
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.54 24081 532
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.08 29265 284
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 50.70 2 57 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 48.70 2 48 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.22 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.83
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 22.10
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 109.70 105.26 2409 3746 2101

COL028-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.14 383 201 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.17 1016 6
   SPTHEO m16n1 : P 19 2.09 0.66 1406 1406 7 19
   SPTHEO m16s1 : P 19 0.11 0.66 74 1406 7 19
   SPTHEO m256n1 : P 207 17.71 3.77 2277 2277 6 253
   SPTHEO m256s1 : P 207 0.07 3.77 9 2277 6 253
   CLIN 1.0 : P 1 13.29 0.07 22
   CLIN-E 0.35FM : P 1 590.72 0.08 12817 87
   CLIN-E 0.35FS : P 1 112.16 0.04 1937 81
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.47 24017 532
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.03 29201 284
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 50.60 2 57 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 47.10 2 48 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.47
   DISCOUNT 3.0O : P 1 9.48
   SPASS 0.45 : P(S) 1 30.28 28.45 1357 1912 936

COL029-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 0 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.32 0.00 8
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.24 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.24 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.23 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.24 0.00 209 8
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.04
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 22 4 2

COL030-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.17 127 34 4 2
   SETHEO 3.1 : P 1 1.41 4033 7
   SPTHEO m16n1 : P 6 1.28 0.24 512 512 8 16
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.08 0.24 32 512 8 16
   SPTHEO m256n1 : P 19 22.80 4.25 2850 2850 7 285
   SPTHEO m256s1 : P 19 0.08 4.25 10 2850 7 285
   CLIN 1.0 : P 1 32.24 0.41 68
   CLIN-E 0.35FM : P 1 411.53 0.06 9425 105
   CLIN-E 0.35FS : P 1 239.16 0.08 3409 117
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.35 24913 345
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 38161 375
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 76.00 2 56 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 64.70 2 55 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.71 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.18
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.19
   SPASS 0.45 : timeout 300.27 293.26 3102 6190 2333

COL031-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 22 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 90 4
   SPTHEO m16n1 : P 11 1.12 0.24 128 128 5 16
   SPTHEO m16s1 : P 11 0.07 0.24 8 128 5 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.29 - 90 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.29 - 90 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.33 0.02 21
   CLIN-E 0.35FM : P 1 137.16 0.03 3665 65
   CLIN-E 0.35FS : P 1 32.99 0.08 913 50
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 33105 265
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.26 0.01 273 12
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 4.30 2 50 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.70 2 46 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.08 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.39 3.79 536 1291 493

COL032-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 95 18 5 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.66 3309 9
   SPTHEO m16n1 : P 7 1.70 0.42 1139 1139 11 17
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.10 0.42 67 1139 11 17
   SPTHEO m256n1 : P 23 28.60 9.98 9152 9152 11 286
   SPTHEO m256s1 : P 23 0.10 9.98 32 9152 11 286
   CLIN 1.0 : P 1 32.81 0.48 70
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 13905 207
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.35 10001 364
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.28 18193 354
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.53 27921 340
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 419.40 3 98 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 131.60 2 66 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 20.10 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.22
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.25
   SPASS 0.45 : P(S) 1 298.63 289.43 3600 8149 2578

                                                                                   COL033-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.24 127 46 6 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 3520380 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 3.52 2.16 9584 9584 12 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.22 2.16 599 9584 12 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 11 40.35 20.15 70209 70209 13 269
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 11 0.15 20.15 261 70209 13 269
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.87 15.50 339
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 22353 256
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 6673 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.32 18385 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.61 28049 337
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 105.80 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 3.59
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 3.97
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.93 1.63 387 1087 283

                                                                                   COL034-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.66 766 1021 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 7180011 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.97 319.68 1782985 1782985 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 319.68 167502 1782985 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1341.12 1321.29 5651184 5651184 16 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 5.08 1321.29 21406 5651184 16 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.42 9.61 464
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 20049 298
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 7633 559
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.33 18385 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.13 25489 473
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.53 294.46 3675 9652 3548

                                                                                   COL035-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 24.06 2650 2421 10 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.62 2920 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 4.48 2.96 12736 12736 9 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 0.28 2.96 796 12736 9 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 49 34.06 9.14 11528 11528 9 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 49 0.13 9.14 44 11528 9 262
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 45.59 0.42 55
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 13905 269
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 11921 389
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 31953 278
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 34385 417
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.78 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 3.38
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 3.38
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.25 291.45 3349 8456 3737

                                                                                   COL036-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 276390 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 4695755 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.44 316.09 1352832 1352832 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 316.09 109519 1352832 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 5 436.58 416.83 1466488 1466488 15 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 5 1.66 416.83 5576 1466488 15 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.60 9.20 498
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 37009 215
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 20305 347
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 24529 552
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.60 28241 334
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 351.89 342.60 3916 5592 3277

                                                                                   COL037-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 302634 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 3948464 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 354.82 353.30 1297618 1297618 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 353.30 85571 1297618 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5202.62 5181.14 16963861 16963861 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5181.14 97065 16963861 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.27 6.81 199
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 60945 194
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 11537 321
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 23697 326
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.49 45649 268
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.89 295.58 4318 3830 3136

COL038-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 211803 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 6689445 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.83 313.51 1624392 1624392 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.89 313.51 146993 1624392 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5333.19 5310.71 23148467 23148467 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5310.71 165012 23148467 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1799.69 15.82 490
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 18513 257
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 11345 353
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.31 18385 351
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.49 27921 338
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 318.96 308.23 3392 11466 3689

COL039-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 19.47 2458 3466 7 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.36 2272 7
   SPTHEO m16n1 : P 9 2.08 0.40 1744 1744 7 16
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.13 0.40 109 1744 7 16
   SPTHEO m256n1 : P 82 26.20 6.52 5240 5240 7 262
   SPTHEO m256s1 : P 82 0.10 6.52 20 5240 7 262
   CLIN 1.0 : P 1 97.97 1.77 140
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 21649 217
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 12561 337
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.38 18385 351
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.62 27857 337
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 92.80 2 67 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 83.80 2 73 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.50
   DISCOUNT 3.0O : P 1 1.50
   SPASS 0.45 : timeout 340.67 331.27 3538 7967 3267

COL040-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 25.90 3959 2335 7 4
   SETHEO 3.1 : P 1 22.01 64776 15
   SPTHEO m16n1 : P 2 77.76 76.72 231712 231712 15 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 4.86 76.72 14482 231712 15 16
   SPTHEO m256n1 : P 14 92.73 68.82 208221 208221 13 281
   SPTHEO m256s1 : P 14 0.33 68.82 741 208221 13 281
   CLIN 1.0 : P 1 1101.74 12.35 352
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 27345 175
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 14609 301
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 23441 325
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.60 41105 329
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 84.50 2 72 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 71.00 2 57 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.40 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.23
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.67
   SPASS 0.45 : timeout 332.28 324.21 3464 5037 2785

COL041-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.62 415 526 8 4
   SETHEO 3.1 : P 1 311.50 1202357 15
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.44 317.19 1612346 1612346 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 317.19 151757 1612346 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 8 78.59 55.53 239293 239293 14 271
   SPTHEO m256s1 : P 8 0.29 55.53 883 239293 14 271
   CLIN 1.0 : timeout 1798.96 9.07 102
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 18897 226
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 11857 352
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.36 18385 351
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.58 27921 339
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 100.73 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 308.03 297.36 3644 9496 3570

COL042-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 198990 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 4925188 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 317.00 315.81 1098394 1098394 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 315.81 79573 1098394 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5585.51 5564.37 18259303 18259303 - 282
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5564.37 133938 18259303 - 282
   CLIN 1.0 : timeout 1802.82 11.10 1050
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 20113 198
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 11665 299
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 27729 249
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 37905 374
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 326.75 316.14 3745 9058 3678

                                                                                   COL043-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 151865 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 4290149 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.26 313.09 990210 990210 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.83 313.09 74560 990210 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5653.05 5630.77 16413883 16413883 - 284
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5630.77 123699 16413883 - 284
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.43 9.88 921
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 24657 188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 16913 291
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 23441 325
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.57 41041 328
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 322.04 312.96 4078 5704 3524

                                                                                   COL044-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 25.95 3959 2335 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 22.83 64776 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 76.80 75.28 231712 231712 15 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 4.80 75.28 14482 231712 15 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 14 92.73 66.01 208221 208221 13 281
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 14 0.33 66.01 741 208221 13 281
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1102.48 12.38 352
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 27345 175
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 14609 300
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 23441 326
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.60 41105 329
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 89.90 2 60 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 71.10 2 57 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.41 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 1.18
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.65
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.13 324.10 3464 5037 2785

                                                                                   COL045-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 14 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 44 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.24 - 44 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.24 - 44 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.24 - 44 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.24 - 44 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.39 0.01 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 22.18 0.02 1041 31
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 10.32 0.01 465 30
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.01 0.87 13521 478
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.58 0.00 273 15
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.41
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.60
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 10.95 9.97 801 1839 770

                                                                                   COL046-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 197713 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 3279878 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.53 315.27 1228099 1228099 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.11 315.27 124153 1228099 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5384.08 5361.69 17523278 17523278 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.42 5361.69 125475 17523278 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.41 7.60 666
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 19921 248
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 11857 339
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.35 18321 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.55 27793 337
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.00 321.99 3562 6435 3069

                                                                                   COL047-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 168853 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 2717938 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.24 9.63 488
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 38993 194
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 12241 313
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 24785 340
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.17 37457 367
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (satisfiable)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 345.91 335.07 3772 8060 2755

COL048-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 19 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 44 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.27 - 44 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.27 - 44 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.27 - 44 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.27 - 44 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.36 0.00 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 87.54 0.04 2385 65
   CLIN-E 0.35FS : P 1 9.85 0.02 465 29
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.85 13457 478
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.59 0.00 273 15
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.11
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.12
   SPASS 0.45 : P(S) 1 36.43 33.81 1075 5423 1361

COL049-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 6.86 1149 1783 9 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 4795906 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 262.88 261.52 1028403 1028403 18 16
   SPTHEO m16s1 : P 1 16.43 261.52 65410 1028403 18 16
   SPTHEO m256n1 : P 7 915.30 889.62 4061610 4061610 17 270
   SPTHEO m256s1 : P 7 3.39 889.62 15043 4061610 17 270
   CLIN 1.0 : timeout 1801.40 13.85 861
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 25041 250
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 8785 378
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.38 18257 348
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.61 27857 336
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 308.60 297.95 3095 13726 3575

COL050-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 12 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 22 4
   SPTHEO m16n1 : P 16 1.36 0.08 187 187 4 17
   SPTHEO m16s1 : P 16 0.08 0.08 11 187 4 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.27 - 22 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.27 - 22 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.29 0.02 23
   CLIN-E 0.35FM : P 1 7.00 0.01 529 21
   CLIN-E 0.35FS : P 1 6.52 0.00 401 24
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.44 14289 605
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.63 0.01 273 16
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 36.30 2 54 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 35.90 2 58 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 24 12 4

COL051-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.09 63 13 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 250 6
   SPTHEO m16n1 : P 11 1.60 0.24 160 160 6 16
   SPTHEO m16s1 : P 11 0.10 0.24 10 160 6 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.34 - 250 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.34 - 250 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 13.15 0.15 37
   CLIN-E 0.35FM : P 1 94.75 0.04 2257 58
   CLIN-E 0.35FS : P 1 21.37 0.01 657 42
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.12 14225 556
   CLIN-E 0.35BS : P 1 2.56 0.01 337 17
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 39.60 2 53 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 37.90 2 54 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.08 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.01
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 24 17 6

COL052-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 15 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.54 6686 10
   SPTHEO m16n1 : P 3 4.16 1.95 20488 20488 10 26
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.16 1.95 788 20488 10 26
   SPTHEO m256n1 : P 7 32.28 9.39 66712 66712 10 269
   SPTHEO m256s1 : P 7 0.12 9.39 248 66712 10 269
   CLIN 1.0 : P 1 258.21 3.62 73
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 15057 266
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 8913 413
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.51 25425 459
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.42 17041 356
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 166.80 2 126 3 4 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 123.20 1 85 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.67 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.04
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 29 19 9

                                                                                   COL052-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.23 127 102 8 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 13.79 144437 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 19.68 18.48 189696 189696 12 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 1.23 18.48 11856 189696 12 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 7 49.14 25.91 136227 136227 12 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 7 0.18 25.91 499 136227 12 273
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.84 49.21 1295
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 12625 286
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 9425 447
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 32.17 13649 726
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.12 21969 551
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 166.00 1 316 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 171.60 1 358 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 117.51 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.11 0.08 73 108 43

                                                                                   COL053-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 12 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 36 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.24 - 36 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.24 - 36 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.24 - 36 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.24 - 36 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.41 0.00 10
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 22.65 0.00 1105 30
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 12.45 0.00 593 30
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 15633 429
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1171.06 6.12 22865 291
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 10 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 10 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.04
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 29 8 3

                                                                                   COL054-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.18 127 55 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 110 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 1.36 0.08 289 289 7 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.08 0.08 17 289 7 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 117 15.78 3.92 2104 2104 6 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 117 0.06 3.92 8 2104 6 263
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 23.15 0.18 37
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 19.46 0.01 913 27
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 8.28 0.00 529 25
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.68 20433 390
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 79.09 36177 474
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 66.40 2 163 6 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 46.40 2 73 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.48 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 40 27 16

                                                                                   COL055-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 5 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 42 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.13 - 42 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.13 - 42 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.13 - 42 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.13 - 42 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.26 0.00 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.37 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.51 0.00 273 15
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 9.42 0.17 593 37
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 53.88 0.01 2129 82
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 17 4 3

                                                                                   COL056-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 11 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.09 963 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 1.20 0.07 1275 1275 6 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.08 0.07 85 1275 6 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 82 18.69 1.31 5340 5340 7 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 82 0.07 1.31 20 5340 7 267
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 5.33 0.09 33
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 3.50 0.00 401 21
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 7.28 0.03 465 34
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.81 18961 281
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1630.87 1.42 20561 402
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 42.70 2 75 2 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 34.10 1 59 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.02
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 21 12 7

COL057-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 12.29 2171 1778 11 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.66 3483478 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.78 318.34 1831354 1831354 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 318.34 191618 1831354 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 5 990.09 962.26 4470318 4470318 12 265
   SPTHEO m256s1 : P 5 3.75 962.26 16933 4470318 12 265
   CLIN 1.0 : timeout 1800.27 11.74 657
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 39377 291
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 15185 418
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.49 17745 354
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.28 22801 311
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 3.58
   DISCOUNT 3.0O : P 1 46.25
   SPASS 0.45 : timeout 323.12 313.97 3619 5274 3353

COL058-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 19 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.88 3174 8
   SPTHEO m16n1 : P 5 1.76 0.56 1152 1152 8 16
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.11 0.56 72 1152 8 16
   SPTHEO m256n1 : P 81 18.48 6.57 2904 2904 7 264
   SPTHEO m256s1 : P 81 0.07 6.57 11 2904 7 264
   CLIN 1.0 : P 1 32.93 0.16 24
   CLIN-E 0.35FM : P 1 783.24 0.15 23633 134
   CLIN-E 0.35FS : P 1 290.64 0.08 5649 123
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 46353 534
   CLIN-E 0.35BS : P 1 10.34 0.00 785 25
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 34.20 2 36 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 31.60 2 32 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.07
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.06
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.67 0.56 116 425 61

COL058-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.01 415 267 7 5
   SETHEO 3.1 : P 1 9.10 46287 17
   SPTHEO m16n1 : P 12 16.49 14.87 62849 62849 19 17
   SPTHEO m16s1 : P 12 0.97 14.87 3697 62849 19 17
   SPTHEO m256n1 : P 71 51.20 31.97 62208 62208 23 256
   SPTHEO m256s1 : P 71 0.20 31.97 243 62208 23 256
   CLIN 1.0 : timeout 1800.52 6.39 291
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 45009 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 24849 275
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 44753 596
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 29137 301
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 398.50 3 55 0 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 214.80 5 93 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 107.93 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 70.87
   DISCOUNT 3.0O : P 1 73.12
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.81 0.65 138 400 78

COL058-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.25 159 68 7 5
   SETHEO 3.1 : P 1 515.95 2187946 26
   SPTHEO m16n1 : timeout 325.02 323.90 1348668 1348668 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 323.90 88774 1348668 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 2 1320.96 1304.29 4912896 4912896 29 256
   SPTHEO m256s1 : P 2 5.16 1304.29 19191 4912896 29 256
   CLIN 1.0 : timeout 1800.25 13.91 671
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 45009 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 24849 275
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 44817 596
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 29073 301
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 175.10 2 53 0 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 201.50 5 128 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 70.78
   DISCOUNT 3.0O : P 1 74.17
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.05 54 52 24

COL059-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.42 159 78 28 16
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 27885791 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 334.60 332.87 4283767 4283767 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.84 332.87 268245 4283767 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5171.15 5143.26 62161578 62161578 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5143.26 268000 62161578 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1799.45 32.21 664
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.31 12305 352
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.57 11729 687
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.21 18577 429
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.51 21649 586
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.08
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.13
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 39 58 24

                                                                                   COL060-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 132864 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 4178722 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.76 313.40 1574789 1574789 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 313.40 127296 1574789 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 139.00 115.34 549884 549884 17 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 0.50 115.34 1978 549884 17 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.25 18.17 958
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 18833 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 13073 332
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 18065 618
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.98 25681 420
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 28.16 16.66 2707 621 495

                                                                                   COL061-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 146264 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 4169381 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 335.13 333.72 1837782 1837782 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 333.72 140111 1837782 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5627.01 5601.49 24692527 24692527 - 282
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5601.49 154693 24692527 - 282
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.25 18.47 959
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 18833 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 13009 332
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.18 18065 618
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 21649 465
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 27.00 16.24 2701 616 490

                                                                                   COL062-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 131944 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 4060580 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 323.86 322.45 1633909 1633909 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 322.45 136883 1633909 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5724.18 5699.18 24991444 24991444 - 289
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5699.18 157033 24991444 - 289
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.14 18.39 965
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 18833 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 13009 332
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.14 18065 618
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.91 25681 418
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.73 179.19 8158 1862 1352

                                                                                   COL063-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 147000 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 4040071 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 315.87 314.51 1545637 1545637 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 314.51 127950 1545637 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5732.46 5707.89 25412371 25412371 - 289
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5707.89 160899 25412371 - 289
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.10 18.58 955
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 18833 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 13009 332
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.19 18065 618
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.01 25169 419
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.22 182.78 8042 1868 1358

                                                                                   COL064-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 145654 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 4072272 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.42 319.10 1567197 1567197 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 319.10 131583 1567197 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5712.98 5688.51 25336616 25336616 - 289
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5688.51 159602 25336616 - 289
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.11 18.60 955
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 18833 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 13009 332
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 18065 618
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.87 25681 419
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.69 179.51 8214 1847 1348

COL065-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 142697 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 5652864 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 341.32 339.74 1771775 1771775 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 339.74 123665 1771775 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5595.18 5569.01 23774559 23774559 - 283
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 5569.01 153381 23774559 - 283
   CLIN 1.0 : timeout 1801.08 40.16 1050
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 16081 252
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 6417 379
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.17 22225 460
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.27 31313 351
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.67 183.36 10088 1674 1257

COL066-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 130584 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 2193948 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 373.53 371.62 1379540 1379540 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 371.62 123643 1379540 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5350.26 5322.52 18240591 18240591 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5322.52 151325 18240591 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1800.60 11.12 532
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 15697 265
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 8337 355
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 18129 619
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 18641 464
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.32 292.32 2758 6849 3096

COM001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 9 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 21 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.14 - 21 - 6 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.14 - 21 - 6 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.14 - 21 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.14 - 21 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.75 0.02 15
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.62 0.01 209 15
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.79 0.00 209 17
   CLIN-E 0.35BM : P 1 42.30 0.02 1041 89
   CLIN-E 0.35BS : P 1 43.96 0.04 1105 72
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.90 1 27 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.80 1 17 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 35 33 25

COM002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 45 7 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 203 12
   SPTHEO m16n1 : P 3 0.90 0.07 318 318 12 15
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.06 0.07 36 318 12 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 203 - 12 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 203 - 12 0
   CLIN 1.0 : P 1 2.63 0.16 36
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.83 0.03 273 37
   CLIN-E 0.35FS : P 1 3.85 0.01 273 43
   CLIN-E 0.35BM : P 1 556.45 0.08 6737 383
   CLIN-E 0.35BS : P 1 743.00 0.16 6737 273
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 3.30 1 46 4 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.50 1 29 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 58 116 83

COM002-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.27 95 87 6 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 354 12
   SPTHEO m16n1 : P 7 1.27 0.08 838 838 12 16
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.08 0.08 77 838 12 16
   SPTHEO m256n1 : P 49 22.80 2.98 5081 5081 12 259
   SPTHEO m256s1 : P 49 0.09 2.98 26 5081 12 259
   CLIN 1.0 : P 1 45.59 0.68 332
   CLIN-E 0.35FM : P 1 621.89 0.16 6801 382
   CLIN-E 0.35FS : P 1 812.21 0.14 6801 273
   CLIN-E 0.35BM : P 1 673.57 0.14 7057 382
   CLIN-E 0.35BS : P 1 901.00 0.15 7185 273
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 39.00 2 276 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.00 1 46 4 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.04 54 117 70

                                                                                   COM003-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2395 29253 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.70 5786899 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 480.87 439.18 2248868 2248868 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 439.18 104962 2248868 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5627.05 5180.08 28879150 28879150 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5180.08 122415 28879150 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.14 1.37 887
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.36 32081 1161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 39377 642
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 31697 1337
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 40145 531
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 7.47 6.16 217 3151 -145

                                                                                   COM003-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.39 127 30 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 110 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 6.45 0.07 150 150 9 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.43 0.07 10 150 9 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.08 - 110 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.08 - 110 - 9 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 5.58 0.14 67
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 27.32 0.53 657 40
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 8.79 0.26 337 34
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 51.18 11537 864
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 62.27 1.62 977 74
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 179.90 2 365 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 76.80 1 153 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 1.04 296 9 9
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 83 8 8

                                                                                   COM004-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 14 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 207 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 3.91 0.57 4025 4025 9 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 0.57 175 4025 9 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 39.30 1.28 12314 12314 9 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 0.15 1.28 47 12314 9 262
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.87 0.14 47
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 36.31 0.02 849 81
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 7633 629
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.51 11665 730
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.16 16721 751
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 105.00 2 186 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 16.30 1 136 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.50 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 31 8 5

                                                                                   GEO001-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2458 9999 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.96 4502028 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 755.78 722.63 2886597 2886597 - 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.20 722.63 127920 2886597 - 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5219.77 4972.14 18988677 18988677 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4972.14 123334 18988677 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.83 1.65 374
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.37 6865 906
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 25361 263
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 44.84 15249 1443
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.94 20753 771
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 90.50 1 259 0 2 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.36 0.30 126 204 101

                                                                                   GEO001-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3129 10717 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.83 3920070 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 502.30 482.34 2060440 2060440 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.11 482.34 124850 2060440 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5108.51 4891.99 18336539 18336539 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4891.99 117928 18336539 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.59 1.39 756
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1229.74 0.57 17361 161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.61 25233 264
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 44.60 15249 1442
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.94 20753 768
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.29 138 199 94

GEO001-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 11726 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.42 6764160 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 686.73 640.83 4113853 4113853 - 32
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.56 640.83 172476 4113853 - 32
   SPTHEO m256n1 : timeout 5082.46 4707.18 27202839 27202839 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4707.18 163050 27202839 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1799.45 1.51 302
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.22 7249 649
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.73 29201 433
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.45 12241 1163
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.00 14161 462
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 134.40 130.86 1535 7746 2800

GEO001-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 999.84 144164 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.93 295.99 107214 107214 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 295.99 25765 107214 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5443.47 5427.18 1754443 1754443 - 277
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5427.18 28892 1754443 - 277
   CLIN 1.0 : timeout 1799.48 4.25 301
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 48977 209
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 30865 240
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.42 10385 500
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.43 12561 453
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.05 258.24 4151 2221 2149

GEO002-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 13064 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.07 4269032 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 86.04 53.82 241524 241524 17 36
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.39 53.82 6709 241524 17 36
   SPTHEO m256n1 : P 2 554.71 332.55 1423170 1423170 17 251
   SPTHEO m256s1 : P 2 2.21 332.55 5670 1423170 17 251
   CLIN 1.0 : timeout 1801.32 0.94 524
   CLIN-E 0.35FM : P 1 286.76 0.00 5393 89
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 23057 267
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 146.86 15697 1342
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.00 19985 836
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.25 0.20 102 179 77

GEO002-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3800 11247 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.17 3744767 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.99 480.44 2003246 2003246 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.89 480.44 122025 2003246 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5200.28 4980.31 18243795 18243795 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.42 4980.31 114973 18243795 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1801.12 0.51 467
   CLIN-E 0.35FM : P 1 284.76 0.52 5393 89
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.55 22993 266
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 146.05 15697 1335
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.12 19857 833
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.25 0.20 114 176 78

GEO002-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.81 191 90 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 56.18 447015 2
   SPTHEO m16n1 : P 3 46.53 0.16 99 99 2 33
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.41 0.16 3 99 2 33
   SPTHEO m256n1 : P 1 62.90 - 447015 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 62.90 - 447015 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 4.25 0.16 84
   CLIN-E 0.35FM : P 1 25.85 0.56 465 85
   CLIN-E 0.35FS : P 1 30.35 0.58 465 88
   CLIN-E 0.35BM : P 1 28.57 0.61 721 85
   CLIN-E 0.35BS : P 1 26.26 0.63 529 85
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.50 0 84 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 101 23 4

                                                                                   GEO002-4 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.82 972530 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.58 294.52 569928 569928 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 294.52 58882 569928 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4574.71 4558.06 5291326 5291326 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4558.06 60363 5291326 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 92.03 0.18 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 4.43 0.00 401 17
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 245.61 0.03 8401 97
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.85 10577 471
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 12881 299
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 123.50 2 73 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 85.89 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.63 0.52 138 257 178

                                                                                   GEO003-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.47 255 609 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 176.38 599797 25
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 32.40 0.90 4716 4716 6 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.90 0.90 131 4716 6 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 233.43 6.25 23845 23845 8 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 0.93 6.25 95 23845 8 251
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 81.07 0.85 191
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 22.71 0.00 785 61
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 16.05 0.00 465 63
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 147.38 15697 1333
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.02 20049 835
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 269.80 2 275 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 10.94 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 63 6 4

                                                                                   GEO003-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.88 351 596 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 181.18 587638 25
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 20.88 0.84 2712 2712 6 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.87 0.84 113 2712 6 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 13 220.92 1.29 1841 1841 5 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 13 0.84 1.29 7 1841 5 263
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 62.53 0.17 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 22.56 0.52 785 59
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 16.02 0.50 465 61
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 145.64 15697 1337
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.94 20049 834
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 274.10 2 281 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 58 7 5

                                                                                   GEO003-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.47 223 365 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.61 19361 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 37.80 0.14 112 112 2 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 1.35 0.14 4 112 2 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 9.64 - 19361 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 9.64 - 19361 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 4.11 0.17 81
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.29 11793 1214
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 866.24 0.60 11409 244
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 69.20 13777 1308
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 27.94 0.59 785 82
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.40 0 81 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.02 98 10 2

                                                                                   GEO004-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 10462 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.03 4351335 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 794.31 760.78 2828349 2828349 - 38
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.96 760.78 100975 2828349 - 38
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4821.55 4610.16 17244754 17244754 - 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4610.16 119666 17244754 - 241
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.56 0.63 422
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.82 20369 402
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 23377 266
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 110.10 14097 1291
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 16.80 17937 741
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.41 299.09 2012 4573 2460

GEO004-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3895 10279 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.78 3771615 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 395.58 380.34 1515935 1515935 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.87 380.34 97468 1515935 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5175.46 4968.18 18054782 18054782 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4968.18 114112 18054782 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1801.07 0.62 485
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 23825 314
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.57 30865 275
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 88.24 16849 784
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 25.02 22289 504
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 397.31 389.32 3160 7368 3140

GEO005-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 10460 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.87 4341136 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 773.08 740.58 2755647 2755647 - 37
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.95 740.58 100548 2755647 - 37
   SPTHEO m256n1 : timeout 4983.87 4764.23 17714557 17714557 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4764.23 120117 17714557 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1801.94 0.95 663
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.82 20689 386
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.06 23121 267
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 108.84 14097 1291
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.92 19345 771
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.30 298.99 2012 4573 2460

GEO005-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3895 10279 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.01 3686971 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 374.68 360.29 1507306 1507306 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.85 360.29 97586 1507306 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5239.50 5032.78 17952875 17952875 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5032.78 99295 17952875 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1801.02 0.62 468
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.56 23633 314
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.59 31953 275
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 88.04 16785 784
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 24.91 22225 504
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 396.65 388.53 3160 7368 3140

GEO006-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2522 10776 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.94 4627053 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1194.68 1141.52 4765865 4765865 - 57
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.09 1141.52 127782 4765865 - 57
   SPTHEO m256n1 : timeout 5024.45 4793.98 18935318 18935318 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4793.98 110846 18935318 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1799.90 1.88 347
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.60 18129 182
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.85 24593 267
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.12 11793 1236
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.90 20753 576
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.63 1.49 245 414 239

GEO006-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3321 11111 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.89 3570467 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 939.39 900.91 3815969 3815969 - 45
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.95 900.91 116348 3815969 - 45
   SPTHEO m256n1 : timeout 5079.82 4864.50 20525509 20525509 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4864.50 119276 20525509 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1799.99 1.86 380
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.58 19089 249
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.62 25361 268
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.01 11793 1233
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.01 20753 574
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.11 3.77 415 561 329

                                                                                   GEO006-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 16.21 670 3385 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.58 7651064 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 528.84 409.10 3575130 3575130 6 78
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 6.78 409.10 45835 3575130 6 78
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 1638.34 1262.01 11092070 11092070 6 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 6.77 1262.01 45835 11092070 6 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 166.50 0.22 244
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 71.43 1.53 1297 120
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.96 8785 497
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 215.69 2.18 4113 178
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.00 5009 536
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 70.50 1 114 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.36 0.24 136 636 111

                                                                                   GEO007-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2426 9717 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.04 4195046 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1156.27 1101.23 4805703 4805703 - 55
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.12 1101.23 127406 4805703 - 55
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6088.50 5777.93 22973238 22973238 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5777.93 112940 22973238 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.12 1.95 390
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 2.44 11985 168
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 24465 267
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 41.38 11345 1097
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.70 18129 571
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 321.51 315.75 2310 4835 3378

                                                                                   GEO007-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3225 11218 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.89 3483373 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 815.94 780.76 3414861 3414861 - 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.03 780.76 122300 3414861 - 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5059.01 4829.26 20112054 20112054 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4829.26 120199 20112054 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.06 1.44 361
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 20049 199
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.68 24209 268
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 40.83 11345 1095
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.67 18129 570
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.49 293.47 2511 7063 2988

                                                                                   GEO008-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2490 9987 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.96 4799807 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 755.66 721.16 3346684 3346684 - 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.17 721.16 134291 3346684 - 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5414.47 5153.83 22790548 22790548 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5153.83 128125 22790548 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.39 1.74 523
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 59.28 6737 952
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 27025 267
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 45.86 15377 1451
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.02 20817 772
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.41 300.55 2314 5177 3626

                                                                                   GEO008-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3257 11006 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.86 3994062 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 501.12 480.52 2196570 2196570 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.91 480.52 126113 2196570 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4830.28 4618.91 19696202 19696202 - 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4618.91 123038 19696202 - 243
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.37 2.16 565
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.53 17745 187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.63 26769 269
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 45.57 15313 1451
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.01 20817 770
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.38 293.11 2311 8660 3240

GEO009-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2458 9743 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.00 4679746 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 945.91 901.58 3988501 3988501 - 45
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.10 901.58 130110 3988501 - 45
   SPTHEO m256n1 : timeout 5028.17 4779.93 19804767 19804767 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4779.93 130158 19804767 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.19 1.89 435
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 8849 200
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.04 24465 266
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 55.57 15313 1438
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 22.56 20817 765
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 308.82 302.16 2189 5114 3466

GEO009-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3193 10980 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.02 3904873 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 627.06 600.50 2691000 2691000 - 30
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.95 600.50 124837 2691000 - 30
   SPTHEO m256n1 : timeout 5220.25 4990.21 20585113 20585113 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4990.21 119613 20585113 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1800.16 1.65 415
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 20817 196
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.58 24209 267
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 55.29 15313 1436
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 22.44 20817 762
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.82 303.63 2419 7922 3034

GEO010-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2171 9183 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.98 4339879 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 777.35 741.14 2749675 2749675 - 37
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.17 741.14 101397 2749675 - 37
   SPTHEO m256n1 : timeout 5196.73 4942.52 18001301 18001301 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4942.52 116274 18001301 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1799.70 1.71 337
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 58.59 7633 997
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 31889 270
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.81 10129 1145
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 41.19 20689 731
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.54 1.37 227 469 236

GEO010-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2937 11792 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.89 3984679 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 585.92 560.84 2317823 2317823 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.98 560.84 101623 2317823 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5121.46 4875.04 18154890 18154890 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4875.04 104302 18154890 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1802.39 1.95 905
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.76 12689 308
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.65 33809 267
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.99 10065 1129
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 44.02 20561 723
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.02 77 54 24

GEO011-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2043 8919 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.96 4266107 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 755.06 721.00 2673770 2673770 - 36
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.13 721.00 99829 2673770 - 36
   SPTHEO m256n1 : timeout 5124.93 4836.45 15611021 15611021 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4836.45 111918 15611021 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1799.69 1.19 275
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.57 6673 995
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 33105 269
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 90.37 16337 791
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 41.31 20113 501
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 950.10 2 158 0 2 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.58 1.41 225 478 245

                                                                                   GEO011-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.54 127 83 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 408 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 23.22 0.13 432 432 4 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 0.86 0.13 16 432 4 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 3.78 - 408 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 3.78 - 408 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.16 0.09 61
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 9.46 0.04 401 62
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.63 33681 271
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 90.13 16401 789
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.14 19665 498
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.20 0 61 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.00 0 61 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.04 72 43 19

                                                                                   GEO011-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.75 159 126 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 403 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 22.95 0.13 432 432 4 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 0.85 0.13 16 432 4 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 3.80 - 403 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 3.80 - 403 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.10 0.12 61
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 9.64 0.01 401 62
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 15057 312
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 90.18 16913 789
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 26.01 23697 511
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.30 0 61 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.00 0 61 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.03 80 29 14

                                                                                   GEO011-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.38 127 67 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 168 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 8.64 0.09 288 288 4 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 0.48 0.09 16 288 4 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.72 - 168 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.72 - 168 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.74 0.05 39
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 5.02 0.00 337 40
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.06 14993 306
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 84.99 11601 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 23.96 20049 489
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.60 0 39 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.50 0 39 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.03 56 29 14

                                                                                   GEO012-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2011 9168 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.10 4056518 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1411.22 1341.62 5240621 5240621 - 67
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.17 1341.62 100318 5240621 - 67
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4951.69 4696.03 18612214 18612214 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4696.03 116656 18612214 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.73 2.84 422
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.80 5969 812
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 33489 275
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.00 9809 876
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.57 18065 556
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.91 305.04 1590 4534 2883

                                                                                   GEO012-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2426 9344 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.93 4065236 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 774.92 740.82 3191895 3191895 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.00 740.82 115307 3191895 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6564.69 6260.76 26039612 26039612 - 333
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6260.76 115357 26039612 - 333
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.24 1.32 826
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.77 9873 259
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.67 36177 266
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.77 10001 1016
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.38 16529 655
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.40 294.74 2145 7868 2941

GEO013-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2075 9370 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.00 3497672 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1094.78 1041.16 3901310 3901310 - 52
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.12 1041.16 99054 3901310 - 52
   SPTHEO m256n1 : timeout 5077.68 4800.96 16805366 16805366 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4800.96 121952 16805366 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1799.89 2.04 383
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 186.97 9489 1259
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 35921 270
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 30.03 10833 1047
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.38 16529 657
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 310.90 307.06 1614 4667 2952

GEO013-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2458 9353 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.93 3946621 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 880.81 840.93 3535373 3535373 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.03 840.93 115094 3535373 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 5235.96 4988.79 20682147 20682147 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4988.79 116720 20682147 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1799.76 1.62 309
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.81 10833 310
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.71 35345 264
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 52.65 12049 1030
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.35 16593 652
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.05 292.52 2162 7824 2938

GEO014-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.56 127 87 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.31 1936 3
   SPTHEO m16n1 : P 11 22.56 0.12 96 96 3 24
   SPTHEO m16s1 : P 11 0.94 0.12 4 96 3 24
   SPTHEO m256n1 : P 1 3.62 - 1936 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 3.62 - 1936 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 2.74 0.08 54
   CLIN-E 0.35FM : P 1 9.17 0.00 401 55
   CLIN-E 0.35FS : P 1 655.22 0.56 14929 161
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 85.90 16401 782
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.17 19793 522
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.00 0 54 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.80 0 54 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.09 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 59 13 8

GEO015-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.72 223 316 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.29 2306 5
   SPTHEO m16n1 : P 1 20.88 0.36 2352 2352 5 24
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.87 0.36 98 2352 5 24
   SPTHEO m256n1 : P 6 205.60 6.40 1542 1542 5 257
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.80 6.40 6 1542 5 257
   CLIN 1.0 : P 1 6.86 0.21 68
   CLIN-E 0.35FM : P 1 15.83 0.01 465 60
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1798.70 0.65 22481 300
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.10 16401 783
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.50 19793 523
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 416.90 1 261 4 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 354.80 1 259 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.30 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.04 63 32 16

GEO015-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.63 159 119 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.60 4727 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 20.64 0.60 3072 3072 3 24
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.86 0.60 128 3072 3 24
   SPTHEO m256n1 : P 1 4.09 - 4727 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 4.09 - 4727 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 2.83 0.08 56
   CLIN-E 0.35FM : P 1 11.88 0.00 401 57
   CLIN-E 0.35FS : P 1 989.54 0.59 17681 207
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.31 16401 784
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.77 19793 521
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.00 0 56 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.90 0 56 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.11 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.01 63 31 14

                                                                                   GEO016-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.53 159 95 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.30 2214 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 19.20 0.12 144 144 3 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.80 0.12 6 144 3 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 3.74 - 2214 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 3.74 - 2214 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.72 0.09 55
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 17.93 0.00 465 62
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.68 22353 299
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.23 16401 783
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.63 19793 523
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.00 0 55 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.90 0 55 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.09 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 61 18 11

                                                                                   GEO016-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.63 159 120 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.69 5394 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 21.25 0.12 175 175 3 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.85 0.12 7 175 3 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 4.17 - 5394 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 4.17 - 5394 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.92 0.10 57
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 14.37 0.02 465 60
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1244.41 0.60 19601 240
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 87.22 16401 785
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 24.45 18577 518
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.00 0 57 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.90 0 57 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.10 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 65 35 16

                                                                                   GEO017-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 5.98 351 869 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.82 4623211 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 19.92 1.08 8256 8256 7 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.83 1.08 344 8256 7 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 240.12 12.39 36156 36156 7 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 0.87 12.39 131 36156 7 276
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 72.96 1.14 211
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 18.88 0.03 529 63
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.64 22481 300
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.22 16401 783
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.46 19793 523
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 392.20 1 260 4 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 352.50 1 259 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.76 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 65 48 25

                                                                                   GEO017-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.08 319 671 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.78 6009 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 22.88 0.39 2002 2002 4 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.88 0.39 77 2002 4 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 24 230.16 1.34 2192 2192 4 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 24 0.84 1.34 8 2192 4 274
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 11.33 0.22 78
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 15.47 0.02 401 64
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 20.26 0.02 401 67
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.83 16401 786
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 17.88 0.01 657 64
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 28.40 1 126 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 18.20 1 80 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 64 25 10

                                                                                   GEO018-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.86 319 662 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.31 2365 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 20.16 0.84 3768 3768 5 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.84 0.84 157 3768 5 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 226.32 4.11 16836 16836 5 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 0.82 4.11 61 16836 5 276
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 6.86 0.20 68
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 12.31 0.01 401 58
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 791.21 0.54 15953 186
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.20 16401 783
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.65 19793 523
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 390.70 1 261 4 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 361.60 1 265 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.36 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 65 52 26

GEO018-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 6.05 383 880 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.78 6082 5
   SPTHEO m16n1 : P 3 22.88 0.13 2262 2262 5 26
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.88 0.13 87 2262 5 26
   SPTHEO m256n1 : P 24 230.16 1.34 2466 2466 5 274
   SPTHEO m256s1 : P 24 0.84 1.34 9 2466 5 274
   CLIN 1.0 : P 1 11.55 0.21 78
   CLIN-E 0.35FM : P 1 16.39 0.00 401 65
   CLIN-E 0.35FS : P 1 21.20 0.01 401 68
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.61 16401 786
   CLIN-E 0.35BS : P 1 17.91 0.03 657 64
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 28.80 1 126 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 18.00 1 80 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.12 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 67 39 20

GEO019-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.55 159 97 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.29 2301 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 20.16 0.60 2232 2232 3 24
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.84 0.60 93 2232 3 24
   SPTHEO m256n1 : P 1 3.74 - 2301 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 3.74 - 2301 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 2.77 0.09 55
   CLIN-E 0.35FM : P 1 11.37 0.01 401 57
   CLIN-E 0.35FS : P 1 787.87 0.56 15953 185
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.14 16401 783
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.65 19793 523
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.00 0 55 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.90 0 55 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.10 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.04 63 32 16

GEO019-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.61 159 126 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.73 5709 3
   SPTHEO m16n1 : P 3 22.62 0.13 286 286 3 26
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.87 0.13 11 286 3 26
   SPTHEO m256n1 : P 1 4.41 - 5709 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 4.41 - 5709 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 2.87 0.08 58
   CLIN-E 0.35FM : P 1 13.57 0.02 401 62
   CLIN-E 0.35FS : P 1 18.30 0.04 401 65
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.86 16401 786
   CLIN-E 0.35BS : P 1 15.11 0.01 657 61
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.10 0 58 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.90 0 58 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.09 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 67 36 18

GEO020-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 5.90 351 865 4 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.83 4628188 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 21.12 1.08 6840 6840 7 24
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.88 1.08 285 6840 7 24
   SPTHEO m256n1 : P 6 229.08 6.87 20700 20700 7 276
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.83 6.87 75 20700 7 276
   CLIN 1.0 : P 1 72.64 1.12 211
   CLIN-E 0.35FM : P 1 13.27 0.01 401 59
   CLIN-E 0.35FS : P 1 793.56 0.59 15953 187
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.16 16401 783
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.49 19793 523
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 403.40 1 261 4 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 361.80 1 259 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.68 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.04 63 34 18

GEO020-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.04 319 664 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.73 5655 3
   SPTHEO m16n1 : P 3 22.36 0.13 312 312 3 26
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.86 0.13 12 312 3 26
   SPTHEO m256n1 : P 1 4.37 - 5655 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 4.37 - 5655 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 11.33 0.21 78
   CLIN-E 0.35FM : P 1 12.64 0.01 401 61
   CLIN-E 0.35FS : P 1 17.45 0.01 401 64
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.72 16401 786
   CLIN-E 0.35BS : P 1 14.21 0.01 657 60
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 25.30 1 119 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 9.90 1 67 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 64 23 9

                                                                                   GEO021-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.86 319 659 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.28 2222 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 20.16 0.36 336 336 5 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.84 0.36 14 336 5 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 234.60 6.87 3036 3036 5 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 0.85 6.87 11 3036 5 276
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 6.59 0.20 68
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 16.84 0.01 465 61
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.60 22481 300
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.27 16401 783
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.68 19793 523
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 393.90 1 261 4 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 348.30 1 265 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.04 63 36 20

                                                                                   GEO021-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.15 383 871 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.73 5665 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 22.10 0.13 572 572 4 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.85 0.13 22 572 4 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 4.29 - 5665 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 4.29 - 5665 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 11.49 0.20 78
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 14.49 0.00 401 63
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 19.30 0.00 401 66
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.82 16401 786
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 15.13 0.01 657 61
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 28.50 1 126 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 17.90 1 80 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.02 67 42 22

                                                                                   GEO022-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 19.68 638 1808 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.83 4814333 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 21.60 1.56 10272 10272 7 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.90 1.56 428 10272 7 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 212.42 8.62 40508 40508 7 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 0.86 8.62 164 40508 7 247
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 78.93 2.00 261
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 37.40 0.01 721 73
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.67 17617 328
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.79 16401 784
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 99.21 19793 521
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 397.60 1 280 4 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 360.10 1 262 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 16.37 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.10 91 111 65

                                                                                   GEO022-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 18.43 638 1866 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.25 11257 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 31.31 2.01 17298 17298 5 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 1.01 2.01 558 17298 5 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 80 249.90 8.90 67320 67320 6 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 80 0.98 8.90 264 67320 6 255
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 13.85 0.33 98
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 44.80 0.01 785 83
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.95 2513 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 87.60 16401 792
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.55 19153 585
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 93.80 1 170 5 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 66.80 1 136 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.48 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.13 0.09 87 260 63

                                                                                   GEO024-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.91 351 596 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 183.73 621205 25
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 19.68 0.60 1248 1248 10 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.82 0.60 52 1248 10 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 38 219.20 1.34 1918 1918 5 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 38 0.80 1.34 7 1918 5 274
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 61.62 0.17 228
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 24.72 0.50 785 59
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 88.57 0.52 977 87
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 85.86 16401 782
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.22 19793 521
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 179.20 1 243 4 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 266.90 2 276 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 11.40 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 58 7 5

GEO024-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.89 319 570 5 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.80 6046 15
   SPTHEO m16n1 : P 19 34.88 0.16 576 576 4 32
   SPTHEO m16s1 : P 19 1.09 0.16 18 576 4 32
   SPTHEO m256n1 : P 39 268.57 1.23 4518 4518 4 251
   SPTHEO m256s1 : P 39 1.07 1.23 18 4518 4 251
   CLIN 1.0 : P 1 38.19 1.55 208
   CLIN-E 0.35FM : P 1 120.73 0.60 2961 96
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.70 12113 345
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 107.78 18129 801
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.87 14225 480
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 329.50 1 117 4 0 0 0 2
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 424.40 2 234 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.74 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 82 12 3

GEO025-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3416 11535 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.90 5264099 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.00 480.51 2678904 2678904 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.91 480.51 149086 2678904 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5448.92 5211.14 26421173 26421173 - 276
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5211.14 147457 26421173 - 276
   CLIN 1.0 : timeout 1800.52 2.36 613
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1742.37 6.89 6929 152
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.73 22801 315
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.00 11025 1254
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.58 24913 822
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 148.07 143.58 1686 3941 2161

GEO025-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3512 11908 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.22 6856106 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 742.80 700.66 6281076 6281076 - 35
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.27 700.66 233030 6281076 - 35
   SPTHEO m256n1 : timeout 5000.09 4698.59 40332548 40332548 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4698.59 221509 40332548 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1799.93 2.63 381
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.35 9809 244
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.84 19601 410
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.35 11857 1220
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.99 13841 475
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 378.30 1 138 0 2 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.49 294.28 2421 14385 4096

GEO026-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 15.21 574 1854 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 1.68 12779 15
   SPTHEO m16n1 : P 2 41.04 9.54 69984 69984 15 36
   SPTHEO m16s1 : P 2 1.14 9.54 1944 69984 15 36
   SPTHEO m256n1 : P 3 269.50 34.35 253825 253825 15 275
   SPTHEO m256s1 : P 3 0.98 34.35 923 253825 15 275
   CLIN 1.0 : P 1 322.11 1.78 230
   CLIN-E 0.35FM : P 1 40.97 0.02 913 69
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.67 21777 307
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 72.20 10833 1260
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 20.26 15761 606
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 562.40 1 259 7 7 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 664.30 1 287 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 101.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.22 291.94 2440 9518 3676

GEO026-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 31.34 798 3720 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 589.94 4870981 9
   SPTHEO m16n1 : P 1 52.07 1.02 9635 9635 9 41
   SPTHEO m16s1 : P 1 1.27 1.02 235 9635 9 41
   SPTHEO m256n1 : P 11 318.75 6.35 16830 16830 9 255
   SPTHEO m256s1 : P 11 1.25 6.35 66 16830 9 255
   CLIN 1.0 : P 1 60.75 1.94 229
   CLIN-E 0.35FM : P 1 172.54 1.38 2897 104
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.74 19601 406
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 75.55 11857 1225
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.83 8017 612
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 847.20 1 166 4 7 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 76.54 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.44 290.74 2349 12082 4109

                                                                                   GEO027-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3193 10495 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.81 3485737 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 55.08 24.30 134064 134064 17 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 1.53 24.30 3724 134064 17 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 260.30 26.00 159468 159468 16 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 0.95 26.00 582 159468 16 274
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 199.83 1.36 254
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.60 20817 194
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.59 25233 264
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 89.01 12241 1276
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 43.27 20561 685
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 321.20 1 230 0 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 380.77 372.61 3095 7418 3096

                                                                                   GEO027-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.64 351 1130 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 15.66 119845 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 57.15 1.57 3870 3870 6 45
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 1.27 1.57 86 3870 6 45
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 22 332.82 1.26 3612 3612 6 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 22 1.29 1.26 14 3612 6 258
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 58.19 1.76 228
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 25617 113
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.75 15825 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 92.00 13457 1218
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.07 15953 524
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 41.30 1 90 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 168.00 1 110 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.57 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.84 294.53 2212 11000 3328

                                                                                   GEO028-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2714 9781 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.87 3962646 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 750.86 720.69 3377456 3377456 - 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.90 720.69 122733 3377456 - 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5494.30 5260.45 24052464 24052464 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5260.45 134900 24052464 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.18 1.28 351
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 15313 153
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.60 22225 300
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 88.60 12241 1281
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.39 19409 750
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.67 292.30 2320 8654 3207

                                                                                   GEO028-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3384 11014 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.26 7011675 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 129.60 73.12 420930 420930 10 45
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.88 73.12 9354 420930 10 45
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 730.14 403.74 2413332 2413332 10 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 2.83 403.74 9354 2413332 10 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.21 1.56 400
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.61 20177 175
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.72 12113 351
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 91.76 13457 1218
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 14161 495
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.65 292.78 2356 11384 3970

                                                                                   GEO029-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3959 10020 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.88 3271994 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 750.08 720.48 2861151 2861151 - 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.89 720.48 104845 2861151 - 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5349.08 5125.53 20817841 20817841 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5125.53 118910 20817841 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.09 0.60 481
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.41 23121 397
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.66 22929 267
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 88.48 12241 1284
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.72 19217 744
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 413.00 405.00 3171 7590 3153

GEO029-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3193 10835 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.30 6885101 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 108.45 51.07 255195 255195 9 45
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.41 51.07 5671 255195 9 45
   SPTHEO m256n1 : P 2 603.72 290.22 1463118 1463118 9 258
   SPTHEO m256s1 : P 2 2.34 290.22 5671 1463118 9 258
   CLIN 1.0 : timeout 1801.16 1.20 576
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 27345 111
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.67 12113 346
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 91.33 13393 1232
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.76 14097 494
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 747.60 1 116 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 308.82 301.54 2297 11184 3390

GEO030-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 135.41 1564 5869 8 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.84 5068595 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 747.72 716.22 4116522 4116522 26 36
   SPTHEO m16s1 : P 1 20.77 716.22 129791 4116522 26 36
   SPTHEO m256n1 : timeout 5488.96 5253.64 31067685 31067685 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5253.64 170267 31067685 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1801.63 2.33 768
   CLIN-E 0.35FM : P 1 105.91 0.61 2065 84
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.68 20177 325
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 42.81 10833 1281
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.49 15697 614
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 76.73 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.98 292.15 2558 9657 3802

GEO030-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 106.05 1788 9907 6 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 5852677 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 396.39 13.56 156927 156927 10 181
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.19 13.56 867 156927 10 181
   SPTHEO m256n1 : P 2 590.78 25.72 234957 234957 10 271
   SPTHEO m256s1 : P 2 2.18 25.72 867 234957 10 271
   CLIN 1.0 : P 1 373.93 2.36 313
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 36.76 9489 593
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 95.46 7761 568
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.80 10577 661
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 52.03 7761 556
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 267.60 1 162 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.04 292.57 2437 10755 4723

GEO031-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3257 10321 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.91 6267839 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 502.53 481.22 3176515 3176515 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.06 481.22 192107 3176515 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5090.71 4864.67 31412134 31412134 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4864.67 180568 31412134 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1802.54 3.67 1125
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.71 17425 208
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.79 24465 309
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.16 11025 1246
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.92 24849 822
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.06 305.68 2714 7331 4056

GEO031-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 19515 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 5978788 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 3516.71 3163.55 27113355 27113355 - 158
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.44 3163.55 246097 27113355 - 158
   SPTHEO m256n1 : timeout 5309.63 4710.64 38311538 38311538 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4710.64 236880 38311538 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1799.28 3.82 374
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.93 11985 1115
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.84 7377 498
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 133.86 15953 765
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.83 4753 525
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.00 289.80 2533 11047 5115

                                                                                   GEO032-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3321 11451 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.10 5140634 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 502.53 481.08 2614315 2614315 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.14 481.08 146053 2614315 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5498.21 5260.09 26640081 26640081 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5260.09 146376 26640081 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.53 2.59 618
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.67 14993 200
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.71 22801 315
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.06 11025 1254
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.59 24913 822
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.01 293.82 2597 8860 3859

                                                                                   GEO033-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3257 10330 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.88 6322689 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 503.04 481.35 3111724 3111724 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.35 481.35 188842 3111724 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5043.10 4816.61 32380479 32380479 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4816.61 191587 32380479 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.19 3.98 865
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.03 8657 687
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.65 24465 310
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.16 11025 1246
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.84 24913 823
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.27 292.84 2597 7081 3817

                                                                                   GEO034-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3129 11934 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.88 5004328 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 563.10 540.39 3167096 3167096 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.92 540.39 160329 3167096 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4855.37 4649.16 26975759 26975759 - 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4649.16 160600 26975759 - 245
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.05 2.43 446
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 52.01 7121 966
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.65 20177 324
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 90.49 12305 1267
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.92 19217 747
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.30 290.57 2515 9610 3788

                                                                                   GEO035-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.28 191 292 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.27 1939 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 21.87 0.13 108 108 2 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.81 0.13 4 108 2 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 3.67 - 1939 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 3.67 - 1939 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.75 0.09 54
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 17.41 0.00 657 56
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 8.49 0.00 337 55
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.00 16401 782
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 10.96 0.01 465 57
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.90 0 54 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.80 0 54 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.12 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 59 2 1

                                                                                   GEO035-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.20 191 301 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.30 9134 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 24.57 0.13 135 135 2 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.91 0.13 5 135 2 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 5.20 - 9134 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 5.20 - 9134 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.19 0.08 63
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 19.30 0.01 721 64
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 10.54 0.00 337 64
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 87.18 16401 791
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 13.36 0.03 465 66
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.20 0 63 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.00 0 63 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.10 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 71 3 1

GEO036-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 466.92 3480 9039 17 10
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.84 3734827 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 374.67 360.61 1462192 1462192 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.98 360.61 95375 1462192 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5127.85 4925.22 18858405 18858405 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4925.22 110995 18858405 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1799.96 0.60 319
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.34 8849 798
   CLIN-E 0.35FS : P 1 95.99 2.50 977 94
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 83.78 16337 782
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 80.02 19345 516
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 465.60 1 218 2 0 0 0 3
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 432.60 1 262 0 0 0 0 2
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 48.52 3173 114 27
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 61 32 12

GEO036-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 86.11 1373 5848 25 11
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 5912754 -
   SPTHEO m16n1 : P 6 191.10 117.39 903798 903798 9 42
   SPTHEO m16s1 : P 6 4.55 117.39 21519 903798 9 42
   SPTHEO m256n1 : P 12 1239.42 754.82 5874687 5874687 9 273
   SPTHEO m256s1 : P 12 4.54 754.82 21519 5874687 9 273
   CLIN 1.0 : P 1 162.12 0.16 214
   CLIN-E 0.35FM : P 1 140.93 2.06 1809 155
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.70 26833 489
   CLIN-E 0.35BM : P 1 210.89 2.32 3665 199
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.45 21009 422
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 71.80 1 102 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 39.10 1 100 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.28 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.71 0.54 189 804 221

GEO037-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 10517 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.96 3750906 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 374.62 360.29 1522310 1522310 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.86 360.29 99569 1522310 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5221.19 5013.99 19245500 19245500 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5013.99 110760 19245500 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1800.97 0.53 443
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.55 23825 319
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.53 22993 268
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.85 16593 782
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 97.84 19857 522
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.50 0.40 151 262 116

GEO037-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3895 12984 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 7048029 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 2425.83 2222.31 15137176 15137176 - 111
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.99 2222.31 158925 15137176 - 111
   SPTHEO m256n1 : timeout 5129.39 4652.00 32279453 32279453 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4652.00 160159 32279453 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1799.35 1.65 331
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.37 10065 421
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.90 8273 496
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.87 18001 378
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.91 4881 533
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 310.66 304.77 2206 9620 4324

GEO038-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.71 287 606 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.34 2569 4
   SPTHEO m16n1 : P 10 19.68 0.12 288 288 4 24
   SPTHEO m16s1 : P 10 0.82 0.12 12 288 4 24
   SPTHEO m256n1 : P 1 3.89 - 2569 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 3.89 - 2569 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.49 0.47 101
   CLIN-E 0.35FM : P 1 28.04 0.51 849 61
   CLIN-E 0.35FS : P 1 23.85 0.55 529 67
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 59.66 15313 1427
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 50.53 19025 717
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 189.20 1 290 8 0 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 5.50 1 64 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.32 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 60 5 3

                                                                                   GEO038-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.98 255 395 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.42 2655 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 23.52 0.12 360 360 4 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.98 0.12 15 360 4 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 4.59 - 2655 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 4.59 - 2655 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 22.32 1.03 167
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 30.75 0.58 849 69
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 46.39 0.69 657 83
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 60.71 15569 1430
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.06 17489 649
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 173.00 1 164 8 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 7.50 1 74 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.03 77 105 18

                                                                                   GEO039-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 29.69 702 2322 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.03 4901545 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 500.56 480.38 2421858 2421858 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.88 480.38 132838 2421858 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 226.92 18.28 118096 118096 10 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 0.93 18.28 484 118096 10 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.09 2.97 458
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 6929 130
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 775.34 3.25 6865 220
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.88 14161 1049
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.35 19025 534
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 485.30 1 225 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 793.90 1 266 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 61 11 6

                                                                                   GEO039-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.01 223 162 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.43 6736713 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 73.64 34.02 280672 280672 6 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.63 34.02 10024 280672 6 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 639.73 282.79 2475928 2475928 6 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 2.59 282.79 10024 2475928 6 247
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 109.26 2.38 340
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 223.74 0.57 2321 178
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.95 14417 539
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.34 12753 833
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.80 7313 539
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 113.20 1 111 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 256.00 1 117 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.03 100 5 1

                                                                                   GEO040-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3225 11339 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.82 3579430 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 564.35 542.12 2347681 2347681 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.11 542.12 104702 2347681 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4807.58 4604.93 19654272 19654272 - 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4604.93 119455 19654272 - 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.81 1.40 302
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 20753 203
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.57 24209 268
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 88.86 12241 1290
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.51 19409 751
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 82.50 1 215 0 4 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 81.70 1 277 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.27 0.21 118 190 87

                                                                                   GEO040-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3895 12506 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.48 7693212 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 903.11 841.29 5223298 5223298 - 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.59 841.29 155690 5223298 - 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5643.07 5235.87 31487656 31487656 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5235.87 167347 31487656 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.40 1.19 458
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 4.67 9553 551
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.74 15249 425
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.31 14225 530
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 12689 463
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 244.20 1 135 0 4 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 123.50 1 133 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 10.15 9.49 533 2455 749

GEO041-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3193 10911 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.84 3568804 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 564.52 541.82 2440779 2440779 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.29 541.82 108928 2440779 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 4879.05 4676.33 19826816 19826816 - 244
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4676.33 121186 19826816 - 244
   CLIN 1.0 : timeout 1799.94 1.45 355
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 20881 197
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.64 24209 268
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.17 11025 1211
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.85 20433 579
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.42 0.33 145 214 105

GEO041-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.59 351 672 4 2
   SETHEO 3.1 : P 1 70.19 576580 5
   SPTHEO m16n1 : P 2 66.65 1.93 16168 16168 5 43
   SPTHEO m16s1 : P 2 1.55 1.93 376 16168 5 43
   SPTHEO m256n1 : P 8 391.16 11.40 95504 95504 5 254
   SPTHEO m256s1 : P 8 1.54 11.40 376 95504 5 254
   CLIN 1.0 : P 1 165.31 1.20 248
   CLIN-E 0.35FM : P 1 43.13 0.55 785 104
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.80 15249 426
   CLIN-E 0.35BM : P 1 95.01 0.59 2385 135
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.91 12689 464
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 157.10 1 136 0 4 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 58.90 1 108 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.12 115 308 49

GEO042-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3289 11251 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.83 3895161 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.76 480.62 2262272 2262272 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.93 480.62 126650 2262272 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 4863.84 4658.50 19658194 19658194 - 244
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4658.50 119496 19658194 - 244
   CLIN 1.0 : timeout 1800.09 1.53 411
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.57 20113 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.64 24209 263
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 59.91 15249 1431
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.23 20753 759
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.34 147 220 109

GEO042-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 13517 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.66 6954805 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 780.28 720.96 5138098 5138098 - 36
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.78 720.96 185348 5138098 - 36
   SPTHEO m256n1 : timeout 5085.20 4667.51 29741778 29741778 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4667.51 168365 29741778 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1799.37 2.46 365
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 43.18 9745 574
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.85 28177 437
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.79 12433 722
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.10 14289 459
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 156.90 1 123 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 124.20 1 135 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 168.15 163.72 1695 8150 3137

GEO043-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3225 11147 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.85 3875945 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.21 480.98 2265677 2265677 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.33 480.98 127058 2265677 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 4842.78 4634.49 19328476 19328476 - 244
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4634.49 121593 19328476 - 244
   CLIN 1.0 : timeout 1800.01 1.23 364
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.54 20817 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.62 24209 268
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.04 10705 1326
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 40.65 22481 801
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.32 145 211 103

                                                                                   GEO043-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 13517 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.71 6957098 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 781.07 720.88 5126868 5126868 - 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.78 720.88 184835 5126868 - 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5249.86 4806.10 29785673 29785673 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4806.10 170190 29785673 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.37 2.89 384
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 32.11 10001 561
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.74 28497 441
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 63.62 12881 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.06 14289 461
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 249.00 1 124 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 209.90 1 130 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 133.30 129.72 1531 7016 2797

                                                                                   GEO044-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3257 11220 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.87 3577321 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 689.13 660.62 2956971 2956971 - 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.95 660.62 125820 2956971 - 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5424.78 5187.20 22401765 22401765 - 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5187.20 126197 22401765 - 275
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.92 1.27 314
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.56 20881 197
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.67 24209 268
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.97 11857 1270
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.77 20497 652
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.09 292.22 2420 7390 2937

                                                                                   GEO044-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 13584 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 79.06 641084 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 189.10 84.48 389241 389241 9 61
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 3.10 84.48 6381 389241 9 61
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 756.40 328.16 1556964 1556964 9 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 3.10 328.16 6381 1556964 9 244
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 295.78 2.82 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.68 10001 556
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.78 15185 431
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.48 18001 544
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.73 12625 469
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.76 293.42 2163 10777 4245

                                                                                   GEO045-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3321 11309 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.87 3587746 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 689.07 660.65 2926632 2926632 - 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.94 660.65 125139 2926632 - 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5515.03 5272.78 21667678 21667678 - 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5272.78 121583 21667678 - 275
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.03 1.40 373
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.65 20881 197
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.64 24209 269
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.74 11857 1271
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.69 20497 653
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.02 292.02 2417 7391 2937

                                                                                   GEO045-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 10.76 638 1490 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.85 7638657 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 492.36 375.86 3111702 3111702 8 66
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 7.46 375.86 47147 3111702 8 66
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 1421.58 961.02 7458780 7458780 8 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 5.51 961.02 28910 7458780 8 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.25 1.40 903
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.67 9617 559
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.75 15185 432
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 46.71 18001 545
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.77 12625 470
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 174.60 1 147 0 5 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 125.10 1 134 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.80 295.01 2201 10614 4330

GEO046-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3225 11167 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.20 3896342 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.69 480.52 2273269 2273269 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.89 480.52 127186 2273269 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 4815.38 4610.03 19489353 19489353 - 243
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4610.03 121193 19489353 - 243
   CLIN 1.0 : timeout 1799.88 1.33 326
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.56 20241 200
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.61 24209 269
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.00 10769 1329
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 40.56 22673 803
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.04 292.99 2287 8808 3234

GEO046-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 10.18 574 1250 6 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.88 6328533 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 945.82 858.01 6372109 6372109 - 48
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 858.01 162611 6372109 - 48
   SPTHEO m256n1 : timeout 5251.08 4765.62 31645535 31645535 - 266
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4765.62 161465 31645535 - 266
   CLIN 1.0 : timeout 1799.35 2.75 383
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 41.10 10193 551
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.72 28497 443
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 62.05 12497 753
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.13 14289 466
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 152.20 1 128 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 258.00 1 140 1 2 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.54 294.54 2246 10728 4605

GEO047-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3289 11212 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.85 3887611 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.86 480.54 2254851 2254851 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.97 480.54 127058 2254851 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 4857.99 4656.79 18529991 18529991 - 243
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4656.79 110479 18529991 - 243
   CLIN 1.0 : timeout 1799.99 1.37 394
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.53 20881 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.62 24209 269
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 59.87 15249 1434
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.06 20817 760
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.52 293.43 2365 7899 3057

GEO047-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 6.50 479 865 3 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.88 6369823 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 113.88 13.77 125892 125892 6 52
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.19 13.77 2421 125892 6 52
   SPTHEO m256n1 : P 2 483.23 8.83 45287 45287 6 253
   SPTHEO m256s1 : P 2 1.91 8.83 179 45287 6 253
   CLIN 1.0 : timeout 1799.37 2.84 382
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 51.59 10001 567
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.80 28369 444
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 61.63 12369 760
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.09 14289 465
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 150.80 1 128 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 123.90 1 134 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.97 3.59 371 1620 643

GEO048-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3289 11212 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.99 4123233 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 649.96 620.55 2799516 2799516 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.03 620.55 121703 2799516 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 4946.63 4707.47 19410894 19410894 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4707.47 118305 19410894 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.92 2.33 722
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 18513 189
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.64 26769 271
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.68 11025 1259
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.43 24977 824
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.47 0.37 164 239 120

                                                                                   GEO048-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3736 14544 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.45 5423128 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 834.76 451.80 4302376 4302376 7 164
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 5.09 451.80 26234 4302376 7 164
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1460.00 795.67 7660328 7660328 7 292
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 5.00 795.67 26234 7660328 7 292
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.48 2.34 587
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.96 11921 1112
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.87 7633 495
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 131.70 13457 695
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.96 4817 526
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 231.90 1 208 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 179.80 1 158 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 20.83 19.63 832 3971 1845

                                                                                   GEO049-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3193 11193 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.86 5507828 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 501.46 480.46 2853843 2853843 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.94 480.46 179873 2853843 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5121.75 4895.83 26936965 26936965 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4895.83 169869 26936965 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.77 1.95 833
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.67 17617 207
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.69 21201 325
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 60.09 15313 1429
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.40 20753 760
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.72 291.88 2657 7973 3938

                                                                                   GEO050-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3225 11422 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.92 3689740 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 816.30 780.87 3409032 3409032 - 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.03 780.87 124000 3409032 - 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5072.17 4841.88 20235437 20235437 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4841.88 121020 20235437 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.29 1.49 664
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.55 21329 199
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.65 24209 269
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 89.75 12305 1287
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.48 19537 756
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.26 293.45 2358 7509 2943

                                                                                   GEO051-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3289 11683 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.94 3686093 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 816.02 780.76 3441650 3441650 - 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.97 780.76 123756 3441650 - 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5054.13 4824.51 20028650 20028650 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4824.51 120923 20028650 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.32 1.30 642
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.54 21329 199
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.62 24209 269
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 89.81 12305 1287
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.65 19473 755
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.37 292.58 2358 7509 2943

                                                                                   GEO052-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3225 11132 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.86 3907500 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 627.07 600.51 2777081 2777081 - 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.94 600.51 123741 2777081 - 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5200.89 4964.25 20169936 20169936 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4964.25 116832 20169936 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.89 1.25 318
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.57 20881 196
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.62 24209 268
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.12 10705 1325
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 40.60 22545 803
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.32 292.21 2287 7883 2987

GEO053-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3161 11319 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.85 4186388 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 564.81 542.46 2835421 2835421 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.11 542.46 128770 2835421 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 4815.10 4613.88 22973128 22973128 - 244
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4613.88 143808 22973128 - 244
   CLIN 1.0 : timeout 1801.20 1.22 645
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.62 16337 156
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.63 19217 312
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.51 11793 1281
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.70 20497 653
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.14 291.18 2416 9631 3559

GEO054-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.44 127 51 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.36 2634 4
   SPTHEO m16n1 : P 10 21.12 0.36 288 288 4 24
   SPTHEO m16s1 : P 10 0.88 0.36 12 288 4 24
   SPTHEO m256n1 : P 1 4.06 - 2634 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 4.06 - 2634 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 10.31 0.50 105
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.56 35473 128
   CLIN-E 0.35FS : P 1 191.49 1.19 2833 143
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.25 16977 785
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 31697 405
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 355.40 1 261 4 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 463.20 2 310 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 7.40 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 61 9 6

GEO054-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.46 159 45 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.57 3095 15
   SPTHEO m16n1 : P 12 28.56 0.14 140 140 2 28
   SPTHEO m16s1 : P 12 1.02 0.14 5 140 2 28
   SPTHEO m256n1 : P 1 5.09 - 3095 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 5.09 - 3095 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.36 0.11 68
   CLIN-E 0.35FM : P 1 74.34 0.58 1873 83
   CLIN-E 0.35FS : P 1 230.86 0.62 2513 158
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 105.54 17361 796
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.68 25425 510
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.20 0 68 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.10 0 68 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.10 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 76 12 5

GEO055-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.47 127 51 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.35 2507 7
   SPTHEO m16n1 : P 11 20.16 0.60 1656 1656 4 24
   SPTHEO m16s1 : P 11 0.84 0.60 69 1656 4 24
   SPTHEO m256n1 : P 19 206.55 1.19 1458 1458 4 243
   SPTHEO m256s1 : P 19 0.85 1.19 6 1458 4 243
   CLIN 1.0 : P 1 10.25 0.49 105
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.58 35601 128
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.32 10705 329
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.31 16977 785
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 31377 402
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 259.20 1 263 4 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 422.20 2 311 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.02 61 9 6

GEO055-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.52 159 45 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.50 3171 15
   SPTHEO m16n1 : P 19 35.70 0.52 4060 4060 4 35
   SPTHEO m16s1 : P 19 1.02 0.52 116 4060 4 35
   SPTHEO m256n1 : P 75 245.52 3.70 28768 28768 4 248
   SPTHEO m256s1 : P 75 0.99 3.70 116 28768 4 248
   CLIN 1.0 : P 1 27.69 1.13 174
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.58 35921 134
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.70 10513 338
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 105.43 17297 796
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.77 25361 508
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 300.40 1 119 4 0 0 0 2
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 489.00 2 252 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 7.96 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 76 12 5

                                                                                   GEO056-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.04 351 811 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 401.72 1050404 24
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 25.11 2.29 22572 22572 8 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.93 2.29 836 22572 8 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 39 268.32 7.77 14664 14664 11 312
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 39 0.86 7.77 47 14664 11 312
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 726.64 1.10 424
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1148.80 0.03 13137 135
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 56.84 0.05 721 96
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 74.83 11601 1171
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 494.29 0.11 8081 255
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 502.90 1 268 4 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 451.90 1 255 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 119.30 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 61 12 6

                                                                                   GEO056-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.53 159 45 4 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 6.90 54043 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 31.20 0.75 3450 3450 4 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 1.04 0.75 115 3450 4 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 14 288.20 1.28 3930 3930 4 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 14 1.10 1.28 15 3930 4 262
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 36.66 1.58 204
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.59 10577 117
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 68.84 0.59 785 108
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 74.41 11921 1149
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 554.99 0.63 8273 267
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 513.00 1 138 4 1 0 0 2
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 389.10 1 113 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 20.71 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 79 5 1

                                                                                   GEO057-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.67 255 507 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.32 2496 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 23.49 0.40 432 432 5 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.87 0.40 16 432 5 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 40 200.90 1.20 1715 1715 5 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 40 0.82 1.20 7 1715 5 245
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 10.78 0.56 108
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 22.45 0.00 785 62
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 13.70 0.00 401 62
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.23 16977 785
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 20.16 0.00 529 73
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 74.00 1 250 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 361.70 2 288 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 60 9 6

                                                                                   GEO057-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.54 159 45 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.80 6102 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 30.60 0.15 180 180 2 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 1.02 0.15 6 180 2 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 5.50 - 6102 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 5.50 - 6102 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.48 0.15 70
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 16.22 0.61 401 71
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 17.35 0.58 401 72
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 106.41 17361 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 20.00 0.58 465 74
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.50 0 70 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.30 0 70 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.03 78 4 1

                                                                                   GEO058-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 40.02 862 2307 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 722.98 2830039 30
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 25.11 1.75 8829 8829 8 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.93 1.75 327 8829 8 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 19 272.80 4.62 21390 21390 8 310
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 19 0.88 4.62 69 21390 8 310
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.31 2.02 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 207.13 0.60 4689 101
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.42 15249 552
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 88.77 12689 1269
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 22481 476
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 467.60 1 236 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 519.40 1 267 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 135.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 65 56 25

GEO058-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 8.94 447 1868 8 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.09 7309966 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 34.50 1.65 15900 15900 5 30
   SPTHEO m16s1 : P 1 1.15 1.65 530 15900 5 30
   SPTHEO m256n1 : P 11 267.05 3.65 26950 26950 5 245
   SPTHEO m256s1 : P 11 1.09 3.65 110 26950 5 245
   CLIN 1.0 : timeout 1800.06 1.54 340
   CLIN-E 0.35FM : P 1 29.41 0.57 657 81
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.00 9425 550
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 91.03 13457 1230
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.73 20497 462
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 530.60 1 105 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 451.80 1 105 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.64 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.05 85 96 22

GEO059-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3959 11009 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.82 4440632 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.52 480.44 2061047 2061047 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.96 480.44 114107 2061047 - 24
   SPTHEO m256n1 : P 1 1372.16 1158.37 5357568 5357568 16 256
   SPTHEO m256s1 : P 1 5.36 1158.37 20928 5357568 16 256
   CLIN 1.0 : timeout 1799.91 1.53 302
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.56 35601 129
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.32 10705 330
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.22 16977 785
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.17 31057 374
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 68 68 31

GEO059-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3512 11188 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 14.72 110566 5
   SPTHEO m16n1 : P 9 48.96 1.98 12528 12528 5 36
   SPTHEO m16s1 : P 9 1.36 1.98 348 12528 5 36
   SPTHEO m256n1 : P 65 340.20 6.27 42840 42840 5 252
   SPTHEO m256s1 : P 65 1.35 6.27 170 42840 5 252
   CLIN 1.0 : P 1 73.97 1.69 303
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.76 13521 829
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 6.12 27985 368
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 107.33 19281 807
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.90 14161 478
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 423.60 1 129 4 0 0 0 2
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.22 0.16 111 408 74

GEO060-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3832 10710 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.84 4004078 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 565.81 542.97 2285238 2285238 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.39 542.97 109897 2285238 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 4888.08 4680.41 19577143 19577143 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4680.41 118095 19577143 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1799.92 1.52 311
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.58 35537 128
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.36 10705 330
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.20 16977 785
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.17 31825 453
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.48 295.12 2555 8116 3233

GEO061-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3768 10155 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.90 3951103 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 397.14 380.57 1522428 1522428 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.95 380.57 96743 1522428 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5162.04 4934.86 19014186 19014186 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4934.86 121130 19014186 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1801.12 1.22 487
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.55 27217 146
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.72 10641 288
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.87 11793 1254
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 41.10 27089 783
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.87 291.74 2664 7155 3334

                                                                                   GEO062-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3416 10656 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.07 3682968 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 564.60 540.76 2219465 2219465 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.97 540.76 107861 2219465 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4865.21 4644.17 18434075 18434075 - 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4644.17 111596 18434075 - 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.51 2.08 744
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.62 24273 176
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.74 7697 298
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.49 11793 1243
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.99 26257 568
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.50 293.24 2757 6247 3199

                                                                                   GEO063-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3289 10432 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.94 4287933 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 564.94 540.78 2435301 2435301 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.04 540.78 114505 2435301 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5126.11 4898.22 22673364 22673364 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4898.22 129436 22673364 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.10 1.94 367
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.67 23313 205
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.84 8657 307
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.99 17617 788
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.27 26577 504
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.89 292.93 2664 6987 3345

                                                                                   GEO064-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3480 12615 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.98 3993184 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 689.90 660.61 2722454 2722454 - 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.96 660.61 102714 2722454 - 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4975.43 4753.88 19982265 19982265 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4753.88 120424 19982265 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.72 1.70 310
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.57 18001 253
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.76 25105 279
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.61 10129 1112
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.38 20689 711
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.80 0.69 193 300 154

                                                                                   GEO065-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3480 12594 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.90 4040533 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 689.82 660.66 2716932 2716932 - 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.96 660.66 102924 2716932 - 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4962.91 4738.37 19199482 19199482 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4738.37 112557 19199482 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.70 1.54 310
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.60 18001 253
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.74 25169 279
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.65 10129 1111
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.35 20689 711
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.80 0.70 193 300 154

                                                                                   GEO066-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3480 12615 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.88 3972656 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 690.02 660.75 2718180 2718180 - 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.00 660.75 102856 2718180 - 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4979.68 4755.61 19983647 19983647 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4755.61 120122 19983647 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.77 1.57 310
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.63 18001 253
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.77 25041 279
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.81 10129 1111
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.51 20689 711
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.79 0.71 193 300 154

GEO067-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.54 415 860 8 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.93 3941355 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 585.86 560.73 2334489 2334489 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.98 560.73 100888 2334489 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 4847.29 4625.13 16705413 16705413 - 243
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4625.13 100032 16705413 - 243
   CLIN 1.0 : timeout 1801.54 0.91 546
   CLIN-E 0.35FM : P 1 38.30 0.53 785 76
   CLIN-E 0.35FS : P 1 80.15 0.57 657 108
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 75.97 11217 1045
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.36 18961 716
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 432.60 1 147 5 1 0 0 3
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 368.20 1 120 0 4 0 0 1
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 71 13 11

GEO068-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2874 10650 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.91 5604691 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 691.05 660.57 3834513 3834513 - 33
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.99 660.57 138555 3834513 - 33
   SPTHEO m256n1 : timeout 5283.06 5035.87 30663045 30663045 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5035.87 167330 30663045 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1800.21 2.17 470
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.88 14609 256
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.66 16657 300
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.98 10065 1108
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.88 20689 710
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.19 293.52 2372 7308 3640

GEO069-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2426 9344 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.93 4050467 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 774.91 740.82 3192246 3192246 - 37
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.01 740.82 114785 3192246 - 37
   SPTHEO m256n1 : timeout 6660.16 6355.70 26380901 26380901 - 333
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6355.70 119022 26380901 - 333
   CLIN 1.0 : timeout 1802.02 1.32 826
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.72 10001 263
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.67 36177 267
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.75 10513 1027
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.06 18385 712
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.59 295.02 2145 7868 2941

GEO070-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3193 10493 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.01 5566262 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 946.16 901.08 5477739 5477739 - 45
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.11 901.08 172768 5477739 - 45
   SPTHEO m256n1 : timeout 4811.89 4571.15 28715810 28715810 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4571.15 178390 28715810 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1800.21 6.24 668
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.88 12561 236
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.92 5777 353
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.30 12305 1068
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.85 20241 615
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.84 291.54 2412 7836 3984

GEO071-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3257 11603 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.88 5337033 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 941.23 900.72 5620903 5620903 - 45
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.98 900.72 159105 5620903 - 45
   SPTHEO m256n1 : timeout 5083.68 4858.66 28836434 28836434 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4858.66 165367 28836434 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1800.33 3.01 540
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.71 18641 208
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.70 23761 319
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.35 10769 1230
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 15761 573
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.34 290.71 2614 7259 4007

                                                                                   GEO072-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3257 11603 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.89 5352687 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 941.29 900.74 5629825 5629825 - 45
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.97 900.74 158055 5629825 - 45
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5035.41 4809.89 31289410 31289410 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4809.89 184200 31289410 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.29 2.91 543
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.70 18641 208
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.68 23761 320
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.35 10897 1230
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.39 20305 600
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.26 290.68 2614 7259 4007

                                                                                   GEO073-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3129 11588 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.04 5852576 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1010.61 962.96 5677045 5677045 - 48
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.49 962.96 167506 5677045 - 48
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4955.96 4712.80 28801058 28801058 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4712.80 186410 28801058 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.32 3.95 575
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 53.48 7441 1063
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 24017 319
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.67 11473 1277
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.46 20241 651
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.40 298.84 2549 4505 3270

                                                                                   GEO073-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3161 11291 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.91 5515529 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 774.46 740.76 4532586 4532586 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.01 740.76 158647 4532586 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5607.20 5356.99 33171268 33171268 - 280
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5356.99 182968 33171268 - 280
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.27 2.92 535
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.68 18641 208
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.66 23825 320
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.69 11473 1275
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.40 20241 649
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.78 290.86 2596 7419 4008

                                                                                   GEO074-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3353 11186 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.93 3750441 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 396.55 380.34 1528148 1528148 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.90 380.34 96190 1528148 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5392.70 5158.17 20705908 20705908 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5158.17 123014 20705908 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.21 1.33 472
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.62 19217 198
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.65 24209 270
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.33 11921 1242
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.35 25809 823
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.07 293.16 2468 7044 2878

                                                                                   GEO075-2 (open) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3672 8926 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.79 2696473 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 502.52 483.57 1793897 1793897 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.29 483.57 83339 1793897 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5479.68 5260.97 17586686 17586686 - 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5260.97 97485 17586686 - 274
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.25 0.84 510
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.89 18833 341
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.61 49489 226
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 86.82 16337 781
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 69.68 19601 507
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.21 307.25 2501 6265 2606

GEO076-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 1596 9925 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.56 4422512 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1060.30 985.68 4294730 4294730 - 49
   SPTHEO m16s1 : timeout 23.21 985.68 107062 4294730 - 49
   SPTHEO m256n1 : timeout 5521.24 5099.43 22190587 22190587 - 276
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5099.43 125638 22190587 - 276
   CLIN 1.0 : timeout 1800.76 2.28 575
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.71 17873 419
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.61 19217 627
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.32 17489 188
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.69 20241 663
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.88 1.71 205 260 138

GEO077-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3353 11608 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 43.31 287327 40
   SPTHEO m16n1 : P 4 567.00 343.56 1564515 1564515 40 135
   SPTHEO m16s1 : P 4 4.20 343.56 11589 1564515 40 135
   SPTHEO m256n1 : P 4 1081.02 646.26 2989962 2989962 40 258
   SPTHEO m256s1 : P 4 4.19 646.26 11589 2989962 40 258
   CLIN 1.0 : timeout 1800.18 2.37 392
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 56.28 10065 595
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 147.36 12241 730
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.85 11921 969
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 96.28 17425 615
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.18 318.12 1748 2865 2199

GEO078-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 1628 10713 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.61 4636225 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1127.71 1043.86 4594611 4594611 - 52
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.04 1043.86 111400 4594611 - 52
   SPTHEO m256n1 : timeout 5677.13 5221.60 23372778 23372778 - 284
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5221.60 118095 23372778 - 284
   CLIN 1.0 : timeout 1799.24 6.29 546
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.71 20241 361
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 33.87 20305 636
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 12625 189
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 37.85 22737 657
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.54 299.54 1314 1911 1537

GEO078-5 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 1692 11050 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.85 4540759 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1243.13 1145.78 5376916 5376916 - 57
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.08 1145.78 126713 5376916 - 57
   SPTHEO m256n1 : timeout 6106.98 5587.26 26540293 26540293 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5587.26 132640 26540293 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1803.52 6.25 1239
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.11 20369 360
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 34.49 20305 637
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.01 12625 190
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 44.66 22737 659
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.67 298.64 1316 1898 1518

GEO079-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.07 95 2 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.09 - 4 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.09 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.09 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.42 0.01 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.31 0.03 209 8
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.30 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.29 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.28 0.00 209 8
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.40 1 9 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.30 1 7 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 25 2 2

                                                                                   GRA001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 21 12 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 483 30
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 1.60 0.24 832 832 28 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.10 0.24 52 832 28 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 228 27.05 1.21 7427 7427 28 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 228 0.11 1.21 31 7427 28 246
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.20 0.01 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.18 0.10 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.18 0.10 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.18 0.10 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.18 0.10 209 12
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.10 0 12 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.10 0 12 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.05 27 0 16
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 22 5 -7

                                                                                   GRP001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.22 95 218 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.75 16617696 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 78.28 72.01 1107320 1107320 21 38
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 2.06 72.01 29140 1107320 21 38
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 22 495.80 451.55 7327656 7327656 16 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 22 1.85 451.55 27342 7327656 16 268
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 32.91 0.15 26
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 6.57 0.01 465 26
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 5521 562
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.57 8401 1235
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.97 6161 704
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 414.70 1 114 1011 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 47.10 1 94 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.19 1.06 137 834 307

                                                                                   GRP001-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.17 95 84 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.77 14810984 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.03 396.19 5215985 5215985 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 396.19 287741 5215985 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5270.09 5246.22 72544696 72544696 - 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 5246.22 327898 72544696 - 267
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.94 32.87 837
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 26321 316
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.49 6033 545
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.94 21969 422
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.31 8145 539
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.08
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.07
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 32 85 22

                                                                                   GRP001-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 35800 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.71 8354901 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 912.89 738.95 2156830 2156830 - 46
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 738.95 190518 2156830 - 46
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5005.47 4036.23 14471074 14471074 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4036.23 194752 14471074 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.12 3.46 4113
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.07 10385 1210
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.80 2641 856
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.81 16145 1393
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.82 4305 745
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 313.44 300.29 3573 10219 5610

                                                                                   GRP001-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 90 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.58 10310050 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 373.65 372.40 3972364 3972364 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 372.40 231179 3972364 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5181.20 5162.29 52692693 52692693 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5162.29 230961 52692693 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.36 13.54 320
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.43 17105 411
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 8081 463
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.18 15377 466
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.53 20049 403
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.08
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.07
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 30 72 18

GRP001-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 124 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.28 2801 13
   SPTHEO m16n1 : P 4 1.70 0.76 5474 5474 10 17
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.10 0.76 322 5474 10 17
   SPTHEO m256n1 : P 5 23.76 6.57 11616 11616 10 264
   SPTHEO m256s1 : P 5 0.09 6.57 44 11616 10 264
   CLIN 1.0 : P 1 2.01 0.01 11
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.74 0.00 273 11
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.77 0.00 273 11
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 114.62 7761 1181
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 47.24 6929 1024
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 6.00 1 41 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 4.20 1 47 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.55 0.52 84 398 233

GRP002-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 205524 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.80 17997382 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.16 292.95 5709224 5709224 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.79 292.95 396802 5709224 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5473.73 5414.64 104877779 104877779 - 277
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5414.64 415773 104877779 - 277
   CLIN 1.0 : timeout 1800.19 4.68 363
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 18257 233
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.56 14225 707
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.05 13265 1220
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.56 6673 975
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.27 297.17 2190 17804 8045

GRP002-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.53 638 943 35 15
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.23 9731977 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.09 354.38 3845699 3845699 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 354.38 238698 3845699 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5409.87 5384.27 55099933 55099933 - 274
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.33 5384.27 273468 55099933 - 274
   CLIN 1.0 : timeout 1801.26 34.95 1031
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 30993 358
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 9105 468
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 19025 378
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.18 21073 352
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 3.07
   DISCOUNT 3.0O : P 1 433.81
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.96 3.67 449 1427 395

GRP002-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 5.29 862 1370 57 16
   SETHEO 3.1 : timeout 999.77 13281814 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 393.19 391.20 4822256 4822256 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 391.20 264587 4822256 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5501.79 5473.63 64173851 64173851 - 276
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5473.63 301200 64173851 - 276
   CLIN 1.0 : timeout 1799.77 16.50 416
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 27473 315
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 5585 570
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 20113 414
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 16849 470
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 3.05
   DISCOUNT 3.0O : P 1 432.96
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.35 3.98 468 1523 422

GRP003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 116 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 56 10
   SPTHEO m16n1 : P 28 2.17 0.46 403 403 10 31
   SPTHEO m16s1 : P 28 0.07 0.46 13 403 10 31
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.16 - 56 - 10 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.16 - 56 - 10 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.52 0.00 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 6.48 0.00 465 13
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 14993 276
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.38 9873 814
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.12 12049 613
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 28.70 1 16 0 0 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 4.20 2 17 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.80 1.67 154 960 486

                                                                                   GRP003-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.24 2871 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 3.30 1.43 13816 13816 13 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.15 1.43 628 13816 13 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 64 21.04 3.92 18936 18936 21 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 64 0.08 3.92 72 18936 21 263
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.57 0.03 25
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 15.22 0.02 721 33
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.35 9297 544
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.66 10321 868
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.16 18577 469
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 5.30 1 25 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 207.40 3 103 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.41 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 37.15 36.03 841 6025 2904

                                                                                   GRP004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 129 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 50 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 50 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 50 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 50 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 50 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.49 0.01 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 11.74 0.00 593 15
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 15121 276
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 10001 688
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.98 11537 457
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 4.70 2 26 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 7.60 2 27 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.32 0.28 74 259 143

                                                                                   GRP004-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.18 1946 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 2.47 1.23 11571 11571 10 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.13 1.23 609 11571 10 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.49 - 1946 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.49 - 1946 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.57 0.05 25
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 24.18 0.04 1041 37
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 9297 545
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 11729 1019
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.93 14801 401
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 15.80 1 49 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 61.60 2 76 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.23 0.19 80 211 149

                                                                                   GRP005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 57 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.20 - 6 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.20 - 6 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.20 - 6 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.20 - 6 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.39 0.01 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 6.93 0.00 465 13
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.50 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.14 12177 612
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.78 0.03 209 12
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 24 3 2

                                                                                   GRP006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 62 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 87 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 1.62 0.09 162 162 7 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 0.09 9 162 7 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.22 - 87 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.22 - 87 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.74 0.03 20
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 6.97 0.01 465 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.59 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 3.91 0.00 465 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.25 0.04 209 17
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 5.90 1 33 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.90 1 16 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 26 9 9

GRP007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 73 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 22 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.51 - 22 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.51 - 22 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.51 - 22 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.51 - 22 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.77 0.03 20
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.92 0.00 209 22
   CLIN-E 0.35FS : P 1 2.08 0.01 209 22
   CLIN-E 0.35BM : P 1 9.73 0.01 465 40
   CLIN-E 0.35BS : P 1 25.37 0.00 1169 58
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 20 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 20 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.02 31 19 17

GRP008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 13.04 510 7895 6 3
   SETHEO 3.1 : P 1 20.08 194403 13
   SPTHEO m16n1 : P 10 8.14 2.09 24464 24464 13 22
   SPTHEO m16s1 : P 10 0.37 2.09 1112 24464 13 22
   SPTHEO m256n1 : P 44 83.16 13.83 99540 99540 20 252
   SPTHEO m256s1 : P 44 0.33 13.83 395 99540 20 252
   CLIN 1.0 : P 1 7.74 0.29 65
   CLIN-E 0.35FM : P 1 542.28 8.79 10321 215
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.49 8209 828
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.39 11921 378
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.00 17169 611
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 702.00 2 284 2 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 126.70 2 286 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 17.22 4422 10 17
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.11 0.06 57 121 60

GRP009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.55 159 507 8 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.09 1491 9
   SPTHEO m16n1 : P 14 4.14 0.81 5724 5724 17 18
   SPTHEO m16s1 : P 14 0.23 0.81 318 5724 17 18
   SPTHEO m256n1 : P 135 48.24 6.67 81740 81740 17 268
   SPTHEO m256s1 : P 135 0.18 6.67 305 81740 17 268
   CLIN 1.0 : P 1 6.14 0.34 74
   CLIN-E 0.35FM : P 1 13.49 0.01 657 41
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 14225 704
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.02 10577 1050
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 16209 578
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 168.20 1 82 0 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 121.80 1 87 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.62 0.55 100 528 213

GRP010-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.21 95 189 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.21 3091 10
   SPTHEO m16n1 : P 36 7.74 0.21 1333 1333 7 43
   SPTHEO m16s1 : P 36 0.18 0.21 31 1333 7 43
   SPTHEO m256n1 : P 134 39.20 3.65 6370 6370 8 245
   SPTHEO m256s1 : P 134 0.16 3.65 26 6370 8 245
   CLIN 1.0 : P 1 5.23 0.24 59
   CLIN-E 0.35FM : P 1 9.42 0.00 529 35
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 14225 703
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 11665 625
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 22.17 10257 705
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 116.80 1 89 3 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 159.20 1 107 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.42 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.44 0.37 86 399 165

GRP010-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 48 4 3
   SETHEO 3.1 : timeout 999.76 11289702 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 379.71 378.36 4431808 4431808 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 378.36 253414 4431808 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5107.58 5088.79 55197940 55197940 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5088.79 249123 55197940 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1799.82 17.19 542
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 43729 326
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 9489 564
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 19921 419
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 26321 471
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 427.50 2 100 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 58.58 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.04
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 25 34 12

                                                                                   GRP011-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 65 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.79 7605862 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 536.54 534.55 6137528 6137528 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 534.55 254711 6137528 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5418.28 5398.40 60293478 60293478 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5398.40 266665 60293478 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.58 16.93 438
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 31761 341
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 9105 524
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.51 19473 445
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 20305 477
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.06
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 27 48 14

                                                                                   GRP012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.58 159 420 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.12 2261 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 27 10.08 1.68 16272 16272 11 48
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 27 0.21 1.68 339 16272 11 48
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 107 52.29 11.18 84411 84411 11 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 107 0.21 11.18 339 84411 11 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 5.79 0.22 62
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 22.33 0.00 1105 44
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 14225 704
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 9169 1446
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.66 11217 757
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 189.70 1 114 7 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 387.60 2 228 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.41 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 8.33 7.85 404 2454 1079

                                                                                   GRP012-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.23 223 846 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 162.25 2752401 22
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 99.54 96.75 1705878 1705878 16 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 5.53 96.75 94771 1705878 16 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 37 269.36 224.01 3741255 3741255 18 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 37 1.04 224.01 14445 3741255 18 259
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 929.25 0.98 41
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 29.98 0.00 1361 53
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 14225 704
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.60 10385 1274
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.36 19665 636
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 194.10 1 88 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.65 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 8.40 7.90 404 2462 1087

                                                                                   GRP012-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.75 383 3578 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 313.75 4087359 19
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 78.48 75.69 950076 950076 16 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 4.36 75.69 52782 950076 16 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 20 247.42 204.30 2780834 2780834 15 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 20 0.89 204.30 10003 2780834 15 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.02 0.88 166
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.03 38929 162
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.53 14289 702
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 13649 677
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 6609 567
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.31 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 9.95 9.53 380 2558 1072

                                                                                   GRP012-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.18 95 108 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 8274764 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.38 295.07 3162050 3162050 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.23 295.07 235772 3162050 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5258.45 5237.28 59333237 59333237 - 266
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.18 5237.28 258032 59333237 - 266
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.99 19.63 736
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 27537 308
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 5713 589
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 19665 422
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.34 16913 488
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.05
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.02 33 77 14

GRP013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.98 191 821 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.98 16393 11
   SPTHEO m16n1 : P 4 16.16 13.20 231888 231888 11 16
   SPTHEO m16s1 : P 4 1.01 13.20 14493 231888 11 16
   SPTHEO m256n1 : P 47 62.16 10.33 124024 124024 11 296
   SPTHEO m256s1 : P 47 0.21 10.33 419 124024 11 296
   CLIN 1.0 : P 1 42.66 0.23 33
   CLIN-E 0.35FM : P 1 90.89 0.01 2961 78
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 7889 621
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.45 9873 924
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.15 5457 806
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 77.30 1 130 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 60.50 1 130 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.62 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 36 74 34

GRP014-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5364 7004 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.75 2072133 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.84 334.68 822387 822387 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 334.68 56601 822387 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5340.71 5322.52 11279705 11279705 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5322.52 73984 11279705 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1800.18 8.97 490
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 44945 165
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 36497 202
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.17 27345 362
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.82 25105 522
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 14.37
   DISCOUNT 3.0O : P 1 277.37
   SPASS 0.45 : timeout 450.28 435.69 6947 5252 2056

GRP015-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 135150 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.76 8701375 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 875.01 702.32 1672352 1672352 - 44
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 702.32 133367 1672352 - 44
   SPTHEO m256n1 : timeout 5177.41 4168.99 11133388 11133388 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4168.99 228238 11133388 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.48 3.45 4455
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.15 10705 1215
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.94 3601 902
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.05 14417 1431
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.68 5201 830
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.04 283.22 3537 10586 5447

GRP016-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 36076 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.90 8238997 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 951.10 769.94 2101387 2101387 - 48
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 769.94 200442 2101387 - 48
   SPTHEO m256n1 : timeout 5191.24 4195.80 11845730 11845730 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.21 4195.80 214254 11845730 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1797.12 3.35 3930
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.03 10385 1211
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.73 2577 847
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.56 16145 1391
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.90 4305 739
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.02 282.85 3537 10672 5447

GRP017-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.22 95 190 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 146 6
   SPTHEO m16n1 : P 18 3.42 0.09 1620 1620 6 18
   SPTHEO m16s1 : P 18 0.19 0.09 90 1620 6 18
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.66 - 146 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.66 - 146 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 6.63 0.23 59
   CLIN-E 0.35FM : P 1 5.14 0.00 401 26
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.52 14225 705
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 76.83 9617 1026
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 16145 578
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 26.90 1 82 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 182.10 1 97 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.09 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.59 0.48 95 470 204

                                                                                   GRP018-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.24 127 244 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 17 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.57 - 17 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.57 - 17 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.57 - 17 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.57 - 17 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.73 0.02 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 4.72 0.01 401 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.90 0.00 209 21
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.50 11601 1342
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 38.95 0.04 1745 86
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 26 9 7

                                                                                   GRP019-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.28 127 245 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 11 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.56 - 11 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.56 - 11 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.56 - 11 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.56 - 11 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.70 0.03 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 5.41 0.00 401 26
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 14225 702
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 11601 1342
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 39.83 0.02 1745 87
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 29 23 13

                                                                                   GRP020-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.25 127 244 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 18 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.55 - 18 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.55 - 18 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.55 - 18 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.55 - 18 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.66 0.02 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 67.99 0.02 2193 61
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 14225 702
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 4.45 0.02 529 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 10.61 0.00 657 41
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.04 36 59 29

                                                                                   GRP021-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.30 127 243 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 24 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.52 - 24 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.52 - 24 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.52 - 24 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.52 - 24 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.67 0.02 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 64.79 0.00 2129 59
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.49 14225 702
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 4.45 0.00 529 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 10.05 0.01 657 40
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 18 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 35 48 26

                                                                                   GRP022-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.40 127 395 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 98 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 18 2.70 0.09 792 792 6 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 18 0.15 0.09 44 792 6 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.54 - 98 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.54 - 98 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 4.25 0.12 44
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 20.47 0.02 977 39
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.50 14225 702
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.46 11601 1343
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.74 18961 582
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 82.60 1 77 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 157.10 2 93 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.10 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.31 80 364 142

GRP022-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 36 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 18.72 256084 12
   SPTHEO m16n1 : P 11 5.78 4.33 60316 60316 16 17
   SPTHEO m16s1 : P 11 0.34 4.33 3548 60316 16 17
   SPTHEO m256n1 : P 97 62.97 43.06 587017 587017 15 265
   SPTHEO m256s1 : P 97 0.24 43.06 2249 587017 15 265
   CLIN 1.0 : P 1 660.26 6.40 118
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 27537 308
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 5649 587
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.54 21969 436
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.28 13969 512
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 22.70 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.02
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.07
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 25 27 6

GRP023-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 68 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 20 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.50 - 20 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.50 - 20 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.50 - 20 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.50 - 20 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.64 0.02 18
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.60 0.00 209 20
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.68 0.00 209 20
   CLIN-E 0.35BM : P 1 7.39 0.01 465 37
   CLIN-E 0.35BS : P 1 43.25 0.03 1617 74
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 18 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 18 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 25 9 7

GRP023-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.04 95 10 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 46 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.27 - 46 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.27 - 46 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.27 - 46 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.27 - 46 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 2.25 0.11 44
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.88 0.00 273 17
   CLIN-E 0.35FS : P 1 60.40 0.03 849 102
   CLIN-E 0.35BM : P 1 82.73 0.46 2321 111
   CLIN-E 0.35BS : P 1 2.25 0.00 273 22
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 116.80 1 47 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 125.00 2 50 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.05
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 21 5 1

GRP024-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 240213 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.88 13414567 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 342.90 340.63 5243434 5243434 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 340.63 359318 5243434 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5052.99 5018.32 81763741 81763741 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5018.32 407019 81763741 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1799.94 17.29 582
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 28689 317
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 5713 583
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.43 19409 422
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.53 17425 494
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.53 329.18 4061 9179 3296

GRP028-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.05 95 6 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 19 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.13 - 19 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.13 - 19 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.13 - 19 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.13 - 19 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.21 0.00 4
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.29 0.00 209 5
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.04 0.00 209 10
   CLIN-E 0.35BM : P 1 161.68 7.33 5841 160
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.11 0.01 209 11
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 27 15 10

                                                                                   GRP028-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 41 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 39 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 2.72 0.25 476 476 8 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.16 0.25 28 476 8 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.56 - 39 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.56 - 39 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.80 0.02 20
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 4.05 0.00 401 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 49617 313
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 43.99 0.38 2257 118
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 30289 361
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 20 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 20 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.65 0.57 138 294 195

                                                                                   GRP028-3 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 31 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 112 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.23 - 112 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.23 - 112 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.23 - 112 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.23 - 112 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.31 0.00 6
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.92 0.00 337 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 33553 320
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 330.42 16.47 9233 287
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 43537 286
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.17 0.12 77 83 72

                                                                                   GRP029-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.24 95 150 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.71 6804 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 4.76 2.63 23171 23171 10 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.28 2.63 1363 23171 10 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 60 58.19 21.48 179883 179883 13 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 60 0.23 21.48 711 179883 13 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.73 0.14 47
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 24.14 0.00 1041 47
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 10129 479
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.29 16913 384
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 22289 389
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 229.80 2 118 1 0 0 0 1
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.35 0.26 85 264 136

                                                                                   GRP029-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.18 1926 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 4.80 2.47 24750 24750 10 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.32 2.47 1650 24750 10 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 145 64.22 28.38 267254 267254 10 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 145 0.26 28.38 1082 267254 10 247
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.56 0.13 46
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 22.22 0.02 977 44
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 11217 483
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 16785 383
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 19217 373
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 205.40 2 109 1 0 0 0 1
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 11.58 11.11 473 2688 1424

                                                                                   GRP030-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.25 95 151 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.16 1612 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 22 6.72 2.66 26432 26432 10 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 22 0.24 2.66 944 26432 10 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 157 77.04 30.46 303024 303024 10 321
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 157 0.24 30.46 944 303024 10 321
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.65 0.14 46
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 23.22 0.00 1041 44
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.35 11217 484
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.58 11921 532
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.50 23633 414
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 65.50 1 65 4 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 206.80 2 170 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.64 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.34 0.33 79 242 133

GRP031-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.20 95 165 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.16 1766 7
   SPTHEO m16n1 : P 23 5.76 2.28 25080 25080 7 24
   SPTHEO m16s1 : P 23 0.24 2.28 1045 25080 7 24
   SPTHEO m256n1 : P 246 61.16 29.16 290510 290510 7 278
   SPTHEO m256s1 : P 246 0.22 29.16 1045 290510 7 278
   CLIN 1.0 : P 1 2.60 0.11 46
   CLIN-E 0.35FM : P 1 28.65 0.01 1169 47
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 11217 482
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.46 11409 441
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 14033 449
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 206.30 2 198 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 217.70 2 177 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.23 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.29 0.26 76 225 117

GRP031-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.54 6290 7
   SPTHEO m16n1 : P 19 2.16 0.12 720 720 7 24
   SPTHEO m16s1 : P 19 0.09 0.12 30 720 7 24
   SPTHEO m256n1 : P 200 15.60 4.65 9360 9360 7 312
   SPTHEO m256s1 : P 200 0.05 4.65 30 9360 7 312
   CLIN 1.0 : P 1 1.37 0.03 19
   CLIN-E 0.35FM : P 1 5.05 0.00 465 14
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 8657 464
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.99 9745 634
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.71 8081 429
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 38.00 2 43 0 0 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 19.00 2 40 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.01 1.78 258 711 569

GRP032-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.15 95 74 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 31 8
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.53 - 31 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.53 - 31 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.53 - 31 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.53 - 31 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.82 0.02 21
   CLIN-E 0.35FM : P 1 16.32 0.00 849 35
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.52 10577 706
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.72 11601 379
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.64 15121 590
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 21 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 21 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 28 13 9

GRP033-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 37 10
   SPTHEO m16n1 : P 16 2.88 0.24 144 144 6 16
   SPTHEO m16s1 : P 16 0.18 0.24 9 144 6 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.64 - 37 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.64 - 37 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 6.42 0.36 75
   CLIN-E 0.35FM : P 1 483.81 0.11 7505 215
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 8913 728
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 15953 548
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.00 21137 686
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 59.00 1 215 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 3.10 1 39 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.16 73 167 116

GRP033-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.25 95 147 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 50 10
   SPTHEO m16n1 : P 17 3.78 0.10 210 210 6 21
   SPTHEO m16s1 : P 17 0.18 0.10 10 210 6 21
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.55 - 50 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.55 - 50 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 6.51 0.35 76
   CLIN-E 0.35FM : P 1 498.12 0.09 7697 218
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 9041 730
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 16081 549
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.52 18065 704
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 59.70 1 252 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 3.40 1 42 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 44 79 39

                                                                                   GRP034-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.24 95 131 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 557 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 3.23 0.42 884 884 11 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 0.19 0.42 52 884 11 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 87 51.30 6.72 10530 10530 11 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 87 0.19 6.72 39 10530 11 270
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 5.93 0.32 73
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 16.87 0.00 849 37
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 10513 705
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 11857 455
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 15889 647
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 4.80 1 42 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 4.00 1 42 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 32 27 18

                                                                                   GRP034-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.28 127 222 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 126 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 1.53 0.08 1156 1156 7 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 0.08 68 1156 7 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.21 - 126 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.21 - 126 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.22 0.03 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 5.87 0.01 465 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.62 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 2.98 0.00 401 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.31 0.04 209 17
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 4.80 1 33 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.00 1 17 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 26 9 9

                                                                                   GRP035-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.20 223 802 10 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.87 7395623 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 594.04 588.92 9277998 9277998 - 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 588.92 325551 9277998 - 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5119.06 5073.72 77194363 77194363 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5073.72 331334 77194363 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.00 1.60 189
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 121.48 0.06 2769 126
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 8977 722
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.97 7825 677
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.43 15249 767
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 235.50 1 201 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 765.50 2 301 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.56 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.60 1.38 170 974 384

                                                                                   GRP036-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.29 95 167 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 19.89 286748 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 4.75 0.12 500 500 7 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.19 0.12 20 500 7 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 82 54.34 1.40 3432 3432 8 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 82 0.19 1.40 12 3432 8 286
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 527.42 0.67 65
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 17.14 0.03 721 56
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 9617 741
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.72 13969 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.79 17361 517
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 36.00 1 162 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 29.00 1 165 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.24 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 36 23 17

                                                                                   GRP037-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.83 287 754 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 38.28 515034 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 62.70 56.55 786420 786420 9 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 2.09 56.55 26214 786420 9 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 11 105.60 48.81 719400 719400 8 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 11 0.40 48.81 2725 719400 8 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.00 2.21 211
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 145.91 0.05 2385 154
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.52 8465 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.10 16273 667
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.14 16145 520
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 447.40 1 238 2 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 353.00 1 245 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.27 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.09 59 203 73

GRP038-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.47 159 349 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 53 8
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.65 - 53 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.65 - 53 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.65 - 53 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.65 - 53 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.87 0.04 25
   CLIN-E 0.35FM : P 1 35.50 0.02 1233 68
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.66 8657 950
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.47 11473 620
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 14225 462
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.40 0 25 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.40 0 25 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 32 17 10

GRP039-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2426 11213 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.85 11284017 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 336.03 330.68 4171120 4171120 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 330.68 280314 4171120 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5401.99 5316.50 68358257 68358257 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5316.50 395413 68358257 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1800.41 1.91 352
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.49 19921 383
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.71 29585 876
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.33 16273 993
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 24.11 19217 686
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.14 3.75 306 1749 766

GRP039-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3800 14085 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.72 9487025 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 453.28 448.86 5576009 5576009 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.94 448.86 338978 5576009 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5206.47 5156.12 72028706 72028706 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5156.12 397287 72028706 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1800.65 4.26 432
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.35 21905 454
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.57 11345 847
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 16593 509
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.96 10193 830
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.36 109 513 153

GRP039-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2650 12122 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.70 11611609 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 395.21 387.88 5089804 5089804 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 387.88 398301 5089804 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5135.44 5041.57 65081523 65081523 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.14 5041.57 419816 65081523 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1800.36 2.35 370
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.70 18193 391
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 13777 693
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 12625 942
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11793 573
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.50 2.24 245 1290 536

GRP039-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2458 11579 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.88 10594459 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.90 330.35 4267862 4267862 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 330.35 335789 4267862 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4895.02 4814.66 63465916 63465916 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.14 4814.66 395417 63465916 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1800.48 2.20 386
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.25 19985 386
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.59 29713 876
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 30.41 15953 870
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 17425 511
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.01 3.60 302 1720 744

                                                                                   GRP039-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3800 14085 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.86 9648919 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 455.30 450.68 6248079 6248079 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 450.68 403500 6248079 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5204.41 5152.08 79259720 79259720 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5152.08 508908 79259720 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.96 3.89 497
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.34 23057 531
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.56 9937 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.17 15441 403
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 9745 844
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.45 0.33 109 514 152

                                                                                   GRP039-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.94 13027012 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 414.86 409.70 6121669 6121669 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 409.70 346023 6121669 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5154.86 5091.20 82989410 82989410 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5091.20 431927 82989410 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.33 0.90 289
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.10 9745 395
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 23313 656
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.65 10705 1031
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.49 13009 1010
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 823.60 2 218 2 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 78.74 73.02 1125 17568 3854

                                                                                   GRP039-7 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3289 13141 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.75 10651985 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 455.04 450.09 6259972 6259972 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 450.09 407606 6259972 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5032.75 4977.53 77997103 77997103 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.02 4977.53 517456 77997103 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.94 5.38 494
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.39 22993 519
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.62 8209 915
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 15185 390
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.79 6225 929
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.55 0.41 117 576 166

                                                                                   GRP040-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2618 15213 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.81 12220089 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 434.85 427.52 5298065 5298065 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 427.52 296184 5298065 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4961.61 4879.95 62689910 62689910 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.15 4879.95 384527 62689910 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.25 2.24 323
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.73 17681 374
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 15825 729
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.82 10577 992
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.97 12049 689
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.48 5.03 346 1921 856

                                                                                   GRP040-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2778 13818 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.60 11342504 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 514.39 504.73 6622236 6622236 - 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 504.73 382294 6622236 - 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5155.30 5057.87 64965922 64965922 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 5057.87 426045 64965922 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.31 2.65 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 17041 380
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 10833 679
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 11857 694
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.63 6801 968
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.46 2.22 237 1274 533

GRP041-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 6 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 6 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 6 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 6 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.39 0.01 8
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.45 0.00 209 9
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.44 0.00 209 9
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.46 0.00 209 9
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.48 0.00 209 9
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 24 5 5

GRP042-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 51 5
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.24 - 51 - 5 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.24 - 51 - 5 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.24 - 51 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.24 - 51 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.66 0.06 27
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.78 0.01 209 12
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.89 0.00 209 19
   CLIN-E 0.35BM : P 1 4.54 0.01 337 34
   CLIN-E 0.35BS : P 1 15.92 0.67 529 76
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 1.30 1 19 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.00 1 27 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 44 67 56

GRP043-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 345 7
   SPTHEO m16n1 : P 20 1.80 0.30 180 180 7 20
   SPTHEO m16s1 : P 20 0.09 0.30 9 180 7 20
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.26 - 345 - 7 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.26 - 345 - 7 0
   CLIN 1.0 : P 1 18.58 0.07 19
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.68 0.00 209 20
   CLIN-E 0.35FS : P 1 48.53 0.06 465 144
   CLIN-E 0.35BM : P 1 13.01 0.72 465 57
   CLIN-E 0.35BS : P 1 40.00 2.18 849 123
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 3.80 1 26 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.30 1 30 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.06 44 64 53

GRP044-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.13 2035 9
   SPTHEO m16n1 : P 2 1.90 0.28 627 627 9 19
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.10 0.28 33 627 9 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.43 - 2035 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.43 - 2035 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.90 0.05 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.15 0.00 273 15
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1061.98 0.17 6225 363
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.90 11473 1362
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.66 7633 672
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 2.80 1 26 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 4.30 1 33 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.14 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 14.62 13.99 677 3650 2145

GRP045-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 173 9
   SPTHEO m16n1 : P 16 2.20 0.33 836 836 9 22
   SPTHEO m16s1 : P 16 0.10 0.33 38 836 9 22
   SPTHEO m256n1 : P 115 21.28 3.96 13300 13300 9 266
   SPTHEO m256s1 : P 115 0.08 3.96 50 13300 9 266
   CLIN 1.0 : P 1 1.96 0.05 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 56.80 0.01 1681 74
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 9681 523
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 161.92 11793 1138
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.56 7761 672
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 12.20 1 31 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 12.80 1 34 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.31 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 31.80 30.74 903 5259 3055

                                                                                   GRP046-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.80 10197 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 2.55 1.27 12325 12325 11 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.15 1.27 725 12325 11 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.06 - 10197 - 8 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.06 - 10197 - 8 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 367.86 0.60 48
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 569.21 0.09 7377 140
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 10513 550
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.02 8593 2039
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.45 13521 656
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 7.00 1 32 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 5.30 1 30 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.13 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 11.71 11.23 561 3105 1764

                                                                                   GRP047-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 11.09 133322 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 3.23 1.95 20094 20094 11 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.19 1.95 1182 20094 11 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 42 21.60 4.02 17010 17010 11 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 42 0.08 4.02 63 17010 11 270
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 366.82 0.61 48
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 565.87 0.08 7377 140
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 10513 551
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.99 8593 2040
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.50 13521 656
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 6.30 1 28 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 9.10 1 32 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.23 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 16.69 15.99 644 3848 2109

                                                                                   GRP048-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.93 10882378 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 514.23 512.48 5246014 5246014 - 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 512.48 224088 5246014 - 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5111.21 5092.18 54256423 54256423 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5092.18 240883 54256423 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.23 4.07 335
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 210.58 0.04 4753 108
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 10513 552
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.01 9105 1956
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 25.30 11537 626
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 540.40 2 205 1710 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 892.40 3 208 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.79 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.03 294.17 2266 17436 8478

                                                                                   GRP049-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5716 22760 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 2053566 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.27 316.22 804454 804454 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 316.22 58205 804454 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5569.76 5551.82 11630528 11630528 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.18 5551.82 74586 11630528 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.08 8.82 490
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 43921 170
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 39825 207
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16145 426
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.89 26001 425
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 318.98 305.39 8645 4959 1844

                                                                                   GRP050-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 53.61 4470 3845 102 30
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.51 1944226 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.27 315.24 766696 766696 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 315.24 56966 766696 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5590.79 5572.43 11708350 11708350 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.13 5572.43 75969 11708350 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.10 8.73 490
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 43857 170
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 39825 207
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 16145 425
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.87 25937 424
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 296.75 286.27 5076 3992 1359

GRP051-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 82939 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.47 1995787 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.54 296.63 730236 730236 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 296.63 55478 730236 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5236.54 5219.77 11258425 11258425 - 265
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 5219.77 70151 11258425 - 265
   CLIN 1.0 : timeout 1800.09 10.74 538
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 44369 173
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 34321 211
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 16145 422
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.15 25809 421
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 16.35 14.89 1383 1329 518

GRP052-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 14738 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.64 1998341 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.89 314.85 755388 755388 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 314.85 56334 755388 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5591.33 5573.07 11586260 11586260 - 283
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 5573.07 71809 11586260 - 283
   CLIN 1.0 : timeout 1800.09 8.68 490
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 44241 169
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 32913 209
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16145 426
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.90 26001 425
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.75 327.73 5447 3808 1312

GRP053-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5939 12675 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.51 1772148 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.14 299.13 640737 640737 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 299.13 46461 640737 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4959.44 4943.57 9618689 9618689 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 4943.57 77242 9618689 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.35 9.94 565
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 44433 166
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 33489 205
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 16465 423
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.81 26385 425
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.11 287.39 8110 3451 1115

GRP054-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 10346 46413 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.75 1945659 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.28 296.26 690813 690813 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 296.26 51497 690813 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4943.78 4927.88 10531121 10531121 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.08 4927.88 79871 10531121 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.37 9.80 565
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 43281 167
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 32081 205
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16401 423
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.91 26321 424
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 312.49 294.42 8193 5539 2703

GRP055-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4981 50476 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.62 1940057 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.13 295.19 687932 687932 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.10 295.19 51240 687932 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4936.69 4920.18 10521703 10521703 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.29 4920.18 79683 10521703 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.37 9.71 565
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 43345 167
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 32209 206
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16401 422
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.87 26257 424
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.34 282.72 8700 7885 1955

                                                                                   GRP056-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5269 81525 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.82 1716706 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.26 294.24 662336 662336 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.27 294.24 49183 662336 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5192.03 5174.03 9791077 9791077 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.20 5174.03 60490 9791077 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.08 10.57 515
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 48401 168
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 39121 204
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 16209 425
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.87 26065 425
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 31.86 29.78 1896 1528 511

                                                                                   GRP057-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5364 7014 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.02 1937013 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.42 315.46 773192 773192 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 315.46 56306 773192 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5590.47 5572.22 11807412 11807412 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.42 5572.22 74197 11807412 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.98 8.81 490
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 45073 165
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 36497 202
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.29 16209 425
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.88 26065 425
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 443.06 427.69 6352 5364 2052

                                                                                   GRP058-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 15.77 2235 1187 93 28
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.79 2171033 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 315.22 314.25 831288 831288 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 314.25 62367 831288 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5586.93 5569.60 12467439 12467439 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5569.60 76545 12467439 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.09 8.95 490
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 47505 169
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 34705 209
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.30 16145 425
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.86 26001 425
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 33.86 32.14 1864 2014 712

                                                                                   GRP059-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 16.93 2043 2429 74 27
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.52 2345147 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.97 297.08 824608 824608 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 297.08 61143 824608 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4943.66 4928.77 12457620 12457620 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 4928.77 87559 12457620 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.05 8.89 501
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 43921 169
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 33105 210
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16273 423
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.82 26257 425
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 9.33 8.44 1166 2097 732

                                                                                   GRP060-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5109 7984 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.75 2092626 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.47 315.47 834109 834109 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 315.47 62207 834109 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5592.89 5574.31 12533287 12533287 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.08 5574.31 77023 12533287 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.02 8.68 490
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 42833 163
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 34577 207
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 16209 425
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.81 26001 424
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 452.63 444.77 4120 3276 1649

GRP061-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 7121 20189 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.49 2172371 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.64 295.73 790836 790836 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 295.73 59141 790836 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5001.55 4986.62 12186810 12186810 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4986.62 86456 12186810 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1799.99 9.08 512
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 42705 165
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 32721 206
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 16337 421
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.82 26193 423
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 350.15 337.74 8475 2583 1981

GRP062-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5588 36280 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.90 2292198 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.25 296.30 793008 793008 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 296.30 58267 793008 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4960.67 4945.43 12090737 12090737 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.08 4945.43 84802 12090737 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1799.98 9.07 512
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 44561 168
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 34897 210
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 16337 423
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.04 26193 423
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.44 304.85 8442 7537 3064

GRP063-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 235114 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.87 2416940 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.08 295.82 916798 916798 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 295.82 71581 916798 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5370.12 5349.27 14292043 14292043 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 5349.27 112104 14292043 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1800.00 18.46 650
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 23761 208
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 11217 304
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 16145 383
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.46 26129 318
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 374.26 366.78 1431 12492 322

GRP064-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 254164 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.85 309067 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.45 295.34 243984 243984 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 295.34 24120 243984 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5370.26 5348.29 4038598 4038598 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 5348.29 46036 4038598 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1800.44 7.97 554
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 24145 208
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 11345 304
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16273 382
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.47 26257 318
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 320.08 313.06 1550 13792 387

GRP065-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4853 40644 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.61 3906577 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.99 295.72 1243064 1243064 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 295.72 87881 1243064 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5464.83 5442.53 20342030 20342030 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.93 5442.53 127810 20342030 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1800.05 18.85 657
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 23377 207
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 11217 304
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 16145 382
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.49 25937 315
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 355.00 346.82 1731 15374 420

                                                                                   GRP066-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 214830 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.55 5204521 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.81 294.62 1637148 1637148 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 294.62 116484 1637148 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5329.64 5306.44 26766294 26766294 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.20 5306.44 157067 26766294 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.25 18.30 841
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 17873 277
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 7377 430
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 13841 537
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.46 19153 403
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.77 312.81 1703 7033 98

                                                                                   GRP067-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 214830 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.53 5016939 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.02 296.84 1620653 1620653 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 296.84 115154 1620653 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5309.39 5286.48 26747512 26747512 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.95 5286.48 158033 26747512 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.29 18.11 841
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 17681 274
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 7377 429
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 13841 536
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 19153 403
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.05 312.09 1703 7033 98

                                                                                   GRP068-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 228440 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.80 4335479 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.94 294.75 1417549 1417549 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 294.75 107727 1417549 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5428.63 5404.99 23052453 23052453 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.96 5404.99 152992 23052453 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.79 18.04 965
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 17681 275
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 7313 426
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 13841 532
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.47 18897 403
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 329.08 324.12 1630 7170 101

                                                                                   GRP069-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 228440 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.63 4234546 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.89 293.67 1405983 1405983 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 293.67 107882 1405983 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5446.27 5422.17 23926385 23926385 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.14 5422.17 158481 23926385 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.91 18.07 972
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 17617 273
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 7377 430
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 13841 530
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 19025 403
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 329.12 324.19 1630 7170 101

                                                                                   GRP070-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 283.28 4566 175520 38 18
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.77 4051773 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.27 296.09 1444089 1444089 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.28 296.09 106692 1444089 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5370.89 5349.53 23644058 23644058 - 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5349.53 143178 23644058 - 273
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.59 14.19 791
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 24081 210
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 11473 305
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 16145 382
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.54 26129 318
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.86 0.71 111 734 159

GRP071-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4981 79439 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.59 3926980 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.59 295.43 1391894 1391894 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 295.43 100887 1391894 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5307.29 5286.38 22695400 22695400 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.89 5286.38 144070 22695400 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1799.83 14.35 600
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 23889 210
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 11409 305
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.24 16017 379
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.52 26065 317
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.92 292.89 6068 6166 2975

GRP072-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 283401 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.80 4249414 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.06 295.87 1437153 1437153 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 295.87 101513 1437153 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5434.94 5414.22 24070201 24070201 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.30 5414.22 142816 24070201 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1801.60 14.58 786
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 23953 210
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 11409 305
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16017 379
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.52 26065 317
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 55.60 54.07 1565 1394 754

GRP073-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4406 20002 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.71 3576192 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.75 295.56 1311285 1311285 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 295.56 93132 1311285 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5422.26 5400.12 21747931 21747931 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5400.12 133003 21747931 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1799.87 14.42 597
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 24081 209
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 11409 305
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 16017 379
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.49 26065 317
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.07 302.97 6431 8601 3126

GRP074-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4151 9817 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.57 3677144 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.26 295.16 1300200 1300200 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 295.16 92732 1300200 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5403.41 5381.55 21732623 21732623 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.90 5381.55 135880 21732623 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1800.44 14.18 711
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 24401 209
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 11281 303
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.24 16017 379
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.55 26065 317
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 12.06 10.75 1025 2372 695

GRP075-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 187.97 4183 104198 142 29
   SETHEO 3.1 : timeout 999.48 4246204 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.01 294.71 1377010 1377010 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 294.71 97758 1377010 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5307.36 5283.65 22852151 22852151 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.88 5283.65 139294 22852151 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1801.69 18.05 921
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 17617 266
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 8593 379
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.30 14225 567
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.40 26577 394
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 69.22 67.62 1640 1542 814

                                                                                   GRP076-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 416.21 4151 212016 98 22
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.81 4837102 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.57 294.22 1659466 1659466 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 294.22 120038 1659466 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5510.60 5485.98 28834480 28834480 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5485.98 167752 28834480 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.21 24.44 733
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 16913 262
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 8593 384
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 12817 567
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.68 25361 394
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.90 0.81 142 388 122

                                                                                   GRP077-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4406 3418 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.78 5376857 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.02 295.77 1620041 1620041 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 295.77 119101 1620041 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5498.42 5475.45 27767843 27767843 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5475.45 165079 27767843 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.49 24.82 793
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 17617 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 8529 378
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 13713 567
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.66 25681 394
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 26.28 25.11 863 2066 790

                                                                                   GRP078-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 334.40 4151 155563 91 24
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.69 4765733 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.96 298.80 1715815 1715815 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 298.80 122127 1715815 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5483.35 5459.40 29368446 29368446 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.90 5459.40 167120 29368446 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.00 24.74 893
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 17489 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 8593 383
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 14033 567
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.30 26129 394
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 8.37 7.73 545 1137 438

                                                                                   GRP079-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 138.59 4342 71180 80 21
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.71 5074939 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 300.03 298.83 1810812 1810812 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 298.83 129460 1810812 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5529.42 5506.07 32656596 32656596 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5506.07 187733 32656596 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.06 25.05 891
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 17361 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 8593 383
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 14097 567
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.35 26129 394
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.53 0.43 87 487 117

                                                                                   GRP080-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 255310 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.82 4743482 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.32 297.03 1691590 1691590 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 297.03 120685 1691590 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5503.80 5479.05 29527366 29527366 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.29 5479.05 170709 29527366 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.28 24.25 733
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 17489 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 8593 383
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 14161 567
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.29 26257 394
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 75.31 73.20 1197 2377 1103

GRP081-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 7344 180493 - -
   SETHEO 3.1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : timeout 1801.62 17.84 786
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 24785 213
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 11089 301
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.29 16657 413
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.74 25105 329
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.19 304.24 5398 7467 2948

GRP082-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4790 75755 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.52 3113016 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.72 297.53 1203848 1203848 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 297.53 89955 1203848 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5311.15 5289.88 19370408 19370408 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5289.88 133016 19370408 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1801.48 17.27 791
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 25361 213
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 11025 301
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.24 16401 415
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.82 26513 334
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 308.38 292.28 6238 10146 3738

GRP083-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 4949 55191 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.75 3666412 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.58 295.40 1269602 1269602 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.91 295.40 91180 1269602 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5429.05 5407.85 21353694 21353694 - 273
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5407.85 137932 21353694 - 273
   CLIN 1.0 : timeout 1799.12 15.94 193
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 24977 213
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 11025 301
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 16273 415
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.78 26513 334
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.14 292.85 5846 9306 3560

GRP084-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5652 114083 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.51 1371775 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.02 314.87 556761 556761 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.93 314.87 38952 556761 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5445.45 5424.44 8336118 8336118 - 277
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.92 5424.44 54858 8336118 - 277
   CLIN 1.0 : timeout 1799.26 5.40 253
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 46417 146
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.06 35409 177
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.16 19025 571
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.15 38545 269
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 313.81 290.30 9602 4534 1817

GRP085-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.18 510 1079 56 15
   SETHEO 3.1 : timeout 999.76 3009892 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.43 295.52 1088146 1088146 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 295.52 84087 1088146 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5352.25 5335.02 17056883 17056883 - 271
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 5335.02 97237 17056883 - 271
   CLIN 1.0 : timeout 1799.62 11.41 445
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 68113 261
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 23633 343
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 18257 571
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 42641 245
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.81 304.84 1342 19095 1231

                                                                                   GRP086-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.51 415 1098 33 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.61 2879699 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.50 315.53 1123009 1123009 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 315.53 84981 1123009 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5498.67 5481.72 16715595 16715595 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.21 5481.72 94957 16715595 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.81 9.95 474
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 73681 224
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 26193 314
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 18257 571
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 39377 254
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.35 309.99 1376 21069 1304

                                                                                   GRP087-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 35.30 1341 5279 30 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.68 2916408 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.83 318.85 1089094 1089094 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 318.85 80353 1089094 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5487.64 5470.11 15642520 15642520 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5470.11 89049 15642520 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.57 9.35 358
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 70545 242
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 17937 344
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 18065 571
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 38993 250
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 329.68 322.03 1476 18045 1319

                                                                                   GRP088-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5237 259647 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.65 5754424 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.68 298.46 1771004 1771004 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 298.46 128888 1771004 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5377.63 5356.20 28851798 28851798 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.20 5356.20 164248 28851798 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.11 22.08 673
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 44625 214
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 20497 311
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 20241 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.61 34961 300
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 335.80 327.96 1290 21306 663

                                                                                   GRP089-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5077 261411 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.80 5797735 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.94 296.81 1776196 1776196 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 296.81 130652 1776196 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5417.77 5397.18 29205918 29205918 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5397.18 168869 29205918 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.06 12.84 689
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 44433 254
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 14033 359
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 20369 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 30161 282
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 312.70 304.63 1221 20657 635

                                                                                   GRP090-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5237 259579 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.95 6057303 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.30 295.13 1829783 1829783 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 295.13 130658 1829783 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5478.73 5457.41 30783645 30783645 - 277
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.30 5457.41 166444 30783645 - 277
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.34 11.64 253
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 66385 252
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 18193 371
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.14 20241 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 36561 293
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.79 301.31 1306 21274 672

GRP091-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5109 252469 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.42 5499427 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.08 294.98 1725829 1725829 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.97 294.98 122301 1725829 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5488.55 5466.54 29555342 29555342 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5466.54 165279 29555342 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1800.34 22.07 727
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 44689 216
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 20113 312
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 20497 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.56 35537 302
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 343.22 335.22 1241 22155 681

GRP092-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5013 250830 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.60 6167619 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.88 294.75 1819894 1819894 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 294.75 129911 1819894 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5444.92 5423.70 30491984 30491984 - 277
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.98 5423.70 164132 30491984 - 277
   CLIN 1.0 : timeout 1799.27 12.11 229
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 60433 224
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 23441 326
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 20561 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.30 33297 301
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.04 304.22 1256 16348 860

GRP093-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 193551 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.03 6299842 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.67 294.46 1945695 1945695 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 294.46 140518 1945695 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5307.88 5285.00 32555854 32555854 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.89 5285.00 177494 32555854 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1800.87 23.61 847
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 17745 273
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 7441 428
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 19025 354
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 20753 365
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.73 303.40 1257 8884 706

GRP094-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 219606 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.01 5995300 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.33 294.05 1992071 1992071 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 294.05 148180 1992071 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5535.52 5511.76 35354641 35354641 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5511.76 193426 35354641 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1800.72 25.19 830
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 17297 269
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 7441 428
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 18833 354
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 20689 365
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 325.99 321.32 1220 9377 741

GRP095-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 203129 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.62 6015059 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.95 294.66 2023047 2023047 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 294.66 148460 2023047 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5554.48 5531.32 35859527 35859527 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5531.32 197421 35859527 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1800.96 25.40 873
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 17681 274
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 7441 428
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 18961 354
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.18 20753 367
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.93 297.84 1350 8005 955

                                                                                   GRP096-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 269.98 4119 187657 73 23
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.73 5013054 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.39 296.26 1617722 1617722 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.30 296.26 114982 1617722 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5463.49 5441.79 27196720 27196720 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.98 5441.79 155463 27196720 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.33 21.61 759
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 33617 210
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 18961 299
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.14 20689 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.22 40593 294
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 40.34 38.24 604 7044 556

                                                                                   GRP097-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 425433 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.69 4869216 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.26 296.06 1618062 1618062 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 296.06 117553 1618062 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5329.07 5308.39 26072364 26072364 - 269
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5308.39 160542 26072364 - 269
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.37 20.85 734
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 33233 210
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 18641 299
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 20625 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.24 40529 294
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 132.31 128.38 936 10962 936

                                                                                   GRP098-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 338.12 4790 256036 46 15
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.87 5556668 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.69 294.54 1724978 1724978 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.92 294.54 120584 1724978 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5444.68 5422.95 28581433 28581433 - 277
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.93 5422.95 159074 28581433 - 277
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.63 26.06 850
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 60305 215
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 19473 321
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 20625 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.19 40529 294
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 102.24 98.45 830 10972 901

                                                                                   GRP099-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 199397 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.84 4835485 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.47 295.14 1710451 1710451 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 295.14 123483 1710451 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5483.29 5458.63 29132279 29132279 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.98 5458.63 167793 29132279 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.27 24.65 736
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 17553 265
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 8657 382
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 15441 372
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.20 24529 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.32 81 609 128

                                                                                   GRP100-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 300.50 4055 103903 171 36
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.58 4996362 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.59 294.21 1668921 1668921 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.96 294.21 119210 1668921 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5485.67 5461.15 29225682 29225682 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.95 5461.15 170215 29225682 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.26 24.59 736
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 17553 265
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 8657 383
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 15441 372
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.30 24529 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 43.67 41.92 973 2424 1016

GRP101-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 189422 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.76 4847956 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.86 294.54 1712735 1712735 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 294.54 124404 1712735 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5566.96 5540.62 29037385 29037385 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5540.62 169448 29037385 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1800.27 24.46 736
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 17553 265
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 8657 383
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 15441 372
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.27 24529 348
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.22 1.99 188 1425 331

GRP102-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5013 99600 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.81 4828683 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.78 297.47 1718531 1718531 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 297.47 126308 1718531 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5482.10 5458.04 29448445 29448445 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.93 5458.04 170609 29448445 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1800.29 24.62 736
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 17553 265
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 8657 383
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 15441 372
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.23 24529 348
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.49 2.11 183 2454 385

GRP103-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 427.12 4087 130821 129 30
   SETHEO 3.1 : timeout 999.59 4968964 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.21 295.97 1707340 1707340 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 295.97 122347 1707340 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5542.58 5518.76 29705572 29705572 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5518.76 172794 29705572 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1800.22 24.41 736
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 17553 265
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 8657 383
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 15441 372
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.25 24529 348
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 6.13 5.73 464 1301 395

GRP104-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4885 473340 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.53 4075186 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.24 295.01 1364220 1364220 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.11 295.01 97945 1364220 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5286.99 5265.28 22208104 22208104 - 269
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.88 5265.28 136463 22208104 - 269
   CLIN 1.0 : timeout 1800.87 24.74 850
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 33553 213
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 13137 300
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 19537 715
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.17 31313 306
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.21 296.86 1425 17236 1699

GRP105-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4885 512856 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.77 3698098 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.21 296.01 1377586 1377586 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 296.01 100279 1377586 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5406.55 5383.94 22370066 22370066 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.89 5383.94 133091 22370066 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1800.86 24.94 848
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 33233 214
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 13073 300
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 19537 715
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 31249 306
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 205.77 200.18 1202 16519 1533

                                                                                   GRP106-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5045 478330 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.74 4366180 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.29 297.12 1577780 1577780 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 297.12 118646 1577780 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5451.46 5429.51 27736818 27736818 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 5429.51 166367 27736818 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.97 25.65 871
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 38353 213
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 13713 301
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.14 19665 711
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 30545 302
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 323.79 318.53 1431 13835 1924

                                                                                   GRP107-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 518615 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.70 4083685 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.87 295.65 1441859 1441859 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 295.65 103306 1441859 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5377.29 5355.06 22988806 22988806 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.15 5355.06 137840 22988806 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.97 26.29 890
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 37137 213
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 13521 301
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.18 19537 715
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 31249 306
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 314.31 307.32 1529 18599 1857

                                                                                   GRP108-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 463196 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.62 4204737 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.00 295.90 1555701 1555701 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.23 295.90 114150 1555701 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5501.52 5477.98 27028804 27028804 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5477.98 163119 27028804 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.32 24.96 911
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 33937 213
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 13329 301
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 19665 713
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 31505 305
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 322.41 316.31 1331 16058 1432

                                                                                   GRP109-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 472001 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.82 3748572 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.69 294.54 1380402 1380402 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 294.54 98770 1380402 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5467.19 5445.52 23163752 23163752 - 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5445.52 142271 23163752 - 275
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.79 24.71 848
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 33617 213
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 13137 300
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 19537 715
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 31313 306
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 343.67 336.45 1550 19431 1871

                                                                                   GRP110-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 507379 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.61 4227854 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.42 295.27 1584039 1584039 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 295.27 117511 1584039 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5450.52 5428.02 27729814 27729814 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5428.02 169731 27729814 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.96 25.34 867
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 38353 214
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 13713 301
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.18 19665 712
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 31505 305
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.78 304.31 1303 14594 1763

GRP111-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 522467 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.90 3866493 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.15 294.95 1435988 1435988 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.97 294.95 102266 1435988 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5377.86 5355.73 23752400 23752400 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.28 5355.73 144250 23752400 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1800.95 26.44 887
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 37329 213
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 13521 301
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 19537 715
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 31249 305
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 332.35 325.46 1470 19157 1947

GRP112-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 163280 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.56 3344624 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.45 294.58 1151111 1151111 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 294.58 89198 1151111 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5509.93 5492.86 18735318 18735318 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5492.86 99781 18735318 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1799.99 10.27 544
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 43601 271
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 18065 363
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 19409 385
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.95 23057 436
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 327.99 323.60 1367 10149 1203

GRP113-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2235 20032 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.96 12870812 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.41 311.46 3997256 3997256 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 311.46 269837 3997256 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5064.37 5004.37 62755129 62755129 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5004.37 316663 62755129 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1804.91 9.91 1707
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 32.00 7569 438
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.36 7377 615
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 51.01 9489 464
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 60.42 8977 519
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.76 296.09 1084 8230 1223

HEN001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 13 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.45 - 3 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.45 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.45 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.45 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.73 0.02 20
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.43 0.00 273 21
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.45 0.00 209 22
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.94 0.00 273 21
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.29 0.01 209 21
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 20 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 20 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 26 3 2

HEN001-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 12 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 22 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.32 - 22 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.32 - 22 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.32 - 22 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.32 - 22 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.51 0.01 15
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.15 0.02 273 19
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.84 0.00 209 16
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.93 14673 623
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.01 0.00 209 17
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 23 3 1

                                                                                   HEN001-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.06 95 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.32 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.32 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.32 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.32 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.25 0.00 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.49 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.48 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.50 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.49 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.00 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 23 0 0

                                                                                   HEN002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 8 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.44 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.44 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.44 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.44 - 4 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.74 0.01 20
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.64 0.00 273 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.66 0.01 209 23
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.83 0.00 273 21
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.28 0.01 209 21
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 20 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 20 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.00 26 3 2

                                                                                   HEN002-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 8 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.47 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.47 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.47 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.47 - 4 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.80 0.02 21
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.68 0.00 273 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.74 0.00 209 23
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 2.05 0.00 273 22
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.51 0.00 209 22
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 21 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 21 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 26 4 2

                                                                                   HEN002-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 8 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.33 - 14 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.33 - 14 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.33 - 14 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.33 - 14 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.54 0.01 15
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.14 0.00 209 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.15 0.00 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.80 0.00 337 17
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.01 0.00 209 17
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 23 3 1

                                                                                   HEN002-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 8 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 16 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.35 - 16 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.35 - 16 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.35 - 16 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.35 - 16 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.52 0.02 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.58 0.00 273 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.23 0.02 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 2.00 0.00 337 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.17 0.00 209 18
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 16 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 16 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 24 6 1

HEN002-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.07 95 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.21 0.00 11
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.49 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.49 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.50 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.49 0.01 209 11
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 11 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 11 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.02 0.01 23 0 0

HEN003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.78 127 763 8 8
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 22158869 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.51 296.33 2378014 2378014 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 296.33 174345 2378014 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4982.48 4945.83 39965765 39965765 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4945.83 187194 39965765 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1797.95 0.51 109
   CLIN-E 0.35FM : P 1 211.68 0.01 2961 52
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 13073 199
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.20 9169 373
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.14 13009 345
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 277.20 2 260 1 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.81 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.55 0.41 85 394 132

HEN003-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.79 127 770 8 8
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 29414744 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.80 295.46 3289426 3289426 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 295.46 244757 3289426 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4855.56 4816.72 51906282 51906282 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.42 4816.72 243133 51906282 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1797.91 0.49 103
   CLIN-E 0.35FM : P 1 199.28 0.01 2961 52
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 13137 199
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.36 9169 365
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.76 13393 348
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 25.57 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.31 1.15 119 838 208

HEN003-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.38 127 240 5 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 22919117 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 4.16 2.32 20512 20512 15 16
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.26 2.32 1282 20512 15 16
   SPTHEO m256n1 : P 55 32.50 6.22 35500 35500 13 250
   SPTHEO m256s1 : P 55 0.13 6.22 142 35500 13 250
   CLIN 1.0 : P 1 54.13 0.64 22
   CLIN-E 0.35FM : P 1 131.63 0.02 2193 64
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 7121 190
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 13969 589
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.51 9297 344
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.73 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.96 0.82 115 761 173

HEN003-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.42 127 239 5 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 23479181 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 9.12 6.96 74496 74496 14 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.57 6.96 4656 74496 14 16
   SPTHEO m256n1 : P 36 37.35 6.20 38844 38844 11 249
   SPTHEO m256s1 : P 36 0.15 6.20 156 38844 11 249
   CLIN 1.0 : P 1 120.78 1.26 38
   CLIN-E 0.35FM : P 1 129.17 0.03 2129 64
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 7249 190
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.24 9041 553
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.00 9489 357
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.30 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.18 1.04 121 1063 210

                                                                                   HEN003-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.81 255 557 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 23483126 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 8.50 7.05 73253 73253 15 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.50 7.05 4309 73253 15 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 45 29.76 3.70 51088 51088 12 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 45 0.12 3.70 206 51088 12 248
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 248.20 2.18 58
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 18257 124
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 12689 174
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 15121 268
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.28 17489 326
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 219.30 2 85 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.41 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 44 72 17

                                                                                   HEN004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.60 191 3256 18 17
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 20149051 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 315.92 313.66 2494285 2494285 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 313.66 174559 2494285 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4857.20 4821.40 38920397 38920397 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4821.40 182028 38920397 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.96 0.55 109
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.01 16529 68
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 13073 199
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.31 9681 752
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.93 14033 567
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 34.27 32.74 539 6122 1332

                                                                                   HEN004-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.49 191 3003 10 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 31311861 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.57 314.85 3460599 3460599 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 314.85 244747 3460599 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4721.19 4681.29 57719713 57719713 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.08 4681.29 283740 57719713 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1794.06 0.37 151
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.01 12817 65
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 10065 277
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.52 9489 608
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.16 15569 525
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.90 1.68 135 1230 314

                                                                                   HEN004-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.53 287 731 13 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 20966541 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 362.17 360.21 3303259 3303259 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 360.21 211860 3303259 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4787.13 4761.21 42372943 42372943 - 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.21 4761.21 221163 42372943 - 242
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.40 13.35 309
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 16081 155
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 7185 191
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.75 14033 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.14 15569 524
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 91.25 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.66 1.51 120 1026 212

                                                                                   HEN004-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.42 447 1409 7 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 28553986 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 358.53 356.19 4225400 4225400 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 356.19 261167 4225400 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 10 50.20 16.29 140560 140560 15 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 10 0.20 16.29 560 140560 15 251
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 749.45 4.97 52
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 15185 153
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 10129 204
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.90 7441 399
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.80 12433 406
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 12.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.10 53 264 50

HEN004-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.87 447 1193 8 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 26137461 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.94 339.40 3912746 3912746 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 339.40 252805 3912746 - 17
   SPTHEO m256n1 : P 6 225.40 199.65 2013655 2013655 17 245
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.92 199.65 8219 2013655 17 245
   CLIN 1.0 : timeout 1801.90 11.37 1207
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 17681 145
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 10769 217
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 27217 786
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 22673 395
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 418.10 1 91 1 0 0 0 2
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 518.50 3 275 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 44.98 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.35 97 477 62

HEN004-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.88 319 818 12 11
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 26655880 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.09 353.95 3993915 3993915 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 353.95 246865 3993915 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4898.85 4868.59 50651938 50651938 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.09 4868.59 244893 50651938 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1800.32 18.50 969
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 16465 155
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 7249 191
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.98 8081 492
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.11 15441 526
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 118.29 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.02 1.75 140 1378 251

HEN005-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.73 159 2820 6 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 31862229 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.83 293.13 3512328 3512328 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.86 293.13 252839 3512328 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5214.81 5166.14 71094764 71094764 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.36 5166.14 311759 71094764 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1796.02 0.92 167
   CLIN-E 0.35FM : P 1 64.82 0.03 1425 58
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 6929 383
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.98 6481 310
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.38 8337 344
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 7.46 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 49.77 47.66 693 9962 1758

HEN005-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.64 159 334 9 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 30019405 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.90 315.09 3580410 3580410 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.28 315.09 269037 3580410 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 4 2095.85 2069.47 18109399 18109399 22 251
   SPTHEO m256s1 : P 4 8.35 2069.47 72149 18109399 22 251
   CLIN 1.0 : P 1 613.40 5.95 36
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 11537 168
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 8401 233
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 18.73 8017 354
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.53 13265 486
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 16.89 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.36 0.31 77 288 97

HEN005-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.90 447 1765 7 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 26633597 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.52 314.17 3861586 3861586 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.06 314.17 262352 3861586 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5009.65 4970.75 57610083 57610083 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4970.75 301776 57610083 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1801.89 15.04 1230
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 20305 245
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.48 3345 249
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.14 9553 324
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.04 13393 511
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 112.73 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.49 0.43 83 603 131

                                                                                   HEN005-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.28 351 973 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 29457782 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.59 334.86 4331699 4331699 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 334.86 278427 4331699 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 2423.52 2395.77 27330072 27330072 33 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 9.18 2395.77 103523 27330072 33 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.70 19.93 1207
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 13585 156
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 9809 222
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.00 16721 1024
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.83 16337 264
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.09 60 214 49

                                                                                   HEN005-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.58 191 333 8 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 34764135 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.16 314.08 3869614 3869614 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 314.08 273601 3869614 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4761.69 4730.11 60985516 60985516 - 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.13 4730.11 300082 60985516 - 241
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1383.34 11.47 86
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 11857 168
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 8529 233
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.91 9361 286
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.44 13265 490
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 21.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.53 0.45 96 527 127

                                                                                   HEN006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.62 351 3471 14 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 34501501 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.25 293.92 3381302 3381302 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 293.92 245343 3381302 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5100.18 5059.71 59390733 59390733 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.28 5059.71 259496 59390733 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.00 2.61 159
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 14801 80
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 7761 308
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.01 10385 964
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.58 5969 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.13 290.34 2278 20297 5213

                                                                                   HEN006-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.62 415 7521 7 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 38236592 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.36 313.21 5453734 5453734 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.97 313.21 377649 5453734 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4963.10 4913.52 92332846 92332846 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4913.52 436319 92332846 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.26 3.82 283
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.02 26513 115
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 7377 317
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 18.50 10641 721
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.54 7057 882
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.20 289.98 2231 26763 5686

                                                                                   HEN006-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 43.70 1309 6533 27 15
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 25821594 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.88 315.17 3117510 3117510 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 315.17 231534 3117510 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5098.03 5068.60 52228673 52228673 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5068.60 270412 52228673 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.64 14.72 670
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 14929 161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 8401 213
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.72 11665 553
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.65 11473 615
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 212.42 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 4.36 3.97 235 2138 425

HEN006-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.82 510 1620 5 5
   SETHEO 3.1 : timeout 19.84 291691 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 360.02 357.11 4953466 4953466 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 357.11 312417 4953466 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4937.19 4896.99 64384224 64384224 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.07 4896.99 309298 64384224 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1798.21 11.33 188
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 9233 178
   CLIN-E 0.35FS : P 1 452.41 0.17 2705 134
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 7249 496
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 16.51 9937 545
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.59 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 12.51 11.74 340 4391 777

HEN006-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 8.06 638 2165 6 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 27745453 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 396.53 394.38 4246944 4246944 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 394.38 233434 4246944 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4781.98 4755.99 50199419 50199419 - 242
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.21 4755.99 249345 50199419 - 242
   CLIN 1.0 : timeout 1801.52 15.16 1058
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 22161 215
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 9489 331
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.24 15313 259
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.18 22801 305
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.33 0.24 105 466 60

HEN006-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 55.75 1468 7974 22 11
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 34696054 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.42 319.19 4033722 4033722 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 319.19 285945 4033722 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4958.92 4923.91 60596069 60596069 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.13 4923.91 298272 60596069 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1798.87 12.13 779
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 14289 161
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 7121 238
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.16 7761 562
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 17.67 9297 546
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.65 3.33 192 2435 394

HEN006-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.64 319 5875 10 8
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 36953089 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.72 292.96 5011355 5011355 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.96 292.96 363489 5011355 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5452.68 5400.45 93043445 93043445 - 277
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5400.45 390262 93043445 - 277
   CLIN 1.0 : timeout 1797.23 3.75 266
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 25809 117
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 6417 375
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 18.48 8913 582
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.63 6993 881
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.32 289.82 2554 25418 4546

HEN007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 25.81 989 15068 25 18
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 31563716 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.60 294.28 3568588 3568588 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.06 294.28 254470 3568588 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4938.56 4899.70 56935293 56935293 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 4899.70 255191 56935293 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1798.06 2.47 164
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.02 14801 78
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 7249 287
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.57 9681 983
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 19.83 5841 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.27 290.55 2302 20298 5222

                                                                                   HEN007-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.45 191 3297 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 282.07 6108076 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.70 335.98 6286513 6286513 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 335.98 417839 6286513 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1860.00 1808.38 39558480 39558480 14 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.75 1808.38 164827 39558480 14 240
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 155.29 1.13 79
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 189.44 0.02 2705 75
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 7377 315
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.98 10641 738
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 52.74 7953 884
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 640.00 1 262 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.83 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 43.43 40.87 924 8131 1724

                                                                                   HEN007-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 166.73 2426 13251 26 15
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 24494317 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 355.80 353.89 3678883 3678883 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 353.89 242986 3678883 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4745.53 4719.22 46846982 46846982 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.19 4719.22 241923 46846982 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.75 14.80 491
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 12817 166
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 9041 192
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.96 7953 697
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 17.54 8593 526
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 3.38 3.02 155 1929 380

                                                                                   HEN007-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.51 159 346 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.39 6191 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 4.50 0.87 14850 14850 6 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 0.18 0.87 594 14850 6 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 54 43.01 1.24 2783 2783 6 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 54 0.17 1.24 11 2783 6 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1739.92 8.06 92
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 134.63 0.01 1873 85
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 8529 242
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.63 12049 538
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.53 6801 460
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 142.00 1 177 3 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 150.50 1 183 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.33 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.49 0.39 91 641 138

                                                                                   HEN007-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 60.73 1884 6532 15 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 27064360 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 457.05 454.42 5537991 5537991 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 454.42 271195 5537991 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4991.67 4960.24 54953302 54953302 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4960.24 257431 54953302 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.83 19.68 614
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 16913 173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 8081 219
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.46 10769 1046
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.15 21649 546
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.82 1.66 173 1115 198

                                                                                   HEN007-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.07 191 3106 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 215.12 4606462 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.25 316.13 6203156 6203156 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 316.13 436834 6203156 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1747.52 1695.42 35719766 35719766 14 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 6.88 1695.42 140629 35719766 14 254
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 151.15 1.13 72
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 210.97 0.04 3217 81
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 7377 315
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.40 10641 725
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 51.09 7953 883
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 664.80 1 277 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 15.26 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 16.19 15.10 500 5668 1480

HEN008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.99 191 757 6 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 34348155 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 252.30 249.97 3205665 3205665 22 15
   SPTHEO m16s1 : P 1 16.82 249.97 213711 3205665 22 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 1641.54 1597.59 20744899 20744899 22 251
   SPTHEO m256s1 : P 1 6.54 1597.59 82649 20744899 22 251
   CLIN 1.0 : P 1 725.42 0.93 31
   CLIN-E 0.35FM : P 1 53.50 0.01 1361 55
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 7249 284
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 39.22 8785 587
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.53 11921 622
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 443.00 1 292 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 9.41 8.61 432 3405 969

HEN008-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.77 223 3776 3 3
   SETHEO 3.1 : timeout 999.87 18220245 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 654.76 642.74 6216338 6216338 - 33
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.15 642.74 236628 6216338 - 33
   SPTHEO m256n1 : P 1 387.96 325.72 4590372 4590372 14 244
   SPTHEO m256s1 : P 1 1.59 325.72 18813 4590372 14 244
   CLIN 1.0 : P 1 203.95 1.27 81
   CLIN-E 0.35FM : P 1 506.24 0.07 5905 95
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 7505 304
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.90 10641 737
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.90 10001 578
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 726.10 1 265 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 12.71 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 95.18 90.18 1625 16270 3306

HEN008-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.45 191 250 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 110.51 1386030 21
   SPTHEO m16n1 : P 4 6.66 4.77 40986 40986 14 18
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.37 4.77 2277 40986 14 18
   SPTHEO m256n1 : P 18 50.61 25.28 243651 243651 12 241
   SPTHEO m256s1 : P 18 0.21 25.28 1011 243651 12 241
   CLIN 1.0 : timeout 1798.74 14.70 491
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1223.44 0.04 9041 145
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 9041 192
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.32 7313 537
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.99 8593 563
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 622.60 2 253 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.49 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.11 0.09 49 140 49

HEN008-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.12 319 1271 8 6
   SETHEO 3.1 : P 1 2.23 34659 9
   SPTHEO m16n1 : P 8 3.74 0.93 8534 8534 10 17
   SPTHEO m16s1 : P 8 0.22 0.93 502 8534 10 17
   SPTHEO m256n1 : P 43 57.04 6.18 81840 81840 9 248
   SPTHEO m256s1 : P 43 0.23 6.18 330 81840 9 248
   CLIN 1.0 : timeout 1801.67 7.98 704
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 18513 202
   CLIN-E 0.35FS : P 1 929.19 0.24 3857 171
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.63 10321 374
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.76 7249 438
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 622.80 1 209 2 4 0 0 2
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 817.90 1 247 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.54 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.50 0.43 90 645 150

HEN008-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.26 159 103 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 314.37 3775359 18
   SPTHEO m16n1 : P 5 5.44 3.82 46104 46104 18 17
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.32 3.82 2712 46104 18 17
   SPTHEO m256n1 : P 34 65.26 33.86 272586 272586 18 251
   SPTHEO m256s1 : P 34 0.26 33.86 1086 272586 18 251
   CLIN 1.0 : timeout 1801.85 17.15 1262
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 14673 156
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 8081 219
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.46 12241 1056
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.90 21393 543
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 396.00 1 84 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.47 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.10 0.03 52 149 31

                                                                                   HEN008-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.38 127 235 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 32524399 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 24.12 21.69 243684 243684 14 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 1.34 21.69 13538 243684 14 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 19 79.36 43.38 394320 394320 10 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 19 0.32 43.38 1590 394320 10 248
                                                                                      CLIN 1.0 : cls_lim 1089.94 7.76 87
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1270.36 0.09 9041 145
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 7441 248
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.23 8785 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.04 8785 446
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 792.40 2 249 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.92 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.42 0.33 76 583 122

                                                                                   HEN009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 18.59 766 12953 52 18
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 34166075 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 357.99 355.13 4668083 4668083 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 355.13 286106 4668083 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4717.16 4679.77 59933979 59933979 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.06 4679.77 287326 59933979 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.05 2.93 163
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.01 16657 95
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 6865 291
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.66 9873 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 19.73 15377 568
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 337.34 327.40 2575 21388 5880

                                                                                   HEN009-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.88 159 2913 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 42689971 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.14 332.09 6343279 6343279 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 332.09 432364 6343279 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4838.91 4782.70 93085191 93085191 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.38 4782.70 466053 93085191 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 73.95 0.38 37
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 20.77 0.00 721 38
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 8145 321
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.26 9425 1049
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.87 15569 622
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 162.10 1 217 1113 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 80.10 1 234 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 4.80 2810 11 20
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.36 0.27 82 454 140

                                                                                   HEN009-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 441.83 4087 23474 46 18
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 32551771 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.52 294.41 3822463 3822463 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.06 294.41 281216 3822463 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4879.36 4845.32 60921147 60921147 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.08 4845.32 284258 60921147 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1803.25 60.81 1771
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 12049 213
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 6865 232
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 8017 729
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 54.10 18641 635
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 7.64 7.05 342 3302 1044

                                                                                   HEN009-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 17.94 1053 5273 24 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 35357642 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.93 292.17 4401024 4401024 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 292.17 313894 4401024 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4899.55 4854.87 70064609 70064609 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.09 4854.87 319388 70064609 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.20 18.33 1115
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 13329 211
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 7057 258
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.79 10257 639
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 22.12 15185 637
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 499.90 1 199 0 1 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.10 1.83 190 1674 491

HEN010-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 15.11 702 10836 50 18
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 33670642 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.52 353.65 4664493 4664493 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.27 353.65 283850 4664493 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5067.63 5028.02 64210686 64210686 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5028.02 295496 64210686 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1800.13 4.64 576
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.03 21777 114
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 6737 304
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.77 9425 708
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 25.18 12753 392
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.05 290.46 3037 20140 5272

HEN010-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.34 255 3650 11 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 51844601 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.54 311.68 6139932 6139932 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 311.68 436071 6139932 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 3 345.72 287.64 4803186 4803186 22 258
   SPTHEO m256s1 : P 3 1.34 287.64 18617 4803186 22 258
   CLIN 1.0 : P 1 266.33 1.18 42
   CLIN-E 0.35FM : P 1 278.94 0.05 3537 87
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 7569 313
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.10 7761 502
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.46 13073 405
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 81.37 78.25 1027 12153 2628

HEN010-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3895 22380 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 22469025 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.84 315.03 3069205 3069205 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 315.03 224124 3069205 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4815.95 4788.28 41313531 41313531 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.94 4788.28 213731 41313531 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1797.48 12.07 310
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 16017 155
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 7185 190
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.69 24081 829
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 10449 403
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.77 294.00 1485 16727 3503

HEN010-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 9.04 638 3721 9 7
   SETHEO 3.1 : timeout 19.82 230662 -
   SPTHEO m16n1 : P 5 4.68 1.53 10656 10656 12 18
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.26 1.53 592 10656 12 18
   SPTHEO m256n1 : P 28 54.78 8.69 43824 43824 10 249
   SPTHEO m256s1 : P 28 0.22 8.69 176 43824 10 249
   CLIN 1.0 : timeout 1802.21 20.71 1245
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 18257 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 9425 225
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.10 9361 852
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 7633 431
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 59.79 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.23 0.16 67 361 71

HEN010-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 7.70 542 3117 9 7
   SETHEO 3.1 : P 1 35.52 378741 16
   SPTHEO m16n1 : P 5 4.42 1.27 9588 9588 12 17
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.26 1.27 564 9588 12 17
   SPTHEO m256n1 : P 28 44.10 8.55 39935 39935 11 245
   SPTHEO m256s1 : P 28 0.18 8.55 163 39935 11 245
   CLIN 1.0 : timeout 1803.14 18.75 1280
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 16785 192
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 7889 244
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.09 9873 917
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 7057 399
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 39.39 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.24 0.16 68 386 80

                                                                                   HEN010-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.54 191 3559 10 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 49095908 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.33 332.51 6575626 6575626 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 332.51 426955 6575626 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4987.28 4928.69 90482911 90482911 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.20 4928.69 441755 90482911 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 255.89 1.11 40
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 269.11 0.04 3473 86
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 7633 320
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.07 7761 501
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.45 13201 404
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 13.59 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 68.21 65.58 933 11010 2403

                                                                                   HEN011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 210.26 3321 74644 122 27
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 49039443 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 358.10 354.78 6406748 6406748 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 354.78 392212 6406748 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4757.24 4714.15 86370255 86370255 - 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.00 4714.15 427419 86370255 - 242
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.21 3.57 239
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 29713 155
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 7697 308
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.65 11153 890
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 20.72 10129 845
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 288.49 3097 18991 7906

                                                                                   HEN011-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 141.76 2426 36245 11 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 65384593 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 355.79 350.99 8568887 8568887 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 350.99 557943 8568887 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5259.31 5188.69 122590138 122590138 - 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5188.69 549508 122590138 - 267
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.02 14.41 335
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 11217 161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 7121 322
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.85 11345 929
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 20.60 10385 798
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.47 290.44 2116 28122 7311

                                                                                   HEN011-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4885 61075 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 30879327 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 302.78 300.46 3999794 3999794 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 300.46 291369 3999794 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4954.95 4916.08 64157507 64157507 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 4916.08 291614 64157507 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.20 19.80 1772
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 11729 194
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 5649 258
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 58.43 12113 892
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 8977 720
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.49 287.08 2029 53660 6159

                                                                                   HEN012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.35 127 1554 9 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 22519229 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.47 294.48 2598958 2598958 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.94 294.48 200352 2598958 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4810.20 4777.50 39161578 39161578 - 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4777.50 206947 39161578 - 242
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1796.98 0.55 109
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 199.81 0.04 2961 53
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 13073 199
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.19 9553 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.87 13457 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 272.00 2 243 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 11.96 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.58 0.46 84 416 137

HEN012-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.44 127 243 6 6
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 25828380 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 4.00 2.48 20896 20896 15 16
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.25 2.48 1306 20896 15 16
   SPTHEO m256n1 : P 32 29.64 3.68 35815 35815 14 247
   SPTHEO m256s1 : P 32 0.12 3.68 145 35815 14 247
   CLIN 1.0 : P 1 55.85 0.64 24
   CLIN-E 0.35FM : P 1 133.82 0.03 2193 65
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 7121 190
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.78 13009 521
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.96 9489 357
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.56 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.09 0.90 115 915 184

LAT001-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 587354 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 13133072 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 554.06 548.52 5764767 5764767 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 548.52 344858 5764767 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5307.02 5252.83 49229832 49229832 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5252.83 338745 49229832 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1800.41 12.42 652
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 14737 333
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.48 5841 507
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.64 13393 1054
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 14673 575
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.38 295.45 2546 31588 4015

LAT002-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 566578 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 14083680 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 414.28 410.19 4379435 4379435 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 410.19 325080 4379435 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5437.28 5382.39 52018101 52018101 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5382.39 356604 52018101 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1800.36 12.16 652
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 14801 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 5841 507
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 8913 525
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.61 7249 763
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.50 294.17 1742 30735 3895

LAT003-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 23683 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 22511754 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.81 329.46 5796300 5796300 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 329.46 359158 5796300 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4868.36 4777.52 77771842 77771842 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4777.52 385390 77771842 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1800.40 14.80 489
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 21073 444
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 5201 578
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 16337 860
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 9553 731
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.10 293.15 2001 28965 4750

LAT004-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 23756 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 33396415 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.70 350.29 5223639 5223639 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 350.29 353505 5223639 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5151.50 5059.02 60789953 60789953 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5059.02 411359 60789953 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1800.41 14.86 487
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 21073 444
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.59 5201 578
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.14 16081 862
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.45 9489 729
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.92 296.05 1990 28650 4601

                                                                                   LAT005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.94 127 8390 17 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 39451902 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 495.15 488.25 9092588 9092588 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 488.25 389067 9092588 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4851.42 4782.78 87925102 87925102 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4782.78 407809 87925102 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1427.52 8.05 163
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 23185 139
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 23249 139
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 8081 1044
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 10577 708
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.01 288.42 2812 20335 12300

                                                                                   LAT005-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 5.08 127 7104 16 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 43304559 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 497.24 490.36 9953828 9953828 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 490.36 427978 9953828 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4840.97 4774.11 95350977 95350977 - 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4774.11 437805 95350977 - 245
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1174.88 7.99 159
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 23185 137
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 23185 137
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 8145 929
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 8017 886
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.26 287.94 2955 22468 12704

                                                                                   LAT005-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 661415 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 18996373 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 457.51 452.41 6676115 6676115 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 452.41 349465 6676115 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5936.64 5870.13 80153570 80153570 - 300
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5870.13 369204 80153570 - 300
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.08 13.58 566
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 14737 333
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 5841 507
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.69 13329 1048
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 13713 490
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.65 299.62 1787 29586 3836

                                                                                   LAT005-4 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 518936 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 28660320 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 435.43 431.31 7977220 7977220 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 431.31 387002 7977220 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6050.00 5994.47 107016787 107016787 - 306
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5994.47 419703 107016787 - 306
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.50 13.26 411
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 42577 298
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 5905 528
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.63 14673 1026
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11857 517
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.23 294.93 2746 36862 3979

                                                                                   LAT005-5 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 57.69 1532 27768 18 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 35384554 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 417.32 408.61 7231717 7231717 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 408.61 379110 7231717 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5370.62 5257.97 97001060 97001060 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5257.97 404458 97001060 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.15 15.32 825
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 23377 148
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 7953 484
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 32.36 8657 1197
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 3089 619
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.47 294.48 2228 37126 8422

LAT005-6 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 96.02 2331 42237 19 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 42505693 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 453.88 441.95 9302261 9302261 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 441.95 467626 9302261 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5782.86 5630.00 115373031 115373031 - 292
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5630.00 494637 115373031 - 292
   CLIN 1.0 : timeout 1799.81 5.04 764
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 23249 150
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 7953 484
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 45.56 10513 1284
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 3345 618
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.85 288.97 2203 33577 8225

LCL001-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 795251 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1163.55 7116678 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.09 320.23 1684777 1684777 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.10 320.23 137973 1684777 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5315.25 5299.75 22361223 22361223 - 269
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5299.75 143106 22361223 - 269
   CLIN 1.0 : timeout 1798.47 6.72 653
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 40465 256
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 35729 242
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 32849 353
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.66 17297 290
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.33 225.73 6633 27422 9029

LCL002-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 714133 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.24 1214794 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 325.02 324.44 275701 275701 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.57 324.44 24873 275701 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5220.38 5210.00 3308684 3308684 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5210.00 23787 3308684 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1798.57 7.35 295
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 43217 89
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 53137 192
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 33361 113
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.02 43665 180
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.12 209.16 4193 24292 8709

LCL003-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 715711 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1533.04 1143214 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 326.50 325.93 249427 249427 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.82 325.93 21073 249427 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5341.85 5331.74 3301131 3301131 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5331.74 20268 3301131 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1798.58 7.44 295
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 43345 89
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 53137 192
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 34001 115
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 23953 152
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.84 209.03 4137 24440 8713

LCL004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 36.16 1852 8944 42 37
   SETHEO 3.1 : timeout 1004.39 1130646 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 325.51 325.01 263011 263011 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.62 325.01 23707 263011 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5378.69 5369.19 3367721 3367721 - 269
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5369.19 23016 3367721 - 269
   CLIN 1.0 : timeout 1797.57 7.36 295
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 43409 89
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 53137 192
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 31057 179
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 24657 158
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 122.00 75.52 2679 14759 5929

                                                                                   LCL005-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 719113 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.67 964956 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 325.78 325.22 253273 253273 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.60 325.22 22649 253273 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5383.80 5374.57 3159970 3159970 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5374.57 22185 3159970 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.61 7.23 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.03 43409 89
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 53137 192
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 33041 114
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.01 41937 178
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.39 206.56 4176 24576 8734

                                                                                   LCL006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 585.17 10538 274031 18 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.60 2103 17
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 18 4.60 3.70 10040 10040 17 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 18 0.23 3.70 502 10040 17 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 200 41.72 25.30 23840 23840 23 298
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 200 0.14 25.30 80 23840 23 298
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 100.10 1.00 121
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 63505 196
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.06 61393 231
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 52561 222
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 39761 296
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 17.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.73 285.09 2769 7598 3966

                                                                                   LCL007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 95 4 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 5 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.25 0.01 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1141.70 0.09 45713 162
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.28 0.01 209 5
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.33 0.00 209 5
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.25 0.00 209 5
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 24 4 3

                                                                                   LCL008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 71 7 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.14 382 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 0.75 0.37 180 180 11 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.05 0.37 12 180 11 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.23 - 382 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.23 - 382 - 11 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 5.57 0.03 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.40 0.00 273 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.87 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.99 22993 213
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 603.15 2.23 21137 278
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 55.80 1 20 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 10.00 2 114 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.03 43 35 25

                                                                                   LCL009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.45 319 773 10 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 4.17 7902 43
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 6.00 5.47 7935 7935 41 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.40 5.47 529 7935 41 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 162 20.65 13.25 7080 7080 21 295
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 162 0.07 13.25 24 7080 21 295
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 70.71 0.42 50
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 68305 187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 37329 274
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.01 40145 99
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 44369 275
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 73.50 1 27 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.78 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 6.79 4.88 733 1544 956

LCL010-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.54 542 1839 9 8
   SETHEO 3.1 : P 1 0.11 173 23
   SPTHEO m16n1 : P 13 2.10 1.72 1920 1920 29 15
   SPTHEO m16s1 : P 13 0.14 1.72 128 1920 29 15
   SPTHEO m256n1 : P 169 19.60 13.45 4410 4410 17 245
   SPTHEO m256s1 : P 169 0.08 13.45 18 4410 17 245
   CLIN 1.0 : P 1 89.40 0.36 61
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 63569 197
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1127.98 0.10 14545 264
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.01 0.06 44625 154
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 41169 253
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 72.10 1 19 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.25 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 6.83 5.18 725 1447 792

LCL011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 110.04 4406 23915 16 11
   SETHEO 3.1 : P 1 43.33 70744 35
   SPTHEO m16n1 : P 5 30.15 29.62 37560 37560 29 15
   SPTHEO m16s1 : P 5 2.01 29.62 2504 37560 29 15
   SPTHEO m256n1 : P 65 44.20 35.07 12740 12740 35 260
   SPTHEO m256s1 : P 65 0.17 35.07 49 12740 35 260
   CLIN 1.0 : P 1 523.16 2.05 172
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 43857 201
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 29393 279
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 36497 171
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 42129 279
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 123.70 1 22 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.93 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 310.07 298.61 2279 6874 3674

LCL012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5971 506349 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1143.87 794787 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 388.16 387.64 311837 311837 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 23.84 387.64 21295 311837 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4935.11 4927.16 3331922 3331922 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4927.16 19431 3331922 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1799.65 5.67 369
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 75665 183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 41937 225
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 75153 190
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.05 52177 228
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 319.97 312.10 2102 5672 3228

LCL013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 95 6 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 7 5
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.12 - 7 - 5 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.12 - 7 - 5 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.12 - 7 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.12 - 7 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.36 0.01 4
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.34 0.00 209 5
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.35 0.01 209 5
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 36945 105
   CLIN-E 0.35BS : P 1 14.98 0.00 977 18
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.80 1 14 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 1.40 1 38 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 29 8 8

LCL014-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 238.48 6322 107902 23 14
   SETHEO 3.1 : timeout 1018.14 709495 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 365.05 364.47 280981 280981 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 364.47 18274 280981 - 18
   SPTHEO m256n1 : P 1 393.25 385.09 323700 323700 31 325
   SPTHEO m256s1 : P 1 1.21 385.09 996 323700 31 325
   CLIN 1.0 : P 1 746.97 3.30 157
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 68369 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 49489 262
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 63633 215
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 58577 220
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 524.90 1 155 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.12 292.71 2486 6311 3498

                                                                                   LCL015-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 9260 279317 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1152.24 631193 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 305.52 305.03 206850 206850 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.33 305.03 15512 206850 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5786.98 5777.31 2861111 2861111 - 292
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5777.31 14419 2861111 - 292
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.59 4.71 289
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 70673 203
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.04 67665 211
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 46865 106
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 29201 487
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 319.24 301.91 3543 6095 3657

                                                                                   LCL016-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 408.46 7823 165163 54 25
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1063.07 526353 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 304.52 303.98 195337 195337 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.50 303.98 14950 195337 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5582.67 5573.93 2589941 2589941 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5573.93 14841 2589941 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.58 5.64 292
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 84241 186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 43665 244
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 49041 114
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.49 35409 189
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.79 293.77 3204 5913 3555

                                                                                   LCL017-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 8813 241867 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1008.13 568267 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.31 295.83 167569 167569 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 295.83 16972 167569 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6552.14 6541.32 2398572 2398572 - 331
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6541.32 29594 2398572 - 331
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.28 4.38 193
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 71569 189
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 32017 272
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 55249 185
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 65617 280
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.01 296.07 2021 6420 3140

                                                                                   LCL018-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 577.98 9324 261657 42 22
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1020.24 511202 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 529.03 528.48 299950 299950 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 57.98 528.48 31923 299950 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4758.87 4750.78 2320417 2320417 - 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.96 4750.78 14696 2320417 - 242
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.31 4.07 215
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 89041 164
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 23185 308
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 73169 165
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 66385 288
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 312.95 307.61 1827 4913 2704

                                                                                   LCL019-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 8047 364199 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.33 651896 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.13 296.61 218316 218316 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 296.61 16986 218316 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6751.31 6740.27 3644816 3644816 - 340
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6740.27 18760 3644816 - 340
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.55 5.26 279
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 50001 194
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 64337 229
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 38161 108
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 34321 237
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 314.32 307.21 2009 6334 2801

LCL020-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5492 361691 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1041.03 543840 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 326.89 326.45 198644 198644 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.14 326.45 15637 198644 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5410.57 5401.08 2391999 2391999 - 274
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 5401.08 14982 2391999 - 274
   CLIN 1.0 : timeout 1798.59 6.06 269
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 38289 178
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 15441 244
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 38033 108
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.04 55761 135
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 308.09 301.38 1914 5824 2362

LCL021-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6769 363552 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1078.45 469416 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 351.30 350.80 193143 193143 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 25.70 350.80 13841 193143 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5214.83 5205.73 2177217 2177217 - 265
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5205.73 12948 2177217 - 265
   CLIN 1.0 : timeout 1799.30 5.52 284
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 41809 190
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 27153 228
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 38225 108
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.03 55889 135
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.06 299.06 1523 3635 1909

LCL022-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.39 319 768 10 8
   SETHEO 3.1 : P 1 1.23 2569 37
   SPTHEO m16n1 : P 12 1.28 0.72 960 960 23 16
   SPTHEO m16s1 : P 12 0.08 0.72 60 960 23 16
   SPTHEO m256n1 : P 149 22.59 16.29 10542 10542 31 251
   SPTHEO m256s1 : P 149 0.09 16.29 42 10542 31 251
   CLIN 1.0 : P 1 70.42 0.36 50
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 68113 187
   CLIN-E 0.35FS : P 1 2.10 0.00 273 10
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 40145 99
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 44433 275
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 67.00 1 19 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.60 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 6.82 4.82 737 1566 969

LCL023-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.53 670 2041 13 11
   SETHEO 3.1 : P 1 0.39 837 29
   SPTHEO m16n1 : P 15 2.21 1.44 1207 1207 29 17
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.13 1.44 71 1207 29 17
   SPTHEO m256n1 : P 158 22.86 13.94 11430 11430 29 254
   SPTHEO m256s1 : P 158 0.09 13.94 45 11430 29 254
   CLIN 1.0 : P 1 69.39 0.37 50
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.02 68113 187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 36497 274
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 40081 99
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 40657 271
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 78.80 1 29 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.47 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.67 0.32 227 561 273

LCL024-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 8047 365901 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1014.68 660569 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.13 296.70 224571 224571 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 296.70 17243 224571 - 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 5756.20 5737.47 2739815 2739815 37 340
   SPTHEO m256s1 : P 1 16.93 5737.47 8218 2739815 37 340
   CLIN 1.0 : timeout 1798.49 5.02 279
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 50001 193
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 64785 229
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 38033 107
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 34193 237
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.44 294.41 2011 6158 2717

                                                                                   LCL025-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 58.52 3959 41375 12 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 49.02 190383 31
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.81 298.19 1026406 1026406 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 298.19 83649 1026406 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 771.00 754.47 3028200 3028200 23 300
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 2.57 754.47 10094 3028200 23 300
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 916.38 5.08 147
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 41297 201
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 29393 238
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 14289 152
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 21137 198
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 243.50 1 107 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 26.40 2 203 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 78.96 65.27 2254 8589 3100

                                                                                   LCL026-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 80.44 4119 63908 33 14
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.52 3245269 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 313.04 312.06 603282 603282 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.71 312.06 56113 603282 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5703.84 5691.88 17215058 17215058 - 290
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.98 5691.88 92109 17215058 - 290
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.87 7.64 595
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 41617 202
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 29073 235
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 15825 148
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 24145 187
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 324.11 300.25 3878 12926 5535

                                                                                   LCL027-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.50 159 595 11 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 135 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 1.12 0.24 144 144 7 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.07 0.24 9 144 7 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.13 - 135 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.13 - 135 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.04 0.03 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 58.88 0.03 2705 45
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 354.04 0.09 8977 114
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 14353 150
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 21329 198
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 5.50 1 66 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 4.70 1 70 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.16 0.04 83 144 96

                                                                                   LCL028-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 757257 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.10 3074403 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.97 294.31 970286 970286 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.88 294.31 75430 970286 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5937.66 5923.38 17575362 17575362 - 302
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 5923.38 82455 17575362 - 302
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.81 9.69 495
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 40977 200
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 29329 237
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 14353 152
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 21137 198
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.58 283.41 3709 12834 5400

                                                                                   LCL029-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.65 574 5008 8 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 606.61 2605805 29
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 142.20 141.67 758835 758835 17 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 9.48 141.67 50589 758835 17 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 1948.83 1936.97 9062646 9062646 27 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 7.41 1936.97 34484 9062646 27 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.86 6.21 541
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 48593 185
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 52689 194
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 12497 153
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.04 24977 175
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 978.70 2 355 2 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 564.50 2 315 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.78 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 25.45 18.30 1342 5979 1764

LCL030-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 769934 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.06 4303465 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 313.92 312.70 795911 795911 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.81 312.70 66461 795911 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5462.40 5449.10 21519665 21519665 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5449.10 109507 21519665 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1797.92 8.18 572
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 48529 184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 53073 194
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 13905 162
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 25297 165
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.68 276.11 3828 15124 5389

LCL031-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 765492 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.06 4259225 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 333.82 332.94 1427216 1427216 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 332.94 109999 1427216 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5502.74 5488.39 21471574 21471574 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.96 5488.39 111755 21471574 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1798.06 4.82 172
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 48465 184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 53009 194
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 13905 162
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.04 25617 164
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 308.09 280.49 3809 15718 5410

LCL032-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 703084 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1004.02 1791206 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.27 313.60 540483 540483 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.93 313.60 46401 540483 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5564.30 5553.75 8161022 8161022 - 283
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.09 5553.75 41246 8161022 - 283
   CLIN 1.0 : timeout 1794.58 5.14 321
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 55761 200
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 49617 202
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 35409 89
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.05 59409 146
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.37 263.36 3407 24786 5156

LCL033-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.18 95 89 7 7
   SETHEO 3.1 : P 1 517.88 943064 15
   SPTHEO m16n1 : P 4 1.50 1.12 735 735 15 15
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.10 1.12 49 735 15 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 517.97 - 943064 - 15 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 517.97 - 943064 - 15 0
   CLIN 1.0 : P 1 25.66 0.12 13
   CLIN-E 0.35FM : P 1 4.61 0.01 401 12
   CLIN-E 0.35FS : P 1 88.13 0.02 4113 36
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 41361 488
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 44753 462
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 199.80 1 16 0 3 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.56 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 35 63 26

LCL034-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 11.94 989 12315 28 22
   SETHEO 3.1 : timeout 1005.45 1970015 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.62 316.14 553468 553468 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.26 316.14 45588 553468 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5183.33 5175.02 7931496 7931496 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5175.02 44729 7931496 - 261
   CLIN 1.0 : P 1 990.61 3.01 43
   CLIN-E 0.35FM : P 1 697.70 0.03 24337 134
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 49617 202
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 39377 169
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 23569 208
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 23.68 18.06 1167 6316 1559

                                                                                   LCL035-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 53 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.50 3305 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 3.45 2.92 2790 2790 19 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 0.23 2.92 186 2790 19 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.59 - 3305 - 13 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.59 - 3305 - 13 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.41 0.00 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.45 0.00 273 10
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 38.31 0.00 2193 30
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 54417 226
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 23697 176
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 60.00 1 13 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 571.70 2 91 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.12 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 33 44 19

                                                                                   LCL036-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.30 383 3591 18 17
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.70 1970015 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.11 316.59 573396 573396 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 316.59 47127 573396 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5153.55 5144.51 7810128 7810128 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.08 5144.51 44574 7810128 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 604.06 2.22 76
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 326.69 0.05 12881 91
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 879.11 0.10 30609 119
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 39505 169
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 23825 209
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.87 4.42 559 2512 794

                                                                                   LCL037-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 701280 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1011.12 1791206 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 315.04 314.46 540126 540126 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 314.46 46617 540126 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5626.75 5616.23 7890002 7890002 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5616.23 40161 7890002 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1794.54 5.06 321
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 55761 200
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 49617 202
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 35409 89
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 59601 146
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.61 264.99 3425 24486 5135

                                                                                   LCL038-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 583910 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1006.20 1792644 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 313.91 313.41 500605 500605 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.87 313.41 35809 500605 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5667.59 5658.19 7713331 7713331 - 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5658.19 36983 7713331 - 286
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1795.84 3.73 403
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 48849 138
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.03 43537 177
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 58001 248
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.30 41681 190
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.57 217.56 3358 39766 4273

                                                                                   LCL039-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 181.16 4534 274961 25 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1018.98 6862652 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.66 293.81 2228115 2228115 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 293.81 175205 2228115 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4918.68 4904.28 33472128 33472128 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.30 4904.28 165834 33472128 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1568.69 13.73 177
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 34961 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 40209 286
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.16 34193 225
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.17 24145 296
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 71.37 64.21 2255 6298 3676

LCL040-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 176.52 4662 202246 11 6
   SETHEO 3.1 : P 1 167.72 1258630 19
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.61 339.76 2632454 2632454 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 339.76 164168 2632454 - 17
   SPTHEO m256n1 : P 6 147.01 128.91 865672 865672 25 241
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.61 128.91 3592 865672 25 241
   CLIN 1.0 : timeout 1799.15 18.38 943
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 51153 244
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 49233 279
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.47 27409 220
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 23121 262
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.05 289.96 4140 11709 6699

LCL041-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.91 670 3706 7 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 224 7
   SPTHEO m16n1 : P 7 1.61 0.57 897 897 7 23
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.07 0.57 39 897 7 23
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.18 - 224 - 7 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.18 - 224 - 7 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.77 0.06 27
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 49809 254
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 40401 223
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.25 19921 229
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 22673 237
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 113.70 1 142 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 56.90 2 169 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.29 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.79 1.08 387 1026 501

LCL042-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 833483 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 520.70 3443093 21
   SPTHEO m16n1 : timeout 438.34 437.18 2907703 2907703 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 437.18 144488 2907703 - 22
   SPTHEO m256n1 : P 3 351.90 335.30 2323815 2323815 19 255
   SPTHEO m256s1 : P 3 1.38 335.30 9113 2323815 19 255
   CLIN 1.0 : timeout 1798.41 7.09 311
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 49809 253
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 40465 224
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 19537 230
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 30609 277
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 511.30 2 198 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.92 305.79 4681 12936 6770

LCL043-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 7.06 1053 6282 6 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 96 5
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.16 - 96 - 5 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.16 - 96 - 5 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.16 - 96 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.16 - 96 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.79 0.06 27
   CLIN-E 0.35FM : P 1 176.97 0.06 7633 81
   CLIN-E 0.35FS : P 1 4.81 0.01 465 17
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 35665 228
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1118.33 0.10 18129 199
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 69.00 1 137 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 151.10 2 182 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.08 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.54 0.97 342 882 442

LCL044-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 8.31 1181 7684 10 7
   SETHEO 3.1 : P 1 0.44 4176 7
   SPTHEO m16n1 : P 4 4.00 2.70 23240 23240 9 20
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.20 2.70 1162 23240 9 20
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.59 - 4176 - 7 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.59 - 4176 - 7 0
   CLIN 1.0 : P 1 72.50 0.53 66
   CLIN-E 0.35FM : P 1 220.29 0.05 8913 93
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 40593 226
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.23 26577 274
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 41105 284
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 62.20 1 137 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 139.70 2 181 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 19.48 15.64 1266 3367 1731

                                                                                   LCL045-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 797182 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.30 11284 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 10.08 8.92 71421 71421 13 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.48 8.92 3401 71421 13 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 32.11 16.03 52364 52364 17 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 0.13 16.03 212 52364 17 247
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 476.27 4.21 204
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 49937 254
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 40465 224
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 33809 301
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 30737 278
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 37.50 1 127 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 30.20 1 131 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 8.06 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.29 305.02 4687 12936 6771

                                                                                   LCL046-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.15 95 44 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 58 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.09 - 58 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 - 58 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.09 - 58 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.09 - 58 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.70 0.01 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.62 0.00 273 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.28 0.00 273 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.10 38097 336
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 10.93 0.00 849 30
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 1.90 1 28 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 1.80 1 29 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.03 48 40 36

                                                                                   LCL047-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.45 926 4865 17 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1053.83 5301106 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 354.66 354.01 1777042 1777042 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 354.01 115710 1777042 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4917.24 4907.89 22421253 22421253 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4907.89 118787 22421253 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1647.75 8.19 135
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 47121 195
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 46609 212
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.24 57489 233
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 36113 241
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 14.15 9.30 1228 3195 1351

                                                                                   LCL048-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.52 926 4909 19 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1073.53 5383866 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 415.70 414.92 2053600 2053600 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 414.92 114912 2053600 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5188.24 5178.07 23575203 23575203 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5178.07 120370 23575203 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.34 8.17 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 47441 198
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 44753 203
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.34 57617 234
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 35473 241
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 14.51 9.61 1237 3174 1355

                                                                                   LCL049-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 67.38 4183 57346 23 13
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1053.35 5400731 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.04 355.38 1765549 1765549 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 355.38 109994 1765549 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4923.10 4913.46 22323803 22323803 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4913.46 118445 22323803 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1654.28 8.28 135
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 47057 195
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 46609 212
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 58129 233
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 33041 210
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 148.69 133.04 3344 9478 4227

LCL050-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 66.82 4215 57972 24 14
   SETHEO 3.1 : timeout 1069.62 5433377 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 372.60 371.78 1829156 1829156 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.81 371.78 112459 1829156 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5022.86 5012.73 22936664 22936664 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 5012.73 117356 22936664 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1797.35 8.09 266
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 47121 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 46609 212
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 58129 233
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 35345 240
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 148.23 132.48 3384 9678 4297

LCL051-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 372.87 4470 460661 25 15
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.05 4969284 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 375.57 374.81 1836001 1836001 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 374.81 112627 1836001 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4962.16 4951.56 22622483 22622483 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4951.56 116751 22622483 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1797.36 8.07 266
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 47057 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 46609 211
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 58129 233
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 34769 237
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.84 280.26 4867 13734 6247

LCL052-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 66.88 4183 57483 34 22
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.03 5014201 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 376.83 376.18 1864938 1864938 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 376.18 112818 1864938 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4919.64 4909.60 22619076 22619076 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4909.60 117580 22619076 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1797.37 8.23 266
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 47313 197
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 47121 216
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 59217 234
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 33937 209
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.71 287.79 4856 13741 6253

LCL053-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 68.27 4215 58467 35 23
   SETHEO 3.1 : timeout 1068.74 5327860 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 373.78 372.98 1844982 1844982 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.80 372.98 112558 1844982 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4958.05 4948.37 22731359 22731359 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 4948.37 117444 22731359 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1797.36 8.15 264
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 47505 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 47441 216
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 59729 235
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 36369 234
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.09 277.69 4832 13583 6210

LCL054-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 753773 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1072.19 5343333 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 373.91 373.06 1794070 1794070 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 373.06 109717 1794070 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4993.26 4981.56 22777173 22777173 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.94 4981.56 119817 22777173 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1798.24 8.66 218
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 47569 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 47377 216
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 60177 235
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 35793 239
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.98 280.62 4867 13734 6247

                                                                                   LCL055-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 35.68 3353 25158 32 22
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1075.57 5383644 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 433.78 432.94 2144282 2144282 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 432.94 118265 2144282 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5192.07 5181.79 23608557 23608557 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5181.79 120820 23608557 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.36 8.17 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 47377 197
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 47121 215
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 45905 274
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 35665 220
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.71 281.92 4879 13741 6253

                                                                                   LCL056-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 32.00 3065 22849 28 18
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1054.36 5280881 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 392.80 392.02 1959070 1959070 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.86 392.02 113828 1959070 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5333.66 5323.88 24667623 24667623 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.27 5323.88 117093 24667623 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.35 8.23 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 47633 199
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 47441 216
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.15 42769 266
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 34833 190
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.44 281.59 4876 13741 6256

                                                                                   LCL057-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 34.14 3129 24317 30 20
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1051.92 5279396 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 354.20 353.55 1762960 1762960 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 353.55 114988 1762960 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5034.37 5023.87 22802455 22802455 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.02 5023.87 122075 22802455 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.39 8.18 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 47633 199
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 47441 216
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.22 60049 235
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 34193 210
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.84 282.04 4871 13739 6254

                                                                                   LCL058-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 741552 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.06 4980749 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 376.16 375.33 1902305 1902305 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 375.33 118592 1902305 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4956.77 4946.95 22576373 22576373 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.07 4946.95 114666 22576373 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.33 8.22 266
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 47569 199
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 47313 216
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 60433 235
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 32657 211
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.16 279.73 4861 13734 6246

                                                                                   LCL059-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 31.92 3001 22685 23 16
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.09 4985443 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 375.42 374.65 1808751 1808751 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.25 374.65 111777 1808751 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4936.77 4927.03 22517020 22517020 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.98 4927.03 117350 22517020 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1654.37 8.18 135
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 47441 198
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 47377 216
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 57361 231
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 35345 234
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.72 277.40 4828 13583 6210

LCL060-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 744947 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.07 4995693 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 416.11 415.33 2046296 2046296 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 415.33 114897 2046296 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5174.43 5163.29 23436212 23436212 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5163.29 120784 23436212 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1797.37 8.07 262
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 46993 194
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 46545 210
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 58001 232
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 33169 207
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.13 275.71 4865 13727 6235

LCL061-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 752309 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.12 4828320 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 376.23 375.42 1818033 1818033 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.10 375.42 111909 1818033 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4989.90 4979.14 22176061 22176061 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4979.14 116040 22176061 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1799.32 8.03 616
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 47057 195
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 46673 212
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 57937 233
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 30161 183
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.52 285.48 4940 13884 6333

LCL062-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 745731 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.09 4973526 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 375.96 375.11 1822086 1822086 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 375.11 110534 1822086 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4956.97 4945.09 22577240 22577240 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.16 4945.09 122364 22577240 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1798.29 13.35 643
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 47121 196
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 47377 216
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 60305 235
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 30673 186
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.24 279.50 4919 13746 6280

LCL063-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 764737 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.11 4948870 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 373.75 372.16 1005365 1005365 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 372.16 62004 1005365 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5018.37 5006.21 22629838 22629838 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.25 5006.21 119865 22629838 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1797.15 8.19 201
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 47569 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 46673 212
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 58257 233
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 35217 237
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.49 287.27 4955 13892 6340

LCL064-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 856951 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 25.11 125832 31
   SPTHEO m16n1 : P 2 79.35 78.67 391290 391290 23 15
   SPTHEO m16s1 : P 2 5.29 78.67 26086 391290 23 15
   SPTHEO m256n1 : P 6 26.37 13.16 24319 24319 15 293
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.09 13.16 83 24319 15 293
   CLIN 1.0 : P 1 1163.95 6.36 145
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 46353 253
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 36305 289
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 30993 404
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 18705 298
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 292.20 1 167 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 491.70 2 190 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 317.28 289.11 4903 12950 6927

                                                                                   LCL064-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 10.97 1213 9448 12 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.44 5443 31
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 6.30 5.62 17835 17835 27 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.42 5.62 1189 17835 27 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 34 19.95 9.95 7695 7695 19 285
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 34 0.07 9.95 27 7695 19 285
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 234.78 1.02 74
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 66065 183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 48401 235
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 16977 149
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 28561 217
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 151.80 1 64 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 9.00 2 98 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 56.32 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 36.15 28.32 1636 5527 2093

                                                                                   LCL065-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.61 415 2992 16 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 5.90 32251 21
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 3.15 2.02 8175 8175 21 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.21 2.02 545 8175 21 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 19 72.09 60.05 207726 207726 29 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 19 0.27 60.05 778 207726 29 267
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 460.58 2.40 72
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1083.93 0.10 35089 200
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 38865 289
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 21329 168
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 14993 230
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 70.80 1 162 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 263.60 2 170 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 7.27 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.00 1.35 410 1014 550

                                                                                   LCL066-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.28 255 1452 19 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 14.04 72437 31
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 67.05 66.37 354360 354360 23 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 4.47 66.37 23624 354360 23 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 12 33.96 12.71 22074 22074 15 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 12 0.12 12.71 78 22074 15 283
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 164.53 0.81 35
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 492.68 0.06 17169 120
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 37137 289
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 20241 175
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 18961 295
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 96.50 1 164 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 26.40 2 178 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 7.39 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.72 1.21 372 891 499

                                                                                   LCL067-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 407.95 4630 492984 26 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.09 4196731 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 335.01 334.19 1187083 1187083 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 334.19 85014 1187083 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5626.28 5613.49 16947775 16947775 - 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.02 5613.49 90700 16947775 - 286
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1796.83 8.23 436
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 40977 209
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 38161 221
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 20433 252
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.37 34257 337
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.11 276.37 4138 12153 6260

                                                                                   LCL070-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 373.36 5269 427166 12 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.07 4935070 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.32 295.61 1117111 1117111 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 295.61 97848 1117111 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1900.80 1887.81 7236000 7236000 35 288
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 6.60 1887.81 25125 7236000 35 288
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.33 10.77 608
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 42385 206
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 41489 216
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 20369 252
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.37 33809 337
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 313.92 278.28 5589 12598 7013

LCL071-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 394.37 5332 449389 40 21
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.04 3784427 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 411.97 410.99 1280127 1280127 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.83 410.99 80665 1280127 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5154.86 5143.00 14281281 14281281 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.04 5143.00 83682 14281281 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1797.31 10.72 608
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 44625 209
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 42129 223
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 23441 219
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.76 34385 334
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.40 278.52 5587 12588 7015

LCL072-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 165.10 3927 161139 19 9
   SETHEO 3.1 : P 1 0.42 2164 17
   SPTHEO m16n1 : P 2 4.96 4.24 20288 20288 17 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.31 4.24 1268 20288 17 16
   SPTHEO m256n1 : P 8 50.82 42.33 169400 169400 17 242
   SPTHEO m256s1 : P 8 0.21 42.33 700 169400 17 242
   CLIN 1.0 : P 1 200.62 1.42 95
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 44881 210
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.10 42321 224
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 24017 226
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.31 36113 342
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 335.30 2 59 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 565.10 3 148 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 104.70 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 8.56 6.56 961 1909 1062

LCL073-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 707446 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1009.08 1620546 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 334.75 334.10 500011 500011 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 334.10 37378 500011 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5627.45 5617.08 6733909 6733909 - 286
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.06 5617.08 35304 6733909 - 286
   CLIN 1.0 : timeout 1795.60 4.91 359
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 42513 178
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 65745 165
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 37009 109
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 59857 141
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.60 275.10 4484 13654 5204

LCL074-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 707446 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1021.15 1491619 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 294.68 294.16 434987 434987 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 294.16 38141 434987 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5207.42 5198.02 6424417 6424417 - 265
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.97 5198.02 35912 6424417 - 265
   CLIN 1.0 : timeout 1795.60 4.95 359
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 41873 177
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 65745 165
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 38865 111
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 25105 204
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 310.59 285.35 4511 13661 5313

LCL075-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 15.53 1309 13206 8 8
   SETHEO 3.1 : timeout 1014.40 1694642 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 18.87 18.10 6681 6681 45 17
   SPTHEO m16s1 : P 1 1.11 18.10 393 6681 45 17
   SPTHEO m256n1 : P 4 144.00 133.89 55872 55872 45 288
   SPTHEO m256s1 : P 4 0.50 133.89 194 55872 45 288
   CLIN 1.0 : P 1 732.47 2.40 74
   CLIN-E 0.35FM : P 1 518.26 0.01 16465 94
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 65745 165
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 37393 108
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 27409 182
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.36 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 32.43 28.27 1553 4063 1754

                                                                                   LCL076-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.74 191 876 16 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 451.68 1651979 27
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 5.44 4.88 18896 18896 21 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.34 4.88 1181 18896 21 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 34 67.86 58.70 232812 232812 23 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 34 0.26 58.70 892 232812 23 261
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 178.30 0.92 47
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 448.09 0.07 15377 109
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 515.12 0.10 12497 147
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 22161 227
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 19921 230
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 202.60 1 161 0 0 0 0 1
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 252.90 2 168 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 7.76 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.51 1.06 353 786 458

                                                                                   LCL076-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 95 19 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 34 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.15 - 34 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.15 - 34 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.15 - 34 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.15 - 34 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.30 0.00 6
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.45 0.00 209 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.66 0.00 273 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 9.55 0.01 849 30
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 32.83 0.02 1553 47
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 25 7 6

                                                                                   LCL076-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 9.80 1149 9375 9 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 5.83 43556 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 2.38 1.27 8126 8126 15 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 0.14 1.27 478 8126 15 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 39 18.97 6.75 13821 13821 13 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 39 0.07 6.75 51 13821 13 271
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 38.66 0.18 23
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 273.65 0.03 9873 79
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 512.69 0.06 16657 128
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.18 22865 409
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 20241 231
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 200.30 1 165 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 297.10 2 185 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.61 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.13 0.75 258 690 372

                                                                                   LCL077-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.69 191 834 15 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 5.74 30537 19
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 4.64 4.08 18080 18080 19 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.29 4.08 1130 18080 19 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 49 26.20 17.00 36156 36156 17 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 49 0.10 17.00 138 36156 17 262
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 163.95 0.84 35
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 444.96 0.08 15377 108
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 481.69 0.04 11345 141
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 21201 168
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 18449 240
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 57.30 1 161 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 162.10 2 174 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.41 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.49 1.07 351 776 450

                                                                                   LCL077-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 9.16 1117 9213 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.12 984 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 3.40 1.61 8058 8058 13 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 0.20 1.61 474 8058 13 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 83 22.00 4.10 4675 4675 9 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 83 0.08 4.10 17 4675 9 275
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 24.12 0.11 30
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 280.32 0.03 10257 81
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 496.97 0.07 16145 126
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 23441 397
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 18641 241
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 132.50 1 163 0 0 0 0 1
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 175.80 2 191 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.55 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.03 0.73 241 663 349

LCL078-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4917 782824 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.05 2734354 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.91 296.37 1241939 1241939 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 296.37 93586 1241939 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5785.39 5773.71 21398904 21398904 - 292
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5773.71 93063 21398904 - 292
   CLIN 1.0 : timeout 1798.05 9.59 727
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 46545 208
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 25489 276
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 19601 187
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.76 24657 242
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.46 281.99 3827 11391 5942

LCL079-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 76 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 93 7
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 93 - 7 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 93 - 7 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 93 - 7 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 93 - 7 0
   CLIN 1.0 : P 1 4.66 0.07 25
   CLIN-E 0.35FM : P 1 9.39 0.01 529 28
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1628.06 0.23 42385 271
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.21 30609 277
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 23249 267
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 11.60 1 104 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 10.30 1 113 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.12 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 60 81 66

LCL080-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 97.91 4119 82139 17 8
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.09 2512189 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 169.92 169.20 478096 478096 23 16
   SPTHEO m16s1 : P 1 10.62 169.20 29881 478096 23 16
   SPTHEO m256n1 : P 11 496.00 484.82 1147248 1147248 23 248
   SPTHEO m256s1 : P 11 2.00 484.82 4626 1147248 23 248
   CLIN 1.0 : timeout 1798.64 5.72 478
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 59665 175
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 45841 199
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.12 28753 185
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 31057 225
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 178.27 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 312.60 289.96 3571 14124 5161

LCL080-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 78.91 4087 52407 16 7
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.05 2953931 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 214.72 213.84 715029 715029 23 16
   SPTHEO m16s1 : P 1 13.42 213.84 44755 715029 23 16
   SPTHEO m256n1 : P 8 599.04 590.05 1606656 1606656 23 256
   SPTHEO m256s1 : P 8 2.34 590.05 6276 1606656 23 256
   CLIN 1.0 : timeout 1799.85 7.24 788
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 61649 175
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 46673 199
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.00 18961 119
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.10 30289 225
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.34 291.61 3569 14124 5160

LCL081-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 103 11 9
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.88 2237066 -
   SPTHEO m16n1 : P 4 2.40 2.00 2368 2368 21 16
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.15 2.00 148 2368 21 16
   SPTHEO m256n1 : P 66 29.64 23.44 20254 20254 23 247
   SPTHEO m256s1 : P 66 0.12 23.44 82 20254 23 247
   CLIN 1.0 : P 1 3.17 0.04 5
   CLIN-E 0.35FM : P 1 191.06 0.03 7761 46
   CLIN-E 0.35FS : P 1 93.38 0.02 3601 40
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 22673 234
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.11 25169 217
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 58.80 1 12 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 55.80 2 14 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.83 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.26 0.07 105 272 104

                                                                                   LCL082-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.26 95 153 10 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 293.17 581530 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 2.40 1.87 2820 2820 15 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.16 1.87 188 2820 15 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 293.27 - 581530 - 15 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 293.27 - 581530 - 15 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 22.09 0.12 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 240.07 0.03 7825 34
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 147.32 0.03 3857 32
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.07 56977 371
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.16 20945 508
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 61.80 1 21 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 296.20 2 89 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.47 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.24 0.08 106 219 92

                                                                                   LCL083-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 23.66 894 21444 16 15
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1008.47 2030718 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.84 316.38 559088 559088 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.26 316.38 42097 559088 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4798.27 4791.21 7130254 7130254 - 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.94 4791.21 40397 7130254 - 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1795.82 3.82 404
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 753.76 0.04 20369 79
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 541.93 0.03 14609 89
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 57617 248
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.85 25169 222
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 96.17 60.28 1876 19463 2332

                                                                                   LCL084-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 583910 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1009.07 1792644 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.22 313.67 483090 483090 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.93 313.67 34563 483090 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5637.28 5626.77 7958509 7958509 - 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5626.77 38093 7958509 - 286
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1795.81 3.77 403
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 48849 137
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 43537 177
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 57873 248
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.38 41617 190
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.63 217.84 3358 39766 4273

                                                                                   LCL085-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 574723 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1008.60 1979751 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.95 295.53 506096 506096 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 295.53 39613 506096 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5337.82 5328.69 7956694 7956694 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.12 5328.69 42114 7956694 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1795.81 3.80 404
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 48785 137
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 43537 177
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 57553 247
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.34 39889 184
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.20 219.28 3347 39330 4263

                                                                                   LCL086-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.75 191 556 12 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.37 1631262 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 374.30 373.58 597598 597598 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.86 373.58 37329 597598 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5013.48 5005.93 7298850 7298850 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.94 5005.93 35490 7298850 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 46.48 0.19 17
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 21.82 0.01 1169 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 15.84 0.01 1041 24
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 25041 217
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.16 25105 240
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 62.80 1 16 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 76.70 2 21 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 16.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.55 0.24 138 443 152

LCL087-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.24 127 143 8 8
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.44 1958429 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 265.20 264.60 427057 427057 25 17
   SPTHEO m16s1 : P 2 15.60 264.60 25121 427057 25 17
   SPTHEO m256n1 : P 16 58.80 50.20 49735 49735 33 245
   SPTHEO m256s1 : P 16 0.24 50.20 203 49735 33 245
   CLIN 1.0 : P 1 46.42 0.19 17
   CLIN-E 0.35FM : P 1 11.27 0.00 849 18
   CLIN-E 0.35FS : P 1 57.09 0.02 2769 38
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.19 45457 458
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 44433 466
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 61.50 1 15 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.71 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.27 0.12 121 190 93

LCL088-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.96 415 3808 21 16
   SETHEO 3.1 : timeout 999.70 1894886 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.27 315.82 489298 489298 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 315.82 37669 489298 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5228.76 5220.47 7319101 7319101 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5220.47 34155 7319101 - 264
   CLIN 1.0 : P 1 46.60 0.21 17
   CLIN-E 0.35FM : P 1 161.98 0.01 5201 47
   CLIN-E 0.35FS : P 1 94.71 0.03 4369 52
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 24913 195
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.26 35153 226
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 193.70 2 28 0 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 12.52 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.22 2.23 498 2153 563

LCL089-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.01 415 4248 27 18
   SETHEO 3.1 : timeout 999.96 1846408 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.80 314.26 539989 539989 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.94 314.26 41288 539989 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5777.05 5766.30 9371343 9371343 - 292
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5766.30 41448 9371343 - 292
   CLIN 1.0 : P 1 1097.58 2.69 78
   CLIN-E 0.35FM : P 1 929.67 0.08 23953 114
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 50257 194
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 29457 459
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 28497 477
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 96.85 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 14.91 9.21 1035 4966 1144

LCL090-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.65 383 2439 16 16
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.38 1124834 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.20 353.69 375608 375608 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 353.69 32329 375608 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5030.60 5021.86 4572830 4572830 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5021.86 32157 4572830 - 254
   CLIN 1.0 : P 1 292.29 0.83 25
   CLIN-E 0.35FM : P 1 602.74 0.04 21201 89
   CLIN-E 0.35FS : P 1 674.06 0.05 20369 81
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 24913 217
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 24145 237
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 653.50 5 82 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 10.01 5.04 879 3386 798

LCL091-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.08 415 3122 19 19
   SETHEO 3.1 : timeout 999.59 1160086 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.65 295.25 336047 336047 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.91 295.25 33408 336047 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5565.80 5556.22 5136163 5136163 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5556.22 32854 5136163 - 281
   CLIN 1.0 : P 1 330.83 0.98 21
   CLIN-E 0.35FM : P 1 668.19 0.07 23889 96
   CLIN-E 0.35FS : P 1 632.12 0.03 18449 74
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 23505 207
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 23313 226
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 10.29 5.32 872 3500 808

                                                                                   LCL092-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.88 542 5479 24 21
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.46 1098498 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.32 294.84 322088 322088 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.94 294.84 33262 322088 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6447.45 6436.21 5913804 5913804 - 326
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 6436.21 30816 5913804 - 326
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1796.36 4.10 257
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 815.34 0.04 28561 108
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 827.37 0.09 25553 98
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 43921 225
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 81617 158
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 14.98 6.84 882 4555 924

                                                                                   LCL093-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 169.47 4470 133910 48 32
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.77 1110540 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 313.62 313.13 346777 346777 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.84 313.13 31866 346777 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6616.73 6604.14 6385773 6385773 - 335
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 6604.14 34023 6385773 - 335
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1795.36 4.08 257
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 57937 165
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 61265 176
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 53841 226
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 76497 165
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 320.64 283.42 3532 18235 4278

                                                                                   LCL094-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 7.49 574 7647 26 18
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.27 1865876 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 335.69 335.16 584425 584425 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 335.16 38811 584425 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4846.77 4837.87 7508278 7508278 - 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4837.87 36803 7508278 - 245
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1211.89 2.79 54
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1664.14 0.08 40337 153
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.04 51217 197
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.35 41489 107
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.70 34065 180
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 270.20 2 41 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 4.71 2.18 559 2415 625

                                                                                   LCL095-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 19.42 1085 17094 29 22
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.28 1138527 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.33 355.73 415279 415279 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 355.73 29608 415279 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5006.76 4999.00 4650993 4650993 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4999.00 31942 4650993 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1796.36 4.15 257
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 58129 166
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1430.99 0.13 46801 149
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.00 53649 226
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 23121 225
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.90 268.93 3721 17457 4218

                                                                                   LCL096-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 152.18 4758 59004 20 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.27 775 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 1.98 0.81 1170 1170 9 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.11 0.81 65 1170 9 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.41 - 775 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.41 - 775 - 9 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 14.25 0.14 33
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 71121 184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.08 56785 234
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 37777 111
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 54801 214
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 246.70 1 33 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 240.82 176.67 4739 9241 4398

LCL097-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 6.13 862 2185 8 6
   SETHEO 3.1 : P 1 1.30 2610 13
   SPTHEO m16n1 : P 8 5.40 4.42 4230 4230 15 15
   SPTHEO m16s1 : P 8 0.36 4.42 282 4230 15 15
   SPTHEO m256n1 : P 103 46.24 33.97 8160 8160 13 272
   SPTHEO m256s1 : P 103 0.17 33.97 30 8160 13 272
   CLIN 1.0 : P 1 33.51 0.20 31
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 72529 183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 60241 229
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 47185 146
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.05 56273 209
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 138.47 102.85 3564 6497 3396

LCL098-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 9.95 1437 1719 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.25 153 13
   SPTHEO m16n1 : P 15 3.80 2.94 304 304 13 19
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.20 2.94 16 304 13 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.35 - 153 - 13 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.35 - 153 - 13 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.43 0.08 22
   CLIN-E 0.35FM : P 1 857.13 0.08 60049 98
   CLIN-E 0.35FS : P 1 775.56 0.14 54801 98
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 36753 109
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.03 50321 123
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 71.30 1 15 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 21.89 6.92 3449 1650 1523

LCL099-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6514 471817 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1005.60 1556557 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.52 298.78 385683 385683 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.28 298.78 32876 385683 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5372.75 5359.08 6475144 6475144 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.29 5359.08 36410 6475144 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1798.69 5.16 414
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 72529 183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 60241 228
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 47185 146
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 56017 209
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.07 213.92 5292 9977 5058

LCL100-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6450 476959 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1020.41 1386893 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.32 296.67 407157 407157 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 296.67 35224 407157 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5594.89 5581.87 6461797 6461797 - 283
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 5581.87 33893 6461797 - 283
   CLIN 1.0 : timeout 1800.02 4.50 493
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 72529 183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 66321 222
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 39825 110
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 47633 236
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.42 229.17 5546 9463 4878

LCL101-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.52 191 259 10 8
   SETHEO 3.1 : P 1 10.00 16440 29
   SPTHEO m16n1 : P 8 10.07 9.21 8778 8778 23 19
   SPTHEO m16s1 : P 8 0.53 9.21 462 8778 23 19
   SPTHEO m256n1 : P 56 164.43 155.27 142767 142767 25 261
   SPTHEO m256s1 : P 56 0.63 155.27 547 142767 25 261
   CLIN 1.0 : P 1 14.68 0.10 15
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 66449 183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 59729 229
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 36689 109
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.01 0.08 49105 206
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 69.10 1 24 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.10 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.23 0.10 161 163 110

                                                                                   LCL102-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 50.41 3033 9880 9 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.05 3082 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 3.60 2.79 7992 7992 15 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.20 2.79 444 7992 15 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 207 37.30 24.21 20515 20515 15 373
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 207 0.10 24.21 55 20515 15 373
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 55.63 0.26 32
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 73425 183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 56529 241
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.01 27921 100
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 45137 167
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 133.30 1 52 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.30 282.74 3580 6984 3709

                                                                                   LCL103-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 316.61 6131 192871 16 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.13 1861995 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.71 296.06 544836 544836 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 296.06 44968 544836 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5433.31 5421.47 8392913 8392913 - 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.20 5421.47 43716 8392913 - 275
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.06 4.13 213
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 68561 180
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 42193 233
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 28241 113
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 32401 207
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 110.63 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.43 219.43 4725 11302 4680

                                                                                   LCL104-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.62 191 275 7 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.83 5296 23
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 7.20 6.32 8528 8528 23 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 0.45 6.32 533 8528 23 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 127 61.92 45.12 12384 12384 23 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 127 0.24 45.12 48 12384 23 258
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 37.17 0.18 20
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 59985 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 46289 226
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 45841 117
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 34193 204
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 74.80 1 29 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.25 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.32 0.13 180 176 112

                                                                                   LCL105-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6099 447762 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1016.88 2040804 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.78 297.10 594871 594871 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 297.10 51961 594871 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5707.80 5694.58 9710834 9710834 - 290
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 5694.58 49421 9710834 - 290
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.30 4.05 336
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 69713 180
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 33041 222
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 31633 90
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.04 47313 179
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.51 283.22 3492 8212 3618

                                                                                   LCL106-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.18 127 28 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 96 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.16 - 96 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.16 - 96 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.16 - 96 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.16 - 96 - 9 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 4.59 0.03 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.75 0.01 273 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.59 0.01 273 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 56337 170
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 32209 479
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 77.70 1 34 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 89.40 2 574 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.96 0.74 230 266 176

LCL107-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.89 255 402 9 8
   SETHEO 3.1 : P 1 2.48 2420 19
   SPTHEO m16n1 : P 3 8.28 7.47 3348 3348 19 18
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.46 7.47 186 3348 19 18
   SPTHEO m256n1 : P 7 349.00 340.24 210098 210098 19 349
   SPTHEO m256s1 : P 7 1.00 340.24 602 210098 19 349
   CLIN 1.0 : P 1 2.54 0.02 9
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 63249 180
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 29713 246
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 37137 109
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 36561 110
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 79.30 1 26 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.64 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.52 0.94 729 683 419

LCL108-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.81 383 833 10 8
   SETHEO 3.1 : P 1 117.69 92703 41
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.90 319.21 204416 204416 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 319.21 17443 204416 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 4 2321.00 2308.60 1207224 1207224 47 275
   SPTHEO m256s1 : P 4 8.44 2308.60 4391 1207224 47 275
   CLIN 1.0 : P 1 50.02 0.36 45
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 65233 182
   CLIN-E 0.35FS : P 1 8.00 0.01 401 14
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 37393 109
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 36881 114
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 75.40 1 21 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.11 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.76 0.20 348 160 151

LCL109-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 823098 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1140.55 5277760 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.50 294.77 1471521 1471521 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 294.77 121894 1471521 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5415.05 5401.35 23383919 23383919 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 5401.35 113885 23383919 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1798.58 6.69 662
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 43921 251
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 39057 288
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.18 31697 393
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.53 22033 228
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.16 276.04 4067 11173 6009

LCL109-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 344335 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1032.29 8415723 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.66 355.11 3119157 3119157 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 355.11 197618 3119157 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5109.57 5085.32 38331783 38331783 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5085.32 211936 38331783 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1799.36 16.04 251
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 36241 278
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 12689 399
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 18449 369
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.92 19089 364
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 303.56 289.51 3163 23824 3179

LCL109-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 135626 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.88 13743989 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 313.97 310.70 3689352 3689352 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.80 310.70 289717 3689352 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5271.78 5220.29 58691833 58691833 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5220.29 293810 58691833 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1801.52 27.33 1087
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 20881 246
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 13521 383
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 18065 372
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 7697 483
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.93 293.51 3059 20064 3437

                                                                                   LCL109-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 2574206 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1085.92 12377376 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 355.73 352.86 4207294 4207294 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 352.86 256616 4207294 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5065.49 5026.24 56473906 56473906 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.06 5026.24 279159 56473906 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.55 23.19 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 15057 302
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 13521 548
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 19281 406
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.63 20241 572
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.64 293.40 2411 29943 5062

                                                                                   LCL109-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.60 191 225 12 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1110.64 14413133 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.22 312.90 4361723 4361723 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.04 312.90 298852 4361723 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5101.13 5046.65 67729445 67729445 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.24 5046.65 325583 67729445 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.18 37.50 826
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 436.68 0.07 4049 102
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 10257 475
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.32 19537 409
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.67 19985 573
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.06 55 125 54

                                                                                   LCL109-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 131.59 5141 91133 66 16
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.58 19011169 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 377.22 373.73 6953795 6953795 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 373.73 398466 6953795 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5176.72 5129.60 90788201 90788201 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.32 5129.60 384750 90788201 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.38 17.61 1071
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 32913 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 4881 501
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.06 15633 624
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 7761 540
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 319.10 310.30 2829 18569 3649

                                                                                   LCL110-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.60 287 1573 11 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 11.91 71744 17
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 44.71 43.94 230928 230928 25 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 2.63 43.94 13584 230928 25 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 20 56.81 43.20 222300 222300 17 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 20 0.23 43.20 900 222300 17 247
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 146.03 0.85 65
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 174.71 0.05 6097 75
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 289.83 0.04 7441 108
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 23441 180
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 26385 224
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.68 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.74 1.34 322 928 468

                                                                                   LCL110-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.94 287 468 18 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1013.53 8579130 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 377.76 376.16 3320017 3320017 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 376.16 191808 3320017 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5215.53 5192.57 45958051 45958051 - 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 5192.57 236675 45958051 - 265
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.36 16.00 255
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 35857 277
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 12625 398
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 18257 367
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.69 20433 352
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.11
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.16
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.36 0.26 140 502 128

LCL111-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.17 542 3375 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.10 739 11
   SPTHEO m16n1 : P 4 1.28 0.56 1440 1440 11 16
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.08 0.56 90 1440 11 16
   SPTHEO m256n1 : P 41 24.30 9.42 12420 12420 11 270
   SPTHEO m256s1 : P 41 0.09 9.42 46 12420 11 270
   CLIN 1.0 : P 1 102.28 0.65 58
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 43793 250
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 38993 288
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 31633 390
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.20 27665 283
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 143.80 1 101 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.84 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.29 307.54 4193 11474 6283

LCL111-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 13.65 1852 5923 4 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1015.23 8289355 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.77 315.42 2755845 2755845 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 315.42 183531 2755845 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5073.43 5050.54 42428097 42428097 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.27 5050.54 227736 42428097 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1799.35 16.05 251
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 35985 277
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 12689 398
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 18385 367
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.79 19537 366
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : P 1 406.71
   SPASS 0.45 : P(S) 1 16.25 14.58 940 5478 1038

LCL112-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.65 319 1614 12 7
   SETHEO 3.1 : P 1 136.55 762295 19
   SPTHEO m16n1 : P 4 49.30 48.36 231387 231387 27 17
   SPTHEO m16s1 : P 4 2.90 48.36 13611 231387 27 17
   SPTHEO m256n1 : P 11 219.24 205.35 1127952 1127952 35 252
   SPTHEO m256s1 : P 11 0.87 205.35 4476 1127952 35 252
   CLIN 1.0 : P 1 202.85 1.11 71
   CLIN-E 0.35FM : P 1 164.43 0.02 6161 76
   CLIN-E 0.35FS : P 1 299.84 0.07 7761 112
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.16 26001 239
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.77 27409 263
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 206.10 1 98 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.87 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.84 1.38 325 935 475

LCL112-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.12 319 559 19 11
   SETHEO 3.1 : timeout 1013.46 8614061 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 377.78 376.16 3400104 3400104 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 376.16 196758 3400104 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5202.49 5180.03 43792875 43792875 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.20 5180.03 227604 43792875 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1799.35 16.02 251
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 35985 278
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 12689 398
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 18321 367
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.71 20433 353
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.11
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.16
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.36 0.25 140 527 135

LCL113-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 832475 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1118.01 5161220 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.21 353.30 1725103 1725103 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.94 353.30 119008 1725103 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5501.79 5488.55 24064582 24064582 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5488.55 115450 24064582 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1798.56 6.69 656
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 43793 250
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 38993 288
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 24337 187
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 28433 246
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 332.88 307.70 4257 11479 6316

                                                                                   LCL113-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.15 319 586 21 13
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1015.11 8345582 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.64 313.18 2687791 2687791 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.81 313.18 177262 2687791 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5108.73 5086.22 42864538 42864538 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5086.22 223051 42864538 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.31 16.02 251
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 35985 277
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 12689 399
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.31 18385 367
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.73 19857 367
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 11.58
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 2.99
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.29 142 563 143

                                                                                   LCL114-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 832475 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1118.52 5150982 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 355.35 354.40 1726317 1726317 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.91 354.40 120642 1726317 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5495.65 5482.12 23971859 23971859 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5482.12 111947 23971859 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.55 6.70 662
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 43857 251
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 38865 288
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 24529 194
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.78 27217 265
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 329.62 305.08 4292 11405 6285

                                                                                   LCL114-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.58 415 793 27 17
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1014.94 8405604 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.37 315.93 2747942 2747942 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 315.93 180258 2747942 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5062.14 5039.77 41009635 41009635 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.28 5039.77 217161 41009635 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.34 15.96 252
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 36049 278
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 12689 399
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.24 18385 367
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.76 19601 366
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 7.32
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 1.87
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.86 1.56 333 1515 319

                                                                                   LCL115-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 13.94 1660 12715 16 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1090.85 4901235 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 333.81 332.93 1616957 1616957 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.78 332.93 116682 1616957 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4902.11 4890.89 20747141 20747141 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 4890.89 110465 20747141 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.54 6.71 662
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 469.58 0.13 15825 143
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 666.09 0.06 18833 182
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 24465 193
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.52 29073 245
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 17.86 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 153.35 135.66 3160 8519 4636

                                                                                   LCL115-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.33 574 1162 23 15
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1014.04 8515979 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 395.52 393.78 3446185 3446185 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 393.78 187494 3446185 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5261.12 5237.94 43642957 43642957 - 266
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5237.94 221572 43642957 - 266
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.35 16.02 248
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 36049 278
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 12689 399
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 18385 367
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.83 19537 365
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.61
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.25
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.81 1.51 334 1515 323

LCL116-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 831431 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1106.49 5172483 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 336.54 335.68 1685759 1685759 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 335.68 127871 1685759 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5016.40 5003.94 23517553 23517553 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5003.94 124833 23517553 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1798.46 6.69 644
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 43857 251
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 39057 288
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.16 21841 254
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.60 28369 274
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 329.86 305.22 4260 11441 6291

LCL116-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.91 670 1461 32 18
   SETHEO 3.1 : timeout 1014.40 8560055 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 294.81 293.52 2634209 2634209 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 293.52 183998 2634209 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5527.29 5502.85 45685625 45685625 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5502.85 221677 45685625 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1798.83 16.23 114
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 36049 278
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 12689 399
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 18385 367
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.87 19601 366
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 9.79
   DISCOUNT 3.0O : P 1 2.62
   SPASS 0.45 : P(S) 1 13.34 11.89 904 4856 958

LCL117-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 95 8 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 27 9
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.11 - 27 - 9 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.11 - 27 - 9 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.11 - 27 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.11 - 27 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.77 0.01 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.55 0.00 209 6
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.49 0.00 209 6
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 58001 193
   CLIN-E 0.35BS : P 1 8.02 0.00 785 20
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.10 1 18 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.60 1 42 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.09 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 29 9 7

LCL118-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 11.77 1277 3416 14 10
   SETHEO 3.1 : P 1 0.19 362 21
   SPTHEO m16n1 : P 11 1.60 1.04 496 496 17 16
   SPTHEO m16s1 : P 11 0.10 1.04 31 496 17 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.29 - 362 - 17 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.29 - 362 - 17 0
   CLIN 1.0 : P 1 82.67 0.37 48
   CLIN-E 0.35FM : P 1 393.01 0.02 16465 102
   CLIN-E 0.35FS : P 1 424.72 0.05 17169 110
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 48977 163
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.05 58385 208
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 119.30 1 62 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.43 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.14 299.17 2939 7905 3972

LCL119-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5269 441199 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1131.73 640829 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.55 315.12 237369 237369 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.28 315.12 19893 237369 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6961.95 6950.86 3838457 3838457 - 353
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 6950.86 19394 3838457 - 353
   CLIN 1.0 : timeout 1798.21 7.36 290
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 59729 197
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 57617 216
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 38865 109
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 76945 174
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.07 299.28 2148 5800 2938

                                                                                   LCL120-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 78.91 4055 15652 12 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.81 2064 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 1.62 1.17 774 774 15 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.09 1.17 43 774 15 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.92 - 2064 - 15 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.92 - 2064 - 15 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 37.14 0.21 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1651.80 0.10 61841 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.07 27921 260
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 50705 194
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.05 32785 212
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 327.30 2 107 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 6.91 6.18 418 1417 669

                                                                                   LCL121-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 172.08 4981 70418 26 17
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1007.24 1065436 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.33 293.76 385797 385797 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.74 293.76 27755 385797 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5474.59 5465.34 5248731 5248731 - 277
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.32 5465.34 26159 5248731 - 277
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 950.18 3.91 133
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 70545 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 62097 217
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 36689 109
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.04 47249 139
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.20 287.07 3349 9968 4330

                                                                                   LCL122-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6322 461622 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1008.03 1058873 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.49 293.90 366400 366400 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.86 293.90 26622 366400 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5472.25 5462.01 5200657 5200657 - 277
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.07 5462.01 25789 5200657 - 277
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.33 5.82 137
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 71313 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 62033 217
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 37073 109
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.07 47377 139
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.79 286.71 3415 9900 4317

                                                                                   LCL123-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6322 462714 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 45.96 57090 81
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 35.55 34.57 53370 53370 67 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 2.37 34.57 3558 53370 67 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 106 518.15 509.69 710227 710227 71 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 106 2.15 509.69 2947 710227 71 241
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 368.51 1.96 108
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 71313 182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.11 62033 217
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 36881 109
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.04 47953 141
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.40 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.42 286.60 3377 9779 4255

                                                                                   LCL124-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6322 474815 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1037.35 1019012 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.61 293.86 363024 363024 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.86 293.86 26883 363024 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4774.71 4765.07 4824376 4824376 - 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4765.07 25700 4824376 - 241
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.77 6.31 358
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 70609 181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 62033 217
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 36817 109
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.04 49105 141
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.14 287.47 3395 9875 4309

LCL125-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6003 449060 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1006.11 1384039 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.31 299.73 425200 425200 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 299.73 35183 425200 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5666.64 5655.35 6689049 6689049 - 288
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.04 5655.35 35557 6689049 - 288
   CLIN 1.0 : timeout 1799.09 9.14 527
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 36305 181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 34001 218
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.00 26513 99
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 47761 192
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.33 290.52 2491 8294 3215

LCL126-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.24 127 92 7 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 167 11
   SPTHEO m16n1 : P 18 1.62 0.81 612 612 17 18
   SPTHEO m16s1 : P 18 0.09 0.81 34 612 17 18
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.17 - 167 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.17 - 167 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 10.96 0.10 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.30 0.00 337 10
   CLIN-E 0.35FS : P 1 2.31 0.00 337 10
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.00 44305 108
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 47249 270
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 6.00 1 41 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 8.40 1 92 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.28 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.27 0.17 140 147 114

LCL127-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6354 460208 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1070.50 827667 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.40 320.83 287514 287514 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 320.83 21768 287514 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5205.07 5195.21 4048428 4048428 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5195.21 22475 4048428 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1798.72 5.69 381
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 57297 183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 33169 258
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 37905 94
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 60433 145
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 310.70 265.08 5647 9271 4585

LCL128-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 179.66 4917 75673 24 19
   SETHEO 3.1 : timeout 1100.41 1057518 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.70 314.12 440129 440129 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 314.12 30610 440129 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4798.01 4789.18 5210561 5210561 - 244
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.93 4789.18 28736 5210561 - 244
   CLIN 1.0 : timeout 1798.65 9.63 391
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 70673 184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 25553 289
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 36433 108
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 47569 118
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.24 285.44 4470 10164 4734

LCL129-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6258 470006 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1247.13 907630 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 333.83 333.29 322784 322784 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.91 333.29 22384 322784 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4893.97 4885.32 3601480 3601480 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.96 4885.32 20171 3601480 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1798.56 5.60 476
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 51473 187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 52881 229
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 39313 108
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 27217 193
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.61 283.72 3028 10494 4364

                                                                                   LCL130-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.23 127 94 9 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.25 347 17
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 2.72 2.29 1887 1887 17 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 0.16 2.29 111 1887 17 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 69 30.96 24.48 4644 4644 17 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 69 0.12 24.48 18 4644 17 258
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 6.03 0.04 13
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 11.48 0.01 721 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 29137 276
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 36817 109
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 60241 171
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 62.50 1 15 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.35 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.13 0.04 93 109 64

                                                                                   LCL131-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 177.23 4981 87913 19 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1150.77 1413451 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 353.53 352.84 399012 399012 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.85 352.84 32698 399012 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6538.42 6526.50 5240923 5240923 - 332
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 6526.50 26535 5240923 - 332
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.06 5.45 450
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 70289 182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 40529 248
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 36689 109
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.05 61329 167
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 12.60 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.88 295.94 3006 10728 4455

                                                                                   LCL132-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.27 159 70 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 16.44 182293 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 7.56 5.85 66744 66744 15 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.42 5.85 3708 66744 15 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 100 28.71 9.11 67338 67338 15 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 100 0.11 9.11 258 67338 15 261
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 61.69 0.66 26
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 36049 278
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 12689 399
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 17361 369
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 703.43 0.11 15185 306
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 129.00 1 64 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 151.20 2 54 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 15.08 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.06
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 66 81 46

                                                                                   LCL133-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.18 127 71 6 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1076.02 12219821 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 654.14 651.14 7343833 7343833 - 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.34 651.14 258981 7343833 - 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5378.02 5352.60 56986698 56986698 - 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.08 5352.60 270780 56986698 - 273
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 213.37 1.69 58
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 33041 260
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 24145 392
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.27 18961 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.60 16913 438
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.14
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 329.82
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.10 51 313 50

                                                                                   LCL134-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.25 159 72 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1025.46 8481010 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 375.14 373.43 3397790 3397790 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 373.43 201493 3397790 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5150.95 5129.19 44093179 44093179 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.90 5129.19 223558 44093179 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.24 16.25 211
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 35985 277
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 12689 398
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 17105 367
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.80 22417 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 162.34 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.07
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.06
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.05 66 81 46

LCL135-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.30 159 77 6 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1014.20 8416317 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 415.66 413.81 3792505 3792505 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 413.81 194720 3792505 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5256.15 5233.32 45227702 45227702 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.15 5233.32 223398 45227702 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1799.16 16.51 189
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 35985 277
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 12689 398
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 18257 367
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.60 20241 350
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.05
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.10
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.04 67 81 46

LCL136-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 378925 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1014.05 9597429 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 355.39 353.78 3609550 3609550 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 353.78 217159 3609550 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5309.39 5285.31 51562816 51562816 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5285.31 255744 51562816 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1800.14 21.55 591
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 27793 265
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 13841 446
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.21 20305 474
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 25169 522
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 306.79 293.44 3103 25288 3257

LCL137-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 344281 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1024.09 8376660 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.36 352.59 3013494 3013494 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.89 352.59 182918 3013494 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4973.51 4950.49 40174861 40174861 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.98 4950.49 222015 40174861 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1801.04 16.48 852
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 35985 277
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 12625 397
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 18385 367
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.85 19601 365
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 302.06 288.07 3172 23824 3179

LCL138-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 139.83 4151 89308 6 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1013.87 8275428 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.21 313.73 2833463 2833463 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 313.73 197095 2833463 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5270.15 5246.24 46061304 46061304 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5246.24 224957 46061304 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1798.97 16.49 128
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 35985 277
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 12689 398
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 27601 465
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 19473 337
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : P 1 125.55
   SPASS 0.45 : timeout 301.35 287.48 3207 23199 3123

LCL139-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.22 319 591 26 16
   SETHEO 3.1 : timeout 1013.56 8335874 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 355.74 354.16 3306342 3306342 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 354.16 199716 3306342 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5509.14 5485.15 47640094 47640094 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.33 5485.15 228111 47640094 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1799.46 15.77 483
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 35985 277
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 12625 398
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 18641 380
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 21841 357
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.12
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.27
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.69 1.36 331 1463 319

                                                                                   LCL140-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.06 319 572 20 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1009.06 8751812 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 394.92 393.23 3709529 3709529 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 393.23 196443 3709529 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5273.57 5251.21 46745255 46745255 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.41 5251.21 225207 46745255 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.32 15.61 144
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 35857 277
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 12625 397
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.24 17809 351
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.70 25297 402
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.13
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.21
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.24 140 555 141

                                                                                   LCL141-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.61 415 779 27 17
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1013.87 8297802 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.88 313.39 2808510 2808510 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.80 313.39 194950 2808510 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5491.13 5466.76 46371024 46371024 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5466.76 214747 46371024 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.88 15.62 101
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 35985 277
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 12625 397
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.51 24209 437
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 29201 444
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 7.72
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 3.56
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 4.99 4.24 555 2799 583

                                                                                   LCL142-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 380454 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 10724452 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.58 315.15 3685346 3685346 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.89 315.15 266033 3685346 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5268.68 5225.76 58132987 58132987 - 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.24 5225.76 300023 58132987 - 267
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.27 27.73 411
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 19473 380
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.66 11409 822
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.54 10385 1113
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.99 10065 764
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.50 291.51 2570 29114 5293

                                                                                   LCL143-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.46 191 266 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.22 28466 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 5.28 2.96 31856 31856 8 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.33 2.96 1991 31856 8 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 40 42.72 3.98 2937 2937 8 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 40 0.16 3.98 11 2937 8 267
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1731.61 27.59 294
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 19473 380
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.55 11409 823
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.57 11089 1113
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.76 10129 764
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 263.70 1 137 2 6 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 210.50 1 121 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.77 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.50 0.36 149 910 247

                                                                                   LCL144-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 38939 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1131.90 12312706 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 354.21 350.48 3713447 3713447 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.89 350.48 332216 3713447 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5182.69 5128.82 46523073 46523073 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.39 5128.82 343174 46523073 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.69 24.74 520
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 15441 337
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 13713 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.72 12497 1137
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.80 22673 699
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.61 291.72 2346 30275 5068

LCL145-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 4446762 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1021.21 12103159 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.28 351.32 4530098 4530098 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 351.32 272056 4530098 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5330.02 5285.71 63142982 63142982 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5285.71 276613 63142982 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1799.27 23.41 265
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 15505 305
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 13649 553
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.15 20305 410
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.99 19665 596
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.09 298.59 2351 31079 5139

LCL146-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 102.94 3097 18269 42 18
   SETHEO 3.1 : timeout 1017.86 11745022 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 334.94 332.29 4060033 4060033 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 332.29 266419 4060033 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5191.55 5150.50 60233571 60233571 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.97 5150.50 276756 60233571 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1799.26 23.71 268
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 15505 305
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 13649 554
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 20305 410
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.03 19665 595
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 7.83 7.24 584 3674 879

LCL147-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 4448198 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1033.94 11836351 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 313.95 311.31 3698196 3698196 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.87 311.31 257937 3698196 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5232.68 5190.56 61943522 61943522 - 266
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.00 5190.56 280115 61943522 - 266
   CLIN 1.0 : timeout 1799.31 23.16 272
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 15505 305
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 13713 554
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 20241 410
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.01 19473 598
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 310.08 299.26 2404 31589 5164

LCL148-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 3121753 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1026.64 11605040 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 397.22 394.10 4879735 4879735 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 394.10 271324 4879735 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5248.88 5206.65 61884530 61884530 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.93 5206.65 278429 61884530 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1799.31 23.22 281
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 15377 305
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 13649 553
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 20241 410
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.05 19473 597
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.63 291.28 2375 30257 5113

LCL149-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 4448214 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1034.34 12262874 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 394.64 391.45 4788076 4788076 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 391.45 265566 4788076 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5487.78 5443.86 63372718 63372718 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 5443.86 277449 63372718 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1799.30 23.36 268
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 15377 305
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 13649 553
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 20177 409
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.04 19537 597
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.34 289.88 2342 30777 5104

                                                                                   LCL150-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 3121513 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1028.10 11634630 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.84 315.34 3830657 3830657 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.34 315.34 266773 3830657 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5405.94 5362.26 62637599 62637599 - 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.30 5362.26 278875 62637599 - 275
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.34 23.55 281
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 15505 305
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 13713 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 20177 409
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.92 19537 598
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.09 297.43 2367 31239 5204

                                                                                   LCL151-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 4454395 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1112.92 13495042 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 335.12 332.42 4371135 4371135 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.10 332.42 283325 4371135 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5194.58 5153.31 64644421 64644421 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.04 5153.31 285483 64644421 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.28 23.44 277
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 15505 306
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 13713 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 20305 414
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.01 19345 599
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.97 291.30 2378 31293 5128

                                                                                   LCL152-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 3124276 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1026.80 10888136 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 394.57 391.23 4233695 4233695 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.25 391.23 236764 4233695 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5315.20 5273.02 57701542 57701542 - 269
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 5273.02 280574 57701542 - 269
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.29 23.63 272
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 15505 305
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 13713 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 20241 410
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.92 19473 599
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.33 293.68 2392 31599 5171

                                                                                   LCL153-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.25 351 449 37 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1021.26 19261487 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 295.81 292.39 5705208 5705208 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 292.39 402188 5705208 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5952.75 5885.23 119388412 119388412 - 299
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5885.23 468452 119388412 - 299
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.76 27.89 1052
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 14865 258
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 15569 533
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.33 21265 720
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.50 16145 543
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 1.89
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.33 0.23 120 490 151

                                                                                   LCL154-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.11 319 456 32 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.58 20978166 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 314.47 310.69 6089888 6089888 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.91 310.69 411758 6089888 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5341.40 5280.75 109577124 109577124 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5280.75 450993 109577124 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.98 27.72 1055
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 14865 258
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 15569 533
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.12 21777 698
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.17 15889 546
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 1.80
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.33 0.22 112 474 145

LCL155-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.85 255 413 24 8
   SETHEO 3.1 : timeout 1908.23 37168299 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.36 350.27 6905558 6905558 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 350.27 415036 6905558 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 6099.16 6028.26 120183264 120183264 - 310
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6028.26 454082 120183264 - 310
   CLIN 1.0 : timeout 1801.67 27.62 1055
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.03 14929 259
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 15569 532
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.65 26385 477
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 16721 526
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.77
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.33 0.26 120 485 150

LCL156-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.05 319 450 30 10
   SETHEO 3.1 : timeout 1325.03 27140864 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.29 311.42 6237206 6237206 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.90 311.42 427180 6237206 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5232.28 5171.77 101191983 101191983 - 266
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.01 5171.77 426181 101191983 - 266
   CLIN 1.0 : timeout 1801.71 27.71 1052
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 14865 258
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 15569 532
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.26 21777 699
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.40 16081 546
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.67
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.34 0.26 120 490 151

LCL157-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.75 255 329 26 8
   SETHEO 3.1 : timeout 1242.48 26348339 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 313.60 309.94 6288417 6288417 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.81 309.94 426379 6288417 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5110.18 5051.47 107752837 107752837 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.96 5051.47 461664 107752837 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1801.72 28.07 1055
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 14865 257
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 15505 532
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.90 27089 469
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 13905 542
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.02
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.22 0.17 110 313 108

LCL158-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.96 287 426 34 10
   SETHEO 3.1 : timeout 1946.69 40723084 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 334.93 331.15 6739886 6739886 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.89 331.15 427616 6739886 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5114.92 5054.08 97066209 97066209 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.38 5054.08 427540 97066209 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1801.69 27.57 1052
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 14801 257
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 15569 532
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.55 25745 482
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 17361 523
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.80
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.22 0.15 106 350 128

LCL159-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.40 383 456 49 14
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.66 18952735 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.01 310.08 5897046 5897046 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.80 310.08 383892 5897046 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5842.32 5774.09 107892397 107892397 - 297
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.16 5774.09 416898 107892397 - 297
   CLIN 1.0 : timeout 1801.67 27.72 1055
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 14865 257
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 15505 532
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.81 29393 477
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.61 15313 554
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.84
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.06 0.82 211 1332 289

                                                                                   LCL160-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 273466 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.48 20412413 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 315.94 312.14 6140456 6140456 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.27 312.14 414803 6140456 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5960.17 5889.43 117235502 117235502 - 303
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 5889.43 434803 117235502 - 303
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.64 24.17 874
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 14865 257
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 15505 532
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.82 30097 477
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.32 19729 529
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.99 294.32 3581 20753 4479

                                                                                   LCL161-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.35 159 191 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 150.91 3057401 18
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 95.52 92.88 1833328 1833328 16 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 5.97 92.88 114583 1833328 16 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 23 62.64 14.33 178263 178263 18 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 23 0.24 14.33 683 178263 18 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.42 17.73 857
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 33169 329
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 4881 510
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.26 13969 682
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.51 9425 512
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 178.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.35
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 42 85 19

                                                                                   LCL162-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 54.96 4406 30574 33 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.57 19265820 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 376.52 373.09 6828851 6828851 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 373.09 376765 6828851 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5200.55 5153.52 91393180 91393180 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5153.52 389293 91393180 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.25 17.79 827
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 33169 329
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 4945 510
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.04 16017 638
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 7761 543
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 42.40 40.02 1229 8979 1541

                                                                                   LCL163-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 203.96 5460 148686 85 18
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.32 19115468 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 355.17 351.98 6503346 6503346 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 351.98 371533 6503346 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5359.04 5310.86 99126271 99126271 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5310.86 402505 99126271 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.35 17.66 838
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 33169 328
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 4945 510
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.38 16465 644
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 9361 555
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 4.68 3.85 470 4123 582

                                                                                   LCL164-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.74 351 1403 29 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.61 19427947 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 375.98 372.61 6976256 6976256 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 372.61 386924 6976256 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5516.56 5467.25 98195674 98195674 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5467.25 391296 98195674 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.35 17.87 822
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 33169 329
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 4945 510
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.04 15953 635
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 7697 544
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.34
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.02 44 100 21

LCL165-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 398886 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1053.48 17344068 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 376.51 373.26 6066155 6066155 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 373.26 337268 6066155 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5180.86 5135.63 80837160 80837160 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5135.63 346563 80837160 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1800.89 29.45 987
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 25553 260
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 10321 417
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 25873 467
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 28369 420
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 303.76 293.20 3088 20018 4077

LCL166-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6769 364281 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1078.36 469752 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 314.88 314.37 186029 186029 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 314.37 13721 186029 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5429.91 5420.55 2371582 2371582 - 274
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5420.55 13092 2371582 - 274
   CLIN 1.0 : timeout 1799.28 5.25 288
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 42449 194
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 27345 236
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 39697 111
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 60433 259
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.05 299.50 1498 3398 1911

LCL167-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5492 360172 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1040.56 544676 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.50 315.98 198469 198469 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 315.98 18245 198469 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5561.98 5553.13 2574201 2574201 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 5553.13 14504 2574201 - 281
   CLIN 1.0 : timeout 1798.33 5.72 216
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 39633 182
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 15569 249
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 39569 111
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 60305 259
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.97 294.68 1889 5749 2329

LCL168-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4981 361117 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1029.51 658232 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : timeout 1798.08 8.09 194
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 40529 176
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 40593 192
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.02 49105 137
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 46929 221
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.69 301.45 2082 5276 2399

LCL169-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.37 0.01 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.39 0.00 273 17
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.68 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.01 0.00 273 12
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.53 0.00 209 10
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 41 15 12

                                                                                   LCL170-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 95 2 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.16 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.16 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.16 - 4 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.16 - 4 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.35 0.00 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.64 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.59 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.38 0.01 273 16
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.52 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 38 9 8

                                                                                   LCL171-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 12 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 5 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 5 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 5 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 5 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 5 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.35 0.00 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 17.49 0.00 593 42
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.88 0.00 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 7.50 0.01 401 36
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.55 0.01 209 10
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.02 44 21 16

                                                                                   LCL172-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 40 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.17 - 6 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 - 6 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.17 - 6 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.17 - 6 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.33 0.00 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 4625 379
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1164.53 0.12 2769 296
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.32 3537 496
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 14.24 0.04 465 87
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 59 45 37

                                                                                   LCL173-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.18 127 76 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 7 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.20 - 7 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.20 - 7 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.20 - 7 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.20 - 7 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.39 0.00 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 4625 379
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 3281 362
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.47 3601 498
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 60.81 0.12 913 215
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.04 59 45 37

                                                                                   LCL174-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.52 351 762 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 62 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 1.44 0.09 171 171 4 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.08 0.09 9 171 4 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.18 - 62 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.18 - 62 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.87 0.01 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 4625 379
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3217 359
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 3409 486
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.44 3089 512
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 1.20 1 18 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 1.20 1 26 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.40 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.32 0.13 176 322 203

LCL175-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 2 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.21 - 4 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.21 - 4 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.21 - 4 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.21 - 4 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.36 0.01 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.67 0.00 209 10
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.60 0.00 209 10
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.90 0.01 273 19
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.57 0.00 209 10
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 38 9 8

LCL176-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 3 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 57 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.15 - 57 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.15 - 57 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.15 - 57 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.15 - 57 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.94 0.01 14
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.00 0.00 209 12
   CLIN-E 0.35FS : P 1 23.43 0.01 465 45
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.82 0.00 273 18
   CLIN-E 0.35BS : P 1 3.41 0.00 273 32
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 13.10 1 86 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 12.30 2 88 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 56 48 38

LCL177-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 15 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 181 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.21 - 181 - 6 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.21 - 181 - 6 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.21 - 181 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.21 - 181 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.13 0.05 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.19 0.00 209 13
   CLIN-E 0.35FS : P 1 24.02 0.02 465 46
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.92 0.00 273 18
   CLIN-E 0.35BS : P 1 3.53 0.00 273 32
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 14.20 1 83 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 11.60 2 86 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.10 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 57 51 40

LCL178-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 15 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 210 6
   SPTHEO m16n1 : P 6 1.15 0.19 225 225 6 15
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.08 0.19 17 225 6 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 210 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 210 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.19 0.06 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.16 0.00 209 13
   CLIN-E 0.35FS : P 1 24.58 0.01 465 46
   CLIN-E 0.35BM : P 1 4.27 0.00 337 26
   CLIN-E 0.35BS : P 1 3.05 0.02 273 28
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 15.10 1 84 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 11.80 2 86 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 55 46 36

LCL179-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1295.63 3808312 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 216.71 215.86 537744 537744 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 215.86 79071 537744 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 3146.28 3132.61 7062477 7062477 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.27 3132.61 73573 7062477 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1801.50 63.17 1409
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.43 3217 436
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 3153 471
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.02 165.63 5849 16400 8689

                                                                                   LCL180-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1959.73 5651471 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 197.61 196.77 534589 534589 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.90 196.77 81459 534589 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 2939.26 2926.58 6863880 6863880 - 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 2926.58 73084 6863880 - 245
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.89 62.82 1467
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 3217 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 3217 438
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 3153 471
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.38 163.75 5902 16643 8396

                                                                                   LCL181-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1363.94 4917743 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 241.68 240.59 920035 920035 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 240.59 87403 920035 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3174.87 3160.95 9536562 9536562 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 3160.95 80251 9536562 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.87 62.40 1468
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3281 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 3473 477
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 3217 461
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.29 167.74 5815 16481 8759

                                                                                   LCL181-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.10 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.10 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.10 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.10 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.09 0.00 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.02 0.00 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.02 0.00 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.02 0.00 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.02 0.00 209 3
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.00 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 14 0 0

                                                                                   LCL182-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 30.30 2714 9593 6 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 5.35 30990 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 11.31 10.19 55863 55863 12 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.91 10.19 4650 55863 12 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 7 33.68 21.06 84633 84633 12 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 7 0.17 21.06 509 84633 12 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 454.31 11.61 239
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 3281 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 3921 457
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 3409 459
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 40.49 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.19 164.38 5793 16170 8756

                                                                                   LCL183-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1405.65 5004705 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 240.90 239.91 941941 941941 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 239.91 89149 941941 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3188.56 3174.50 9787170 9787170 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.21 3174.50 81154 9787170 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.92 62.33 1475
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 3345 434
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 3089 509
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.75 166.37 5821 16481 8761

LCL184-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1593.34 4714942 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 177.60 176.82 555539 555539 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.78 176.82 80006 555539 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 3571.98 3558.66 8467984 8467984 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 3558.66 72172 8467984 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1801.96 62.81 1463
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 3089 458
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 2897 441
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.38 166.02 5864 16400 8486

LCL185-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.32 127 138 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 72 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.17 - 72 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 - 72 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.17 - 72 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.17 - 72 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.89 0.03 14
   CLIN-E 0.35FM : P 1 18.23 0.03 593 43
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : P 1 23.98 0.04 529 77
   CLIN-E 0.35BS : P 1 158.16 0.30 1425 358
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 28.00 1 95 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 76.00 2 99 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.14 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.01 59 61 44

LCL186-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.30 127 138 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 82 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.21 - 82 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.21 - 82 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.21 - 82 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.21 - 82 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.86 0.01 14
   CLIN-E 0.35FM : P 1 18.30 0.02 593 43
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 3217 357
   CLIN-E 0.35BM : P 1 78.61 0.13 849 119
   CLIN-E 0.35BS : P 1 72.70 0.08 849 178
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 28.90 1 94 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 66.50 2 99 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.04 61 62 45

LCL187-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.34 127 150 5 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 332 6
   SPTHEO m16n1 : P 6 1.18 0.22 283 283 6 17
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.07 0.22 19 283 6 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.22 - 332 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.22 - 332 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.12 0.04 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 19.72 0.04 593 44
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 3217 353
   CLIN-E 0.35BM : P 1 81.43 0.11 849 119
   CLIN-E 0.35BS : P 1 75.41 0.07 849 178
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 112.70 2 108 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.53 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.02 62 68 49

LCL188-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 44 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 332 6
   SPTHEO m16n1 : P 4 1.10 0.24 281 281 6 19
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.06 0.24 17 281 6 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 332 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 332 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.19 0.05 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 14.88 0.00 529 38
   CLIN-E 0.35FS : P 1 67.08 0.03 657 74
   CLIN-E 0.35BM : P 1 13.41 0.03 465 65
   CLIN-E 0.35BS : P 1 70.79 0.16 913 233
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 16.60 1 88 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 13.00 2 100 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.33 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 57 51 39

                                                                                   LCL189-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.18 95 44 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 384 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 1.27 0.32 259 259 6 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 0.08 0.32 17 259 6 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.22 - 384 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.22 - 384 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.10 0.06 28
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 15.05 0.01 529 38
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 67.13 0.04 657 74
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 34.09 0.06 593 75
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 31.95 0.07 657 143
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 17.10 1 90 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 13.60 2 101 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.42 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 57 51 39

                                                                                   LCL190-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.27 127 140 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 69 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 1.00 0.10 140 140 4 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.05 0.10 7 140 4 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 69 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 69 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.92 0.01 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 83.36 0.03 1233 90
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 3217 358
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 21.55 0.06 529 93
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 217.96 0.29 1617 441
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 20.10 1 94 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 14.30 2 109 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.11 0.07 86 120 82

                                                                                   LCL191-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1804.24 5831792 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 197.86 196.84 713248 713248 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 196.84 83738 713248 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 2798.25 2784.72 7440324 7440324 - 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 2784.72 77935 7440324 - 242
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.91 62.48 1462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3281 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.61 3345 677
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.80 3793 892
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.04 163.91 5845 16473 8724

                                                                                   LCL192-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 14.82 1692 5276 6 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.34 2527 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 1.96 0.75 3836 3836 8 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.12 0.75 290 3836 8 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.50 - 2527 - 8 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.50 - 2527 - 8 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 114.08 2.37 154
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 3281 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 558.90 0.31 2257 535
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 3793 906
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 127.80 2 145 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 701.20 3 350 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.07 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.65 163.66 5881 16395 8693

                                                                                   LCL193-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.07 542 1554 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.11 787 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 1.27 0.23 1071 1071 6 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.07 0.23 84 1071 6 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.32 - 787 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.32 - 787 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 16.48 0.31 53
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.43 3281 551
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 3153 604
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 32.80 1 99 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 92.10 2 113 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 46.69 19.22 2196 5468 3108

LCL194-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.28 2049 8
   SPTHEO m16n1 : P 7 1.99 0.82 3567 3567 8 19
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.13 0.82 292 3567 8 19
   SPTHEO m256n1 : P 27 18.99 3.06 3315 3315 8 255
   SPTHEO m256s1 : P 27 0.08 3.06 13 3315 8 255
   CLIN 1.0 : P 1 113.68 2.42 154
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.29 4625 375
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 3281 359
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 3409 544
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.47 3217 615
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 49.00 1 99 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 117.10 2 122 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.03 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 9.47 3.52 1020 2621 1434

LCL195-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 7.36 41890 12
   SPTHEO m16n1 : P 2 18.25 17.26 80691 80691 12 19
   SPTHEO m16s1 : P 2 1.48 17.26 6719 80691 12 19
   SPTHEO m256n1 : P 10 33.84 15.91 71862 71862 12 252
   SPTHEO m256s1 : P 10 0.17 15.91 439 71862 12 252
   CLIN 1.0 : timeout 1801.82 62.42 1452
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 3281 551
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 3217 616
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 30.22 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.68 166.12 5808 16313 8802

LCL196-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 50.77 3832 13293 11 11
   SETHEO 3.1 : P 1 36.93 171078 16
   SPTHEO m16n1 : P 2 68.12 67.19 260503 260503 18 17
   SPTHEO m16s1 : P 2 6.77 67.19 26044 260503 18 17
   SPTHEO m256n1 : P 8 167.33 154.01 653332 653332 18 244
   SPTHEO m256s1 : P 8 1.15 154.01 4657 653332 18 244
   CLIN 1.0 : timeout 1801.74 62.54 1447
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 4625 375
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 3281 359
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.35 3281 542
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.54 3153 577
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 25.70 1 93 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 285.50 3 214 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 204.27 98.57 4467 12262 6789

LCL197-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.29 319 684 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.08 649 6
   SPTHEO m16n1 : P 5 1.28 0.30 783 783 6 17
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.08 0.30 72 783 6 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 649 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 649 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.19 0.09 28
   CLIN-E 0.35FM : P 1 889.17 0.11 3665 270
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1386.55 0.12 2961 322
   CLIN-E 0.35BM : P 1 8.51 0.02 401 58
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.79 3857 896
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 36.40 1 105 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 13.90 2 104 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.18 0.50 361 821 458

LCL198-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 51.19 3832 13293 11 11
   SETHEO 3.1 : P 1 86.53 380381 16
   SPTHEO m16n1 : P 2 131.76 130.59 508790 508790 16 22
   SPTHEO m16s1 : P 2 9.38 130.59 36337 508790 16 22
   SPTHEO m256n1 : P 6 361.40 343.80 1448850 1448850 18 250
   SPTHEO m256s1 : P 6 2.22 343.80 9048 1448850 18 250
   CLIN 1.0 : timeout 1801.83 62.52 1458
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 3281 359
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 3473 464
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 3089 510
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 133.90 2 152 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 393.50 3 226 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 199.29 95.86 4445 12223 6776

                                                                                   LCL199-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.78 223 439 6 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.37 8699 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 3.98 3.07 19535 19535 12 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.37 3.07 1948 19535 12 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 44 16.22 4.54 5828 5828 12 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 44 0.07 4.54 29 5828 12 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 180.43 3.36 81
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 336.18 0.11 2321 168
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 141.67 0.12 1169 130
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 226.61 0.10 1233 152
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 59.20 2 119 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 954.80 4 299 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 23.49 8.09 1491 3846 2094

                                                                                   LCL200-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.36 159 182 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.27 2229 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 1.64 0.70 3005 3005 10 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 0.13 0.70 295 3005 10 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 65 18.14 2.94 2662 2662 10 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 65 0.08 2.94 11 2662 10 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 67.39 0.94 61
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 41.84 0.01 849 65
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 138.62 0.08 1169 129
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 15.49 0.01 465 49
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 21.40 1 92 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 57.00 2 100 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.72 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.71 0.19 273 616 333

                                                                                   LCL201-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.45 894 2816 8 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.69 16578 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 8.29 7.17 40183 40183 12 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.66 7.17 3344 40183 12 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 17 21.91 10.04 56715 56715 12 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 17 0.10 10.04 320 56715 12 243
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 454.59 11.58 239
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 3473 452
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 3089 507
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 24.37 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 37.83 15.22 1873 4840 2725

                                                                                   LCL202-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.58 510 1312 7 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 6.94 36521 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 8.67 7.57 41118 41118 14 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.76 7.57 3733 41118 14 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 44 24.14 7.86 17226 17226 14 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 44 0.11 7.86 98 17226 14 252
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1085.97 28.23 334
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 688.71 0.16 3409 238
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 477.48 0.13 1937 264
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 163.72 0.07 1105 214
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 90.50 2 127 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 75.30 2 107 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 17.30 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.89 0.38 301 724 383

                                                                                   LCL203-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.53 510 1312 7 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.95 18190 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 8.79 7.63 44775 44775 12 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.65 7.63 3440 44775 12 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 45 26.36 12.50 58776 58776 14 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 45 0.12 12.50 311 58776 14 248
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 461.86 11.73 239
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 688.92 0.16 3409 238
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1556.53 0.49 3665 434
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 127.14 0.11 1041 146
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 34.30 1 100 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 68.90 2 104 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 27.33 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.90 0.38 303 729 386

LCL204-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 6.52 894 2816 8 8
   SETHEO 3.1 : P 1 2.80 16743 12
   SPTHEO m16n1 : P 2 8.29 7.06 40399 40399 12 17
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.66 7.06 3362 40399 12 17
   SPTHEO m256n1 : P 17 27.29 11.78 56700 56700 12 242
   SPTHEO m256s1 : P 17 0.13 11.78 320 56700 12 242
   CLIN 1.0 : P 1 458.67 11.74 239
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 3473 457
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 3217 453
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 37.57 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 37.35 15.06 1857 4840 2724

LCL205-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.62 510 1312 7 7
   SETHEO 3.1 : P 1 11.24 59428 14
   SPTHEO m16n1 : P 5 13.33 12.07 60011 60011 14 18
   SPTHEO m16s1 : P 5 1.00 12.07 4612 60011 14 18
   SPTHEO m256n1 : P 40 28.34 12.48 58776 58776 14 248
   SPTHEO m256s1 : P 40 0.13 12.48 311 58776 14 248
   CLIN 1.0 : P 1 1090.64 28.04 334
   CLIN-E 0.35FM : P 1 688.23 0.09 3409 238
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.50 3793 464
   CLIN-E 0.35BS : P 1 218.72 0.13 1233 182
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 107.60 2 134 1 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 269.40 3 184 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 41.54 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.90 0.42 302 729 386

LCL206-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.62 510 1312 7 7
   SETHEO 3.1 : P 1 3.07 18360 12
   SPTHEO m16n1 : P 4 9.18 8.15 45009 45009 12 18
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.68 8.15 3458 45009 12 18
   SPTHEO m256n1 : P 45 26.65 12.64 59413 59413 14 251
   SPTHEO m256s1 : P 45 0.12 12.64 311 59413 14 251
   CLIN 1.0 : P 1 458.06 11.92 239
   CLIN-E 0.35FM : P 1 690.12 0.13 3409 238
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1585.01 0.30 3665 418
   CLIN-E 0.35BS : P 1 107.93 0.09 913 132
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 34.00 1 96 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 60.00 2 103 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 30.80 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.91 0.43 302 729 385

LCL207-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.92 415 922 7 7
   SETHEO 3.1 : P 1 0.57 4138 10
   SPTHEO m16n1 : P 5 2.00 1.17 5275 5275 10 17
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.14 1.17 435 5275 10 17
   SPTHEO m256n1 : P 30 14.45 3.14 5733 5733 10 243
   SPTHEO m256s1 : P 30 0.06 3.14 27 5733 10 243
   CLIN 1.0 : P 1 153.48 3.02 142
   CLIN-E 0.35FM : P 1 699.60 0.06 3409 240
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 3473 448
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 3089 505
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 12.70 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 23.83 8.28 1489 3818 2122

LCL208-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 29.96 2714 9598 7 7
   SETHEO 3.1 : P 1 38.28 185309 14
   SPTHEO m16n1 : P 1 29.10 28.29 139904 139904 14 16
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.87 28.29 13985 139904 14 16
   SPTHEO m256n1 : P 6 93.28 79.01 355929 355929 14 253
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.57 79.01 2333 355929 14 253
   CLIN 1.0 : P 1 1090.40 28.35 334
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 3281 483
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 3153 513
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 24.71 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.26 167.15 5816 16304 8697

                                                                                   LCL209-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 2100.39 6760912 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 197.23 196.23 716277 716277 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.88 196.23 88476 716277 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 2779.70 2766.66 7318846 7318846 - 239
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.97 2766.66 76894 7318846 - 239
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.69 63.24 1430
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.45 3345 561
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.88 3793 896
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.29 165.50 5858 16381 8688

                                                                                   LCL210-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 30.14 2746 9622 8 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 87.06 374113 16
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 240.41 239.41 854458 854458 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 239.41 90349 854458 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 190.05 174.01 810850 810850 16 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 0.96 174.01 4175 810850 16 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.66 62.95 1418
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 4625 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.31 3281 483
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 3153 513
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 53.72 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.55 164.95 5874 16521 8593

                                                                                   LCL211-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 29.91 2714 9585 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.35 9028 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 5.83 4.89 27859 27859 10 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.46 4.89 2317 27859 10 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 15 17.12 5.20 18360 18360 10 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 15 0.07 5.20 90 18360 10 254
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 374.61 10.11 270
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4625 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.46 3281 482
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 3025 510
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.32 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.21 164.49 5874 16527 8597

                                                                                   LCL212-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 11 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 26 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.15 - 26 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.15 - 26 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.15 - 26 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.15 - 26 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.91 0.01 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 6.59 0.00 401 26
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.10 0.00 209 13
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.97 0.00 273 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.78 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 16.40 1 88 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 12.90 2 93 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.01 59 45 36

                                                                                   LCL213-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 30.39 2746 9645 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.79 17106 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 4.56 3.35 19659 19659 10 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.34 3.35 1633 19659 10 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 12 33.49 17.72 71397 71397 10 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 12 0.17 17.72 431 71397 10 251
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 375.22 10.03 270
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 4625 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3281 359
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.45 3281 484
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 3089 472
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 264.20 3 165 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 53.90 2 99 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.25 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.74 166.03 5807 16268 8792

LCL214-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 30.77 2746 9645 5 5
   SETHEO 3.1 : P 1 2.40 15286 10
   SPTHEO m16n1 : P 3 3.94 2.73 16384 16384 10 16
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.35 2.73 1633 16384 10 16
   SPTHEO m256n1 : P 12 31.71 13.96 68889 68889 10 251
   SPTHEO m256s1 : P 12 0.16 13.96 431 68889 10 251
   CLIN 1.0 : P 1 375.87 10.06 270
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.46 3281 472
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 3089 511
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 491.20 3 198 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 54.60 2 99 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.62 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.03 164.04 5793 16083 8697

LCL215-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 58.15 4055 14648 6 6
   SETHEO 3.1 : P 1 6.20 35908 12
   SPTHEO m16n1 : P 3 16.35 14.99 68847 68847 12 19
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.32 14.99 5732 68847 12 19
   SPTHEO m256n1 : P 10 35.06 14.23 71527 71527 12 251
   SPTHEO m256s1 : P 10 0.18 14.23 437 71527 12 251
   CLIN 1.0 : timeout 1801.69 62.85 1434
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.31 3217 470
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 3089 509
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 15.92 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.52 164.23 5761 16078 8697

LCL216-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 30.05 2714 9588 5 5
   SETHEO 3.1 : P 1 1.04 7216 10
   SPTHEO m16n1 : P 2 4.19 3.30 18564 18564 10 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.38 3.30 1851 18564 10 16
   SPTHEO m256n1 : P 7 19.98 4.52 15198 15198 10 251
   SPTHEO m256s1 : P 7 0.09 4.52 90 15198 10 251
   CLIN 1.0 : P 1 374.67 9.98 270
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 3281 473
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 3089 507
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.97 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.11 165.65 5852 16440 8708

LCL217-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 29.54 2714 9588 5 5
   SETHEO 3.1 : P 1 1.64 10183 10
   SPTHEO m16n1 : P 1 5.92 4.77 25791 25791 10 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.46 4.77 2144 25791 10 19
   SPTHEO m256n1 : P 6 24.16 8.10 16225 16225 10 253
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.11 8.10 90 16225 10 253
   CLIN 1.0 : P 1 387.86 10.27 270
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 3793 431
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 3537 417
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.56 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.11 161.68 5695 15797 8470

LCL218-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 19.71 2043 6852 6 6
   SETHEO 3.1 : P 1 4.87 28501 12
   SPTHEO m16n1 : P 4 9.16 8.02 45747 45747 12 19
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.73 8.02 3807 45747 12 19
   SPTHEO m256n1 : P 23 28.53 14.12 51732 51732 12 249
   SPTHEO m256s1 : P 23 0.14 14.12 318 51732 12 249
   CLIN 1.0 : timeout 1801.33 63.58 1391
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4625 375
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3217 356
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 3473 453
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 3089 507
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 31.65 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.60 166.43 5843 16481 8761

                                                                                   LCL219-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 2140.88 6622550 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 201.27 200.29 693994 693994 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.12 200.29 84967 693994 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 2779.18 2765.53 7257186 7257186 - 239
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.91 2765.53 75947 7257186 - 239
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.41 63.07 1400
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.29 4561 373
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 3217 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.83 3857 891
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.16 4369 1129
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.26 162.37 5808 16082 8700

                                                                                   LCL220-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1621.25 5689090 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 239.82 238.72 932778 932778 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 238.72 87193 932778 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3161.16 3145.88 9802905 9802905 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.16 3145.88 82827 9802905 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.58 42.96 1702
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4561 374
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 3217 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.43 3217 461
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 2897 417
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.19 161.70 5682 15788 8447

                                                                                   LCL221-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1577.35 5859254 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 238.85 237.77 962996 962996 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 237.77 88170 962996 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3131.79 3116.48 10054963 10054963 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 3116.48 83275 10054963 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1806.01 43.13 1654
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 4561 374
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 3281 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.69 3217 585
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.69 3793 890
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.57 159.66 5621 15327 8274

                                                                                   LCL222-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1579.28 5864316 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 241.80 240.61 989961 989961 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 240.61 91297 989961 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3181.21 3167.01 10220931 10220931 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 3167.01 84665 10220931 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.63 42.99 1701
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 3217 355
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.53 3217 547
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.74 3793 895
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.66 164.05 5651 15837 8477

                                                                                   LCL223-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1452.12 5507317 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 198.45 197.53 825702 825702 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.20 197.53 92275 825702 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3056.45 3041.64 9714715 9714715 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 3041.64 84341 9714715 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.81 43.00 1712
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 4625 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 3281 359
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.46 3409 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 3153 592
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.73 173.11 5770 15633 8484

LCL224-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1505.66 5746727 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 237.37 236.32 989972 989972 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 236.32 89945 989972 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 3124.84 3110.41 10059783 10059783 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 3110.41 85316 10059783 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1805.76 43.19 1701
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3281 359
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.30 3409 542
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 3089 590
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 537.50 4 239 2 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.78 163.87 5663 15926 8515

LCL225-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 2081.96 7790428 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 276.97 275.63 1165016 1165016 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 275.63 90685 1165016 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 3408.11 3392.32 11619913 11619913 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.33 3392.32 85422 11619913 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1799.11 47.95 649
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 3281 358
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 3601 495
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.49 3089 561
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.85 161.99 5672 15911 8516

LCL226-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.52 351 762 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 62 4
   SPTHEO m16n1 : P 4 1.31 0.19 144 144 4 16
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.09 0.19 9 144 4 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 62 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 62 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.91 0.01 14
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 4625 375
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 3217 359
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 3473 569
   CLIN-E 0.35BS : P 1 119.39 0.17 1233 316
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 1.10 1 18 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 1.10 1 26 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.29 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.31 0.13 175 321 202

LCL227-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1954.04 7477391 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 278.71 277.34 1149818 1149818 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 277.34 93072 1149818 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 3363.89 3347.78 12300943 12300943 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.18 3347.78 94488 12300943 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1800.59 44.73 1027
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 3217 359
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.43 3409 543
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.53 3153 656
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.66 163.95 5819 16235 8751

LCL228-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1389.19 5165821 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 199.00 198.06 795189 795189 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 198.06 88671 795189 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 3072.03 3056.37 9753265 9753265 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.92 3056.37 83101 9753265 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.82 44.56 565
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 4625 376
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3217 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.55 3537 721
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.04 4497 1156
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.40 161.20 5709 15805 8463

                                                                                   LCL229-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1249.28 4935910 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 278.07 276.66 1159794 1159794 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 276.66 93920 1159794 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3551.42 3534.76 13059478 13059478 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 3534.76 94701 13059478 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.86 43.79 566
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 4561 374
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 3217 359
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 3345 507
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 3089 572
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.70 166.10 5807 16196 8757

                                                                                   LCL230-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 55.48 259128 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 47.30 46.18 223968 223968 14 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 3.90 46.18 18658 223968 14 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 122.38 105.01 558847 558847 14 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 0.74 105.01 3552 558847 14 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.74 43.18 1712
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4625 373
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3217 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 3345 538
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 3217 643
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 59.11 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.46 159.95 5663 15375 8336

                                                                                   LCL230-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 2 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.12 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.12 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.12 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.12 - 4 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.10 0.00 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.04 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.04 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.04 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.04 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.00 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.00 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 14 0 0

                                                                                   LCL231-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 84.75 393801 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 99.04 97.97 455912 455912 14 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.04 97.97 32560 455912 14 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 135.67 117.65 608458 608458 14 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 0.76 117.65 3552 608458 14 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.14 48.00 665
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 4625 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 3537 494
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.46 3089 563
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 157.57 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.59 166.21 5776 16160 8751

                                                                                   LCL232-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1685.09 5467390 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 198.96 198.12 688821 688821 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.26 198.12 86680 688821 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3491.88 3477.84 10107743 10107743 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 3477.84 77268 10107743 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.77 62.74 1441
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 4625 378
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3281 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.52 4241 429
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.50 3601 424
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.89 162.99 5915 16643 8401

LCL233-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 2038.71 5431683 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 199.22 198.22 497930 497930 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.22 198.22 77873 497930 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 2951.51 2936.76 6712325 6712325 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 2936.76 77157 6712325 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1801.75 62.68 1437
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 3345 398
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 3345 399
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.44 161.88 5907 16730 8455

LCL234-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1680.55 5626600 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 237.99 237.06 807154 807154 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.30 237.06 86965 807154 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 3406.47 3392.88 9631676 9631676 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.19 3392.88 80017 9631676 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1801.68 63.02 1440
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 3665 424
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 3217 451
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.55 165.22 5780 16143 8738

LCL235-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1814.66 6259556 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 259.40 258.41 942751 942751 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 258.41 88119 942751 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 3697.09 3682.52 11276708 11276708 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 3682.52 79190 11276708 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1801.74 62.77 1434
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.43 3857 466
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 3281 437
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.34 166.56 5877 16439 8737

LCL236-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 2019.03 6402972 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 201.45 200.57 724274 724274 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 200.57 82990 724274 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 3075.46 3061.19 8725386 8725386 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 3061.19 77592 8725386 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1801.58 63.01 1421
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.47 4241 431
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.50 3665 426
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.25 163.80 5858 16420 8499

LCL237-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1681.17 5624910 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 237.81 236.84 852458 852458 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.90 236.84 92580 852458 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 3409.75 3395.62 9668740 9668740 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 3395.62 80783 9668740 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1801.72 63.22 1439
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 3281 362
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 3729 438
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 3217 456
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.43 165.10 5780 16143 8738

                                                                                   LCL238-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1912.97 5165058 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 200.65 199.64 511050 511050 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 199.64 80407 511050 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 2797.18 2783.37 6294478 6294478 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 2783.37 71352 6294478 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.61 62.71 1361
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4625 378
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 3281 362
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 3537 394
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 3345 395
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.45 165.67 5925 16643 8398

                                                                                   LCL239-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.09 2930760 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 239.67 238.59 724867 724867 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 238.59 75434 724867 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3014.82 3001.96 7244580 7244580 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.02 3001.96 66062 7244580 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.71 63.01 1440
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 4625 379
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 3281 362
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.41 4049 347
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 4049 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.71 166.22 5831 16452 8750

                                                                                   LCL240-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1890.97 5228517 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 198.35 197.33 524862 524862 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 197.33 78422 524862 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 2795.93 2783.39 6468188 6468188 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.32 2783.39 72505 6468188 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.81 62.73 1440
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 4625 378
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 362
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 3409 465
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 3153 472
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.53 164.78 5925 16643 8398

                                                                                   LCL241-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1889.85 5230161 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 199.76 198.85 533517 533517 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 198.85 80521 533517 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 2801.35 2787.47 6602742 6602742 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.38 2787.47 76657 6602742 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.36 63.37 1399
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 4625 378
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 3281 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 3409 465
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 3153 472
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.51 165.04 5925 16643 8398

                                                                                   LCL242-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1489.86 5643789 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 240.22 239.03 981403 981403 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 239.03 91229 981403 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3249.73 3234.20 10932065 10932065 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 3234.20 84149 10932065 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.18 70.63 974
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 4561 371
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 3217 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 3537 490
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 3025 558
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.61 165.29 5772 16158 8746

LCL243-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1477.71 5221679 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 279.56 278.25 1059578 1059578 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 278.25 85511 1059578 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 3236.94 3222.64 9885969 9885969 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.39 3222.64 78205 9885969 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1798.21 70.22 977
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.60 3153 470
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 3153 491
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.72 166.76 5805 16258 8786

LCL244-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1695.67 5552082 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 239.20 238.26 787460 787460 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 238.26 85683 787460 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 3436.29 3421.93 9184935 9184935 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 3421.93 76048 9184935 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1798.21 70.49 977
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 3473 441
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 3089 500
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.76 164.65 5789 16091 8704

LCL245-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1697.71 5543295 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 236.83 235.83 777536 777536 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.92 235.83 84453 777536 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 3448.72 3434.58 9085531 9085531 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 3434.58 74254 9085531 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1798.01 70.77 942
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 3473 443
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 3089 500
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.80 164.92 5789 16091 8704

LCL246-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1881.90 5238457 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 199.60 198.59 512862 512862 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 198.59 81230 512862 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 2824.66 2810.82 6120842 6120842 - 240
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 2810.82 71918 6120842 - 240
   CLIN 1.0 : timeout 1802.05 62.15 1481
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 4561 371
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3217 353
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.55 3409 641
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.51 3281 644
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.93 167.25 5874 16400 8690

LCL247-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1388.42 5099261 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 237.38 236.30 923690 923690 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 236.30 87534 923690 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 3298.98 3284.17 10411874 10411874 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 3284.17 81683 10411874 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1805.24 42.59 1629
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4561 371
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 3217 353
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.31 3729 403
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 3473 410
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.43 164.57 5664 15844 8495

                                                                                   LCL248-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1665.54 5730734 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 238.16 237.11 837418 837418 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 237.11 89813 837418 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3456.23 3443.00 9519923 9519923 - 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 3443.00 78333 9519923 - 241
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.15 62.38 1500
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 4561 370
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 3217 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 3409 443
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 3025 506
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.65 167.31 5793 16411 8738

                                                                                   LCL249-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1356.41 4898522 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 237.84 236.77 916698 916698 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.20 236.77 87418 916698 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3197.47 3183.34 9679104 9679104 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 3183.34 81026 9679104 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.05 62.23 1494
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4561 371
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 3217 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.47 3281 479
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 3025 439
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.34 167.91 5816 16487 8763

                                                                                   LCL250-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59651 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1357.11 4895959 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 238.29 237.21 943396 943396 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.16 237.21 88709 943396 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3150.96 3136.53 9415349 9415349 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.42 3136.53 80288 9415349 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.10 62.33 1494
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4625 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 3281 479
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 3089 443
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.23 165.01 5810 16422 8703

                                                                                   LCL251-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1708.18 5485162 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 237.83 236.74 789697 789697 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 236.74 85402 789697 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3456.69 3442.50 8999333 8999333 - 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 3442.50 75926 8999333 - 241
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.05 42.47 1619
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4625 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 3601 414
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 3409 421
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.68 167.60 5827 16202 8781

                                                                                   LCL252-1 (unknown) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1917.21 6369600 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 240.62 239.58 793984 793984 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 239.58 87900 793984 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 3854.49 3838.80 10994283 10994283 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 3838.80 82383 10994283 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.13 42.60 1621
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 4625 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3281 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.54 3281 467
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.45 3089 474
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.80 164.77 5782 16100 8710

LCL253-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1369.20 4770814 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 238.45 237.36 900688 900688 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.27 237.36 86136 900688 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 3147.40 3132.33 9320615 9320615 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.19 3132.33 79953 9320615 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1802.14 62.13 1492
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.14 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 3857 458
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 3345 449
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.09 165.21 5792 16180 8755

LCL254-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1718.28 5435361 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 239.64 238.58 781071 781071 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 238.58 88030 781071 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 3444.46 3429.59 8820316 8820316 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 3429.59 75402 8820316 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1798.37 47.52 502
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 4625 378
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 3281 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 3537 394
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 3345 396
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.61 165.54 5753 16116 8706

LCL255-1 (unknown) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 59637 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 2173.13 7454970 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 258.09 256.95 887946 887946 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 256.95 87531 887946 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 2910.46 2895.25 8886520 8886520 - 247
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.14 2895.25 80337 8886520 - 247
   CLIN 1.0 : timeout 1798.36 47.60 502
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 4625 377
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 3281 360
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 3281 551
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.55 3281 592
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.59 166.24 5782 16235 8768

LCL256-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 32.44 3065 22967 44 19
   SETHEO 3.1 : timeout 1044.79 5453942 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.10 319.59 1655804 1655804 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 319.59 119721 1655804 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4818.94 4809.91 23596643 23596643 - 243
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4809.91 129079 23596643 - 243
   CLIN 1.0 : timeout 1797.36 8.13 277
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 47441 199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 47121 216
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.02 59281 235
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 31377 192
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 298.61 275.25 4826 13434 6166

LDA001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.40 223 130 24 8
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 4575616 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 336.36 335.14 1716228 1716228 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.06 335.14 135291 1716228 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5157.04 5138.17 28984378 28984378 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5138.17 202599 28984378 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1800.25 29.73 852
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 13009 357
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.74 8977 709
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 18.98 16721 505
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.59 16913 536
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.10
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.06
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.05 60 90 53

                                                                                   LDA002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.77 862 881 53 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 11443862 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.51 334.67 4046918 4046918 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.26 334.67 273347 4046918 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5346.51 5317.64 62487052 62487052 - 269
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5317.64 395063 62487052 - 269
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.86 24.50 330
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 14609 387
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 8145 605
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 31.48 13393 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.00 6353 1320
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 18.24
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.00
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.45 0.37 160 391 224

                                                                                   LDA003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.36 191 155 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 13566714 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 19.04 17.20 168512 168512 13 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 1.19 17.20 10532 168512 13 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 43 28.49 3.86 19166 19166 13 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 43 0.11 3.86 74 19166 13 259
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 156.54 1.93 57
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 367.51 0.06 3217 120
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1527.18 0.24 6673 326
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.04 7889 726
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.74 11153 544
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 17.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 49 88 61

                                                                                   LDA004-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 352791 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 24160424 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.73 315.79 4191948 4191948 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 315.79 318846 4191948 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5199.01 5166.15 65101452 65101452 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5166.15 386734 65101452 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.27 24.58 959
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 6097 191
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 5137 297
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.98 10385 938
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 22.07 25041 1034
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.92 283.07 3418 33755 8077

                                                                                   LDA005-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 83788 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 31857382 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 357.83 353.67 5348892 5348892 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 353.67 330027 5348892 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4935.26 4876.92 69848324 69848324 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4876.92 389965 69848324 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.36 5.35 334
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.50 15185 946
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.96 8209 1211
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.49 16017 942
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.52 9041 848
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.72 290.59 3428 21856 8593

                                                                                   LDA005-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 107893 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 31780013 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.80 316.67 5330141 5330141 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 316.67 375215 5330141 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4988.32 4939.51 77042772 77042772 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4939.51 442610 77042772 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.40 28.65 937
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 74.03 9745 776
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.26 12049 880
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.47 19473 970
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.58 9169 849
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.12 282.11 3855 22869 7451

LDA006-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 99428 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 32219545 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.66 331.78 5038967 5038967 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 331.78 336804 5038967 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5010.69 4953.68 71101811 71101811 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4953.68 410758 71101811 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1801.75 5.32 769
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.82 15313 939
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.19 8273 1225
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.82 16145 937
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.67 10961 918
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.06 291.69 3335 25261 8936

LDA006-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 107428 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 38112759 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 322.35 319.34 5750618 5750618 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 319.34 410191 5750618 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4913.52 4866.33 82172243 82172243 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4866.33 436950 82172243 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1801.42 16.14 736
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 51.97 7633 769
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 8.78 10385 1008
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.88 19537 968
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.66 11089 921
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.35 284.76 3981 23286 7242

LDA007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 47.32 1947 6631 11 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 31983502 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.50 316.55 4704233 4704233 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 316.55 334826 4704233 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4991.30 4928.36 73321268 73321268 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4928.36 409072 73321268 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1799.85 4.11 211
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 14.20 15505 934
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.08 8273 1196
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.08 16337 924
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.58 11089 877
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.75 287.48 3498 23470 9164

LDA007-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 28.11 2458 6096 11 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 38338864 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.18 316.75 5361130 5361130 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 316.75 384061 5361130 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5075.11 5019.36 83993163 83993163 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5019.36 444157 83993163 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1799.15 16.32 542
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 72.98 8913 728
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 9.92 11345 1036
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.36 19601 965
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.64 11281 882
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.90 280.27 3707 31507 8295

LDA007-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.54 255 177 11 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 4560604 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 317.63 316.33 2266801 2266801 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 316.33 254879 2266801 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 3 181.30 164.44 2048949 2048949 28 259
   SPTHEO m256s1 : P 3 0.70 164.44 7911 2048949 28 259
   CLIN 1.0 : P 1 818.94 12.55 105
   CLIN-E 0.35FM : P 1 55.06 0.03 1681 79
   CLIN-E 0.35FS : P 1 295.86 0.15 2833 273
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.78 15121 863
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 40.95 18705 655
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 194.35 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.08
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.10 0.09 65 106 58

                                                                                   LDA008-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 80700 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 33361991 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.34 355.04 5667332 5667332 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 355.04 370727 5667332 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4914.00 4854.68 76161013 76161013 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4854.68 402222 76161013 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.69 6.14 697
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.62 13009 825
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 28.68 9745 1152
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.19 14865 825
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 96.74 18705 862
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.02 289.48 3112 17771 7383

                                                                                   LDA008-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 100635 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 36023867 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.00 318.50 5250256 5250256 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 318.50 389688 5250256 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4818.95 4765.93 81680396 81680396 - 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4765.93 430379 81680396 - 243
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.25 14.71 875
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.58 11601 536
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 2.25 10897 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.51 14545 804
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 101.01 18897 862
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.83 286.37 3455 18542 7424

                                                                                   LDA009-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5077 64416 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 35296162 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.60 351.99 5667126 5667126 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 351.99 346122 5667126 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4839.24 4776.01 76836301 76836301 - 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.11 4776.01 413885 76836301 - 245
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.80 4.45 233
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.44 15825 768
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.17 7697 1213
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.87 16721 755
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.62 11025 870
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.77 284.94 3584 29924 9533

                                                                                   LDA009-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4279 119603 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 40878687 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.14 316.70 6022956 6022956 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 316.70 420096 6022956 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5059.08 5005.64 90475056 90475056 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5005.64 472928 90475056 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1803.01 17.77 1147
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.30 8849 641
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.85 13585 753
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.77 18065 867
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.61 11281 877
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.31 283.10 3819 30176 7953

                                                                                   LDA010-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 64941 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 35100906 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.97 355.25 5789439 5789439 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 355.25 366508 5789439 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4871.99 4808.54 73861594 73861594 - 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4808.54 406302 73861594 - 245
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.85 4.32 233
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.35 15825 771
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.26 7697 1223
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.73 16721 758
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.77 11153 877
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 521.98 510.54 3852 27376 8041

LDA010-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 228.65 4183 47913 26 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 40809680 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.11 311.57 5450752 5450752 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 311.57 383346 5450752 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5056.05 5001.07 87536392 87536392 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5001.07 451645 87536392 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1800.04 14.93 625
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.09 8849 642
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 26.04 13585 753
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.61 18193 867
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 11281 881
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.73 284.67 2560 30082 6420

LDA011-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5045 64213 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 34896407 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 355.06 350.29 5640529 5640529 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.14 350.29 351796 5640529 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4792.43 4729.12 72219138 72219138 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4729.12 392538 72219138 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1799.84 5.05 234
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.49 15825 771
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.19 7697 1223
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.95 16721 758
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.59 11153 877
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.87 296.84 3811 25042 8488

LDA011-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 218.37 4183 46244 21 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.98 22908389 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.86 312.42 5870151 5870151 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 312.42 418247 5870151 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5041.23 4985.95 90207408 90207408 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4985.95 487557 90207408 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1800.81 14.95 781
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.17 8849 642
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.92 13585 753
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.72 18321 867
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.59 11281 881
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.07 283.20 2636 27922 8053

LDA012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 65515 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 34538251 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.53 330.99 5006372 5006372 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 330.99 326361 5006372 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5175.48 5108.26 80668214 80668214 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.20 5108.26 408938 80668214 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1800.40 6.87 369
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.41 15761 771
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.13 7761 1215
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.93 16721 760
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.55 11153 878
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 64.64 60.90 1035 12122 3318

LDA012-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 13.81 1596 3480 16 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 37531967 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.92 313.47 6101496 6101496 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 313.47 425776 6101496 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5050.86 4991.76 88278098 88278098 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.07 4991.76 442226 88278098 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1802.57 17.96 1049
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.25 8849 640
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.74 13649 754
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.54 18577 867
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.58 11345 881
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 6.41 5.38 176 3814 298

                                                                                   LDA013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.87 223 352 10 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 25274259 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 337.38 334.06 4048512 4048512 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 334.06 261185 4048512 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5111.06 5060.54 60576904 60576904 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5060.54 320697 60576904 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.14 4.55 872
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.76 13969 791
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.05 14865 659
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.77 14865 786
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 98.54 8401 637
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 17.69 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.24 0.19 74 240 82

                                                                                   LDA014-1 (open) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5811 21188 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 33616776 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 294.67 290.12 4226978 4226978 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.84 290.12 352695 4226978 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4818.26 4746.78 79339646 79339646 - 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.42 4746.78 459380 79339646 - 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.84 7.42 293
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.54 12689 1013
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.55 8785 1117
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.33 14225 1013
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 9745 1108
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.48 288.04 3610 23501 8857

                                                                                   MSC001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 12.84 1085 3093 11 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 14.46 108767 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 4.80 1.50 10140 10140 14 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.24 1.50 507 10140 14 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 14 69.66 21.90 130806 130806 14 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 14 0.27 21.90 507 130806 14 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.28 16.32 591
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.54 18769 393
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 8785 474
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.95 16849 387
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.77 11985 432
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 442.70 2 274 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 64.67 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.29 242 407 308

                                                                                   MSC002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.04 255 404 7 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 495 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 2.80 0.10 500 500 11 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.14 0.10 25 500 11 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 124 31.20 1.18 5040 5040 11 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 124 0.13 1.18 21 5040 11 240
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 60.77 3.07 176
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 860.04 0.26 4945 315
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.62 5969 1122
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 56.33 0.07 1489 92
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.38 5073 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 73.70 2 55 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 71.30 1 33 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.91 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.26 0.14 133 170 163

                                                                                   MSC002-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.90 223 404 7 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 382 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 1.53 0.08 425 425 11 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.09 0.08 25 425 11 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 131 21.60 3.58 5040 5040 11 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 131 0.09 3.58 21 5040 11 240
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 16.40 0.70 76
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 131.19 0.24 1745 205
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.70 4689 1167
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 39.34 0.06 1041 81
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.50 3729 1007
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 72.20 2 48 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 70.00 1 25 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.72 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.10 96 117 112

MSC003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 7 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 156 10
   SPTHEO m16n1 : P 2 1.19 0.08 291 291 10 17
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.07 0.08 18 291 10 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.24 - 156 - 10 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.24 - 156 - 10 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.82 0.03 18
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.90 0.02 337 15
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.86 0.00 337 15
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.73 0.02 209 13
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.79 0.04 209 13
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.90 1 27 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.20 1 19 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.17 5 1 4
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 31 9 9

MSC004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 16 7 7
   SETHEO 3.1 : P 1 0.20 2512 24
   SPTHEO m16n1 : P 3 1.59 0.31 1066 1066 24 15
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.11 0.31 91 1066 24 15
   SPTHEO m256n1 : P 4 24.23 5.37 10156 10156 24 249
   SPTHEO m256s1 : P 4 0.10 5.37 44 10156 24 249
   CLIN 1.0 : P 1 46.01 0.41 121
   CLIN-E 0.35FM : P 1 258.77 224.55 1297 78
   CLIN-E 0.35FS : P 1 247.37 214.41 1297 78
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.44 0.37 273 17
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.51 0.38 273 17
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.20 1 27 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.30 1 19 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 1.19 44 1 10
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 35 16 16

MSC005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 45.37 4087 11670 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 219 9
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.95 0.08 256 256 9 16
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.06 0.08 16 256 9 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.23 - 219 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.23 - 219 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 81.24 1.16 107
   CLIN-E 0.35FM : P 1 48.66 0.09 2833 108
   CLIN-E 0.35FS : P 1 24.09 0.08 785 128
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.53 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.52 0.00 209 11
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.80 1 12 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.40 1 14 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.08 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 27 12 10

MSC006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.76 95 618 11 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.36 4526 21
   SPTHEO m16n1 : P 16 2.56 1.52 16064 16064 20 16
   SPTHEO m16s1 : P 16 0.16 1.52 1004 16064 20 16
   SPTHEO m256n1 : P 220 28.16 11.49 42752 42752 21 256
   SPTHEO m256s1 : P 220 0.11 11.49 167 42752 21 256
   CLIN 1.0 : P 1 42.01 0.77 136
   CLIN-E 0.35FM : P 1 92.04 35.71 1425 133
   CLIN-E 0.35FS : P 1 91.19 32.48 1425 129
   CLIN-E 0.35BM : P 1 89.99 35.89 1425 134
   CLIN-E 0.35BS : P 1 52.17 7.82 1233 104
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 2.80 1 36 9 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 5.00 2 44 13 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.45 106 0 21
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 27 40 26

MSC007-1.005 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.94 127 410 142 99
   SETHEO 3.1 : P 1 5.16 92522 590
   SPTHEO m16n1 : P 40 36.00 19.80 135760 135760 590 40
   SPTHEO m16s1 : P 40 0.90 19.80 3394 135760 590 40
   SPTHEO m256n1 : P 256 199.68 93.41 338944 338944 590 256
   SPTHEO m256s1 : P 256 0.78 93.41 1324 338944 590 256
   CLIN 1.0 : P 1 1.74 1.02 45
   CLIN-E 0.35FM : P 1 6.86 6.38 273 45
   CLIN-E 0.35FS : P 1 6.86 6.38 273 45
   CLIN-E 0.35BM : P 1 6.86 6.38 273 45
   CLIN-E 0.35BS : P 1 6.86 6.38 273 45
   CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.90 0 45 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.80 0 45 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.05 60 0 359
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (non-unit_equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (non-unit_equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.11 0.08 47 23 -142

                                                                                   MSC007-2.002 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 28 10 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 910 16
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 2.10 0.82 5460 5460 17 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.14 0.82 364 5460 17 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 27.50 3.72 25750 25750 16 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 0.11 3.72 103 25750 16 250
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.15 0.10 28
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 2.77 0.00 273 29
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 16.01 0.02 657 62
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.13 9233 741
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.72 11089 597
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 23.90 1 110 2 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 20.10 1 110 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 29 51 21

                                                                                   MSC008-1.002 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 39.64 894 4224 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 11.78 180123 57
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 19.68 16.56 229776 229776 57 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 1.23 16.56 14361 229776 57 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 218 100.55 49.32 812496 812496 57 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 218 0.42 49.32 3722 812496 57 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1806.46 8.14 2136
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1564.35 657.81 5713 453
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1589.37 646.22 5521 400
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 860.86 654.11 2769 139
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 831.97 625.49 2769 137
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 54.80 1 72 9 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 398.00 2 983 9 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 2.27 512 0 26
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 7.32 6.99 425 1437 328

                                                                                   MSC008-2.002 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 26.88 798 3488 6 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 7.88 135973 65
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 13.60 10.80 173696 173696 65 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.85 10.80 10856 173696 65 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 204 84.13 38.34 642368 642368 65 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 204 0.36 38.34 3142 642368 65 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.32 4.37 692
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 840.01 5777 445
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 580.90 5969 421
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1615.88 2705 123
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1618.04 2705 123
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 46.50 1 78 9 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 257.70 2 662 9 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 1.88 288 0 26
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.53 293.95 1532 15966 5233

                                                                                   NUM001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.51 6979 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 4.20 1.15 10311 10311 9 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.20 1.15 491 10311 9 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 142 44.25 4.40 28320 28320 9 295
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 142 0.15 4.40 96 28320 9 295
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1592.35 3.35 241
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 81233 157
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 15185 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 43345 986
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.08 48273 270
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 146.77 141.37 2549 5554 4565

                                                                                   NUM002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.07 817 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 2.24 0.40 3232 3232 7 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 0.14 0.40 202 3232 7 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 73 43.65 4.34 21534 21534 7 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 73 0.15 4.34 74 21534 7 291
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 66.67 0.22 52
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.03 81233 157
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 15185 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.70 42769 990
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.06 48337 269
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.65 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.27 293.64 3182 7561 5868

NUM003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.47 6089 7
   SPTHEO m16n1 : P 9 3.36 0.88 12288 12288 7 16
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.21 0.88 768 12288 7 16
   SPTHEO m256n1 : P 75 50.66 10.40 55130 55130 7 298
   SPTHEO m256s1 : P 75 0.17 10.40 185 55130 7 298
   CLIN 1.0 : P 1 1575.98 3.33 241
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 81809 157
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 15249 375
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.18 42833 995
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 48337 270
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.53 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.42 293.98 3187 7558 5876

NUM004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 643 7
   SPTHEO m16n1 : P 9 2.52 0.27 2556 2556 7 18
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.14 0.27 142 2556 7 18
   SPTHEO m256n1 : P 97 41.02 7.30 21682 21682 7 293
   SPTHEO m256s1 : P 97 0.14 7.30 74 21682 7 293
   CLIN 1.0 : P 1 66.37 0.25 52
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 81809 157
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 15249 375
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 50513 466
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.03 48145 267
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.56 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.95 292.48 3178 7470 5836

NUM005-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5173 421978 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.51 6784673 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 478.85 467.22 4647071 4647071 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 467.22 249186 4647071 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5197.45 5066.85 43854009 43854009 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5066.85 251780 43854009 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1800.22 2.61 342
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 13713 436
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 10897 331
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.18 18513 540
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 23057 491
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.75 296.16 2877 8554 5916

NUM007-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 359701 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.57 7445514 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 479.00 465.58 4734555 4734555 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 465.58 256887 4734555 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5023.40 4883.11 49497095 49497095 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4883.11 271388 49497095 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.00 1.45 199
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 10897 532
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 9873 362
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.66 12369 687
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 22993 451
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.13 294.76 3050 8745 5579

NUM014-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.07 95 8 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.16 - 14 - 6 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.16 - 14 - 6 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.16 - 14 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.16 - 14 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.58 0.01 10
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.47 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.64 0.00 209 13
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.97 0.01 273 23
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.93 0.01 209 15
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 1.00 1 18 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.50 1 12 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 23 12 9

                                                                                   NUM015-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 25 6 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 365 18
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 1.27 0.08 960 960 13 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 0.08 0.08 72 960 13 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 22.26 1.22 3981 3981 13 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 0.09 1.22 16 3981 13 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 5.06 0.08 23
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.65 0.02 273 23
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.41 0.03 273 33
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1308.48 0.63 13713 325
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 286.01 1.78 5777 164
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.60 1 17 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.50 1 18 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 27 15 11

                                                                                   NUM016-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 17 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 415 16
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 1.76 0.24 560 560 10 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.11 0.24 35 560 10 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.30 - 415 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.30 - 415 - 9 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.67 0.04 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.51 0.01 273 20
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.36 0.00 273 20
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.97 19793 419
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 9.08 0.02 465 49
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.50 2 28 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.40 1 17 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.28 37 9 4
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 28 19 14

                                                                                   NUM016-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 63 11 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 194 14
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 1.12 0.08 188 188 10 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 0.07 0.08 12 188 10 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.20 - 194 - 10 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.20 - 194 - 10 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.36 0.03 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.82 0.00 209 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.80 0.01 209 16
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 5.53 0.01 401 37
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.66 0.02 273 20
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.40 2 17 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.30 2 18 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.11 14 4 3
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 23 7 6

                                                                                   NUM017-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.21 8472808 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 302.16 299.18 2448000 2448000 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 299.18 197720 2448000 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4812.00 4765.69 35530731 35530731 - 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 4765.69 194205 35530731 - 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.88 5.56 567
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 24593 188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 11089 424
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 119.25 8913 841
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 69.86 8401 792
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 201.25 196.08 2375 11738 5981

                                                                                   NUM019-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 159 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.20 - 159 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.20 - 159 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.20 - 159 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.20 - 159 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.41 0.00 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.56 0.00 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.64 0.00 209 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.57 0.00 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.18 0.00 209 17
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 27 10 6

NUM020-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 304 4
   SPTHEO m16n1 : P 6 1.28 0.08 240 240 4 16
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.08 0.08 15 240 4 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.27 - 304 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.27 - 304 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.58 0.05 29
   CLIN-E 0.35FM : P 1 11.55 0.02 593 39
   CLIN-E 0.35FS : P 1 344.75 0.17 3089 304
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.02 20817 293
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.28 11089 453
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 3.40 1 42 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.30 1 41 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.20 0.16 79 245 153

NUM021-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 87.69 1010525 9
   SPTHEO m16n1 : P 5 3.00 0.37 2925 2925 9 15
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.20 0.37 195 2925 9 15
   SPTHEO m256n1 : P 11 47.88 6.27 25200 25200 9 252
   SPTHEO m256s1 : P 11 0.19 6.27 100 25200 9 252
   CLIN 1.0 : P 1 9.20 0.35 68
   CLIN-E 0.35FM : P 1 158.28 0.07 1873 163
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 5777 650
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.84 9873 564
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.18 16145 470
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 13.40 1 70 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 14.00 1 79 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.31 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.00 0.87 238 664 513

NUM022-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 102 9
   SPTHEO m16n1 : P 2 1.44 0.24 304 304 9 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.09 0.24 19 304 9 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 102 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 102 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.30 0.03 16
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.10 0.00 209 17
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.15 0.01 209 18
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.85 18577 518
   CLIN-E 0.35BS : P 1 111.34 2.55 2385 170
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.40 1 16 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 2.30 1 17 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.11 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 38 46 32

NUM023-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 197 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.29 - 197 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.29 - 197 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.29 - 197 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.29 - 197 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.52 0.01 15
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.61 0.00 273 21
   CLIN-E 0.35FS : P 1 4.56 0.01 273 29
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.39 16721 390
   CLIN-E 0.35BS : P 1 2.03 0.00 273 21
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 37 34 23

NUM024-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 1.23 18202 8
   SPTHEO m16n1 : P 7 2.38 0.76 11713 11713 8 17
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.14 0.76 689 11713 8 17
   SPTHEO m256n1 : P 52 35.70 6.35 33915 33915 8 255
   SPTHEO m256s1 : P 52 0.14 6.35 133 33915 8 255
   CLIN 1.0 : P 1 903.47 15.78 269
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 16017 261
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 11793 467
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.59 17169 337
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.09 14673 355
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 115.10 2 73 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 72.60 1 62 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.23 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.11 104 308 179

                                                                                   NUM025-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 29 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.29 - 29 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.29 - 29 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.29 - 29 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.29 - 29 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.51 0.01 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.14 0.04 209 17
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 36.47 0.05 721 86
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.49 0.02 273 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 442.32 0.17 6801 209
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 16 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 16 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 33 12 7

                                                                                   NUM025-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 205 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 2.40 0.08 80 80 3 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 0.15 0.08 5 80 3 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.40 - 205 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.40 - 205 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.52 0.01 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.24 0.01 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 37.69 0.02 785 87
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.38 0.00 273 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 461.60 2.09 7441 214
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 16 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 16 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 35 23 15

                                                                                   NUM026-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.11 6533129 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.45 337.57 3365877 3365877 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 337.57 228980 3365877 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5486.02 5456.72 50992314 50992314 - 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5456.72 250189 50992314 - 274
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.11 30.49 200
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 22993 320
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 7057 535
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.24 19793 363
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.92 17169 471
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.45 292.72 2725 17575 8460

                                                                                   NUM027-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.12 27403 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 3.99 0.47 1368 1368 9 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.21 0.47 72 1368 9 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 14 57.04 3.70 9176 9176 9 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 14 0.23 3.70 37 9176 9 248
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 78.44 0.42 141
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 4.27 10705 547
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 11.39 10001 511
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.21 10961 556
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.71 10321 512
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 30.10 1 124 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 23.00 1 119 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 2.30 200 40 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.85 2.47 444 1581 972

                                                                                   NUM028-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 267779 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.30 18326666 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 552.14 463.32 6504403 6504403 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 463.32 328770 6504403 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5182.76 4360.25 46451404 46451404 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4360.25 343154 46451404 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.90 314.77 2643
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.71 12241 1160
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.74 9105 914
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.79 20049 924
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 189.82 12305 981
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.01 289.09 4085 11195 5969

NUM029-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 272010 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 18445377 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 563.91 476.44 6834764 6834764 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 476.44 348494 6834764 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5136.23 4323.57 46042162 46042162 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4323.57 345190 46042162 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1800.85 315.87 2644
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.91 11025 1184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 57.35 9105 909
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.56 22609 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 160.48 15825 989
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.36 287.97 4062 11813 5931

NUM030-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 271416 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18429899 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 301.92 256.58 3822726 3822726 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 256.58 348443 3822726 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4951.93 4186.09 43202522 43202522 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4186.09 346885 43202522 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1800.81 315.80 2651
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.61 12241 1160
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.53 9105 913
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.62 20049 927
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 192.22 12369 979
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.08 289.02 4083 11378 5970

NUM031-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 268806 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.24 18246306 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 560.66 472.56 6760367 6760367 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 472.56 345045 6760367 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5182.92 4377.42 46866766 46866766 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4377.42 350742 46866766 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1798.97 367.92 2641
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.79 10961 1185
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.39 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.51 22545 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.89 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.10 288.93 4073 11427 5951

NUM032-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 265766 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 18374890 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.20 286.31 3835073 3835073 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 286.31 341632 3835073 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5004.22 4192.99 42304371 42304371 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4192.99 350053 42304371 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1800.70 315.07 2642
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.51 12241 1161
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.12 9105 915
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.30 20049 932
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 191.26 12305 981
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.02 289.46 4086 11125 5970

NUM033-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 262781 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.40 17970194 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 563.10 474.10 6693745 6693745 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 474.10 341666 6693745 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5183.52 4370.11 46873681 46873681 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4370.11 350316 46873681 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1800.69 317.04 2645
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.65 12241 1161
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.29 9105 915
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.90 20049 923
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 192.30 12305 977
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 320.30 313.30 4297 11050 6320

                                                                                   NUM034-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 269871 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.29 17347774 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 338.75 283.51 4190267 4190267 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 283.51 323406 4190267 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5022.61 4222.58 45478535 45478535 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4222.58 345344 45478535 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.09 365.77 2645
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.84 10961 1185
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.75 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.22 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.36 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.03 287.95 4056 11691 5923

                                                                                   NUM035-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 270731 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 18207169 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 396.72 332.57 4352404 4352404 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 332.57 324242 4352404 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5055.19 4239.72 42301770 42301770 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4239.72 364055 42301770 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.10 365.68 2644
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.83 10961 1188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.56 8273 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.30 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.20 10385 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.62 288.66 4056 11671 5923

                                                                                   NUM036-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 274622 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 18240581 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 562.71 472.55 6604538 6604538 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 472.55 338446 6604538 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5195.76 4356.09 45691925 45691925 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4356.09 346198 45691925 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.02 366.33 2644
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.61 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.40 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 130.26 10385 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.41 288.27 4058 11611 5928

                                                                                   NUM037-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 269921 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18221837 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 300.70 255.28 3711323 3711323 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 255.28 346558 3711323 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5221.75 4439.78 46609319 46609319 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4439.78 357535 46609319 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.95 366.33 2640
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.84 10961 1189
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.73 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.31 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 130.98 10385 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.02 287.71 4062 11634 5930

                                                                                   NUM038-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 267982 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.42 18131218 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.44 284.37 3651072 3651072 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 284.37 340674 3651072 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5017.85 4202.49 42253342 42253342 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4202.49 344110 42253342 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.85 368.65 2628
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 10961 1186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.40 8273 868
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.44 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 130.68 10385 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 287.83 4059 11663 5928

NUM039-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 297282 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18292839 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 401.04 341.07 4553169 4553169 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 341.07 348180 4553169 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7124.13 6062.24 55491656 55491656 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6062.24 348419 55491656 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1797.90 384.87 2601
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.93 10961 1184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.14 8337 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.39 20945 984
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.56 10449 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.37 287.92 4056 11901 5928

NUM040-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 266433 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 18308972 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 577.71 487.26 6459166 6459166 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 487.26 332219 6459166 - 29
   SPTHEO m256n1 : timeout 5099.34 4341.91 46601172 46601172 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4341.91 357279 46601172 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1798.96 367.24 2649
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.11 15569 1336
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.54 8337 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 39.80 26193 1011
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.18 10449 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.04 285.98 3923 11986 5950

NUM041-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 266216 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 18262101 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.38 255.44 3883245 3883245 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 255.44 351297 3883245 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4994.82 4199.47 42513665 42513665 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4199.47 355985 42513665 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1800.04 365.26 2650
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.05 10961 1185
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.16 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.38 22545 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.31 10449 965
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.49 284.02 3334 18973 5944

NUM042-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 267767 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 18380405 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 583.84 497.18 6967223 6967223 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 497.18 340098 6967223 - 29
   SPTHEO m256n1 : P 1 1240.61 459.70 7691264 7691264 10 259
   SPTHEO m256s1 : P 1 4.79 459.70 29696 7691264 10 259
   CLIN 1.0 : timeout 1799.03 365.70 2648
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.68 8273 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.65 22609 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.26 10385 969
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.05 285.35 3871 12388 5899

NUM043-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 272565 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.08 17940453 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 401.67 341.75 4540876 4540876 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 341.75 342015 4540876 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7010.11 5944.58 53553699 53553699 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5944.58 339227 53553699 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1798.62 374.29 2639
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.06 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.69 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.54 22609 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.88 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.42 287.82 4053 11797 5922

                                                                                   NUM044-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 266465 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 18061358 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 445.67 375.51 4588083 4588083 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 375.51 342968 4588083 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5481.95 4577.10 32016039 32016039 - 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4577.10 323331 32016039 - 274
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.05 365.28 2649
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1185
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.94 8337 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.48 22609 794
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.16 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.17 282.81 3278 18945 6015

                                                                                   NUM045-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 269131 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.01 18434048 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 580.96 494.58 6955732 6955732 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 494.58 348660 6955732 - 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5126.29 4346.78 47209148 47209148 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4346.78 351423 47209148 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.31 306.05 2678
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.82 11025 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.15 8401 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.95 16337 1082
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.57 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.10 281.81 3328 19019 5950

                                                                                   NUM046-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 311623 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 18111124 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 523.83 441.60 6354649 6354649 - 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 441.60 349052 6354649 - 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5218.75 4391.87 61572678 61572678 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4391.87 346047 61572678 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.47 378.36 2627
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 92.97 16977 1284
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.15 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 49.74 20689 878
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.44 10513 961
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 634.90 1 625 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 287.75 4064 11775 5939

                                                                                   NUM047-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 261352 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18344776 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 623.93 531.21 7022476 7022476 - 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 531.21 342549 7022476 - 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5165.61 4313.36 41289850 41289850 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4313.36 355175 41289850 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.97 369.06 2647
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.21 15569 1335
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.23 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.24 19409 1191
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.72 10449 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.94 301.25 4164 10731 6101

                                                                                   NUM048-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 268958 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18341921 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 621.51 527.97 7166509 7166509 - 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 527.97 340638 7166509 - 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5066.31 4309.88 44932575 44932575 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4309.88 356093 44932575 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.00 365.67 2648
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1185
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.79 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.56 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.66 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.05 294.37 4090 11143 6013

NUM049-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 271088 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18348158 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 622.81 530.41 7218030 7218030 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 530.41 340846 7218030 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 5067.33 4301.56 44230423 44230423 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4301.56 345784 44230423 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1798.98 365.84 2649
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 76.65 18769 1382
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.53 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 102.81 24145 1140
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.11 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.84 285.60 3873 13413 5929

NUM050-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 269582 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 18351178 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 621.42 528.58 7075521 7075521 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 528.58 341358 7075521 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 5083.37 4327.50 44629665 44629665 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4327.50 353394 44629665 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1799.02 366.20 2646
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.83 12561 1259
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.00 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.55 22609 795
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.68 10385 967
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.17 287.92 4064 11826 5932

NUM051-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 272034 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.23 18467902 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 621.65 528.94 7111199 7111199 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 528.94 340840 7111199 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 5062.84 4304.48 44286743 44286743 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4304.48 375969 44286743 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1799.11 364.86 2648
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.91 12369 1180
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.74 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.34 19921 1062
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.71 10385 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 287.77 4053 11775 5921

NUM052-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 383224 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 18345005 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 402.83 340.35 4681635 4681635 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 340.35 337150 4681635 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5521.27 4676.48 66969675 66969675 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4676.48 354898 66969675 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1800.16 319.09 2661
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.08 10961 1177
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.49 8401 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.93 22673 796
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.96 10577 959
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 287.37 4070 11972 5950

NUM053-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 270539 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18262179 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 575.43 485.08 6409586 6409586 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 485.08 316678 6409586 - 29
   SPTHEO m256n1 : timeout 5116.10 4328.14 44334433 44334433 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4328.14 352250 44334433 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1798.90 369.46 2638
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.16 15569 1335
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.89 8273 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.62 23761 933
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.54 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.80 300.97 4163 10730 6100

                                                                                   NUM054-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 323394 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 19710176 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 403.13 342.86 4732947 4732947 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 342.86 346022 4732947 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7099.23 5995.39 53651324 53651324 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5995.39 353014 53651324 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.08 311.73 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.06 12305 1170
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.42 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.61 22609 794
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.04 10513 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.02 287.32 4064 11944 5940

                                                                                   NUM055-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 266043 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 17893663 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 620.30 529.15 6879186 6879186 - 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 529.15 341217 6879186 - 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5512.35 4674.77 34273888 34273888 - 277
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4674.77 342022 34273888 - 277
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.95 367.70 2648
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.30 15569 1335
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.87 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 63.35 25553 1023
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.65 10449 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.91 302.10 4163 10730 6100

                                                                                   NUM056-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 269719 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18278671 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 579.94 494.99 6931742 6931742 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 494.99 341942 6931742 - 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5189.52 4419.33 48068573 48068573 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4419.33 351891 48068573 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.04 365.15 2648
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.96 12305 1172
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.70 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.59 16337 1063
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.26 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.93 284.75 3334 18907 5924

                                                                                   NUM057-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 270511 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18221134 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 300.45 255.70 3854183 3854183 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 255.70 352952 3854183 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4951.45 4186.73 42667756 42667756 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4186.73 345719 42667756 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.06 364.09 2649
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.96 10961 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.49 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.40 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.56 10449 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.32 287.79 4056 11800 5923

                                                                                   NUM058-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 267295 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.30 18099100 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.70 335.49 4748880 4748880 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 335.49 340465 4748880 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5012.39 4204.58 43263768 43263768 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.12 4204.58 343850 43263768 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.96 371.61 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.05 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.70 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.33 19921 861
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.01 10449 957
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.29 287.66 4055 12032 5923

NUM059-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 266897 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18235274 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.00 339.40 4407010 4407010 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 339.40 337878 4407010 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5271.59 4483.83 60641910 60641910 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4483.83 359888 60641910 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1798.49 375.06 2621
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.86 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.51 17681 1024
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.36 10449 961
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.03 287.22 4054 11870 5925

NUM060-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 275470 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.13 18304438 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.55 338.25 4493484 4493484 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 338.25 328808 4493484 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5116.42 4344.38 60592436 60592436 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4344.38 357288 60592436 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1798.54 375.78 2618
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.98 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.46 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.49 22609 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 130.58 10385 967
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.00 288.14 4067 11612 5937

NUM061-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 298024 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.12 19586455 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.08 338.37 4659060 4659060 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 338.37 312301 4659060 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5061.84 4310.35 62504194 62504194 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4310.35 343247 62504194 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.07 317.72 2647
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.92 10961 1182
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.25 9809 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.94 21137 990
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 156.19 11665 945
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 425.20 1 757 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.02 287.83 4058 11775 5930

NUM062-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 263024 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.30 18178060 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 557.71 468.41 6732049 6732049 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 468.41 341630 6732049 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5153.80 4339.84 46275963 46275963 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4339.84 358069 46275963 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1798.24 382.16 2612
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.99 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.37 9809 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.70 20433 910
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 154.45 11601 943
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.52 288.49 4058 11678 5925

NUM063-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 257830 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 18321176 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.76 302.29 4452042 4452042 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 302.29 353434 4452042 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 4983.33 4220.71 58185269 58185269 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4220.71 341744 58185269 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1798.22 381.74 2613
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.85 10961 1185
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.24 9809 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.76 20433 912
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 156.13 11601 942
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.37 288.35 4055 11601 5922

                                                                                   NUM064-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 348545 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.19 18182401 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 557.65 468.11 6590351 6590351 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 468.11 347715 6590351 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5191.00 4363.62 46410074 46410074 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4363.62 349646 46410074 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.73 330.17 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.14 15697 1337
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.44 8593 879
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 39.55 24657 939
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.29 10641 957
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.23 323.00 4339 11157 6356

                                                                                   NUM065-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 348273 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 18026421 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.42 285.16 3833612 3833612 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 285.16 344469 3833612 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5116.13 4305.94 55411771 55411771 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4305.94 340304 55411771 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.55 394.63 2597
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.26 15633 1337
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.30 8401 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 39.49 24593 940
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.72 10513 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 635.70 1 624 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 327.78 320.57 4336 11127 6359

                                                                                   NUM066-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 346661 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 19691922 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 395.15 334.18 4167888 4167888 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 334.18 328977 4167888 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7100.10 6036.76 53974820 53974820 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6036.76 344109 53974820 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.16 315.91 2638
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.09 15569 1337
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.31 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.90 24529 941
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.65 10513 951
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 643.50 1 622 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 86.40 10440 74 28
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.39 323.13 4337 11121 6367

                                                                                   NUM067-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 313008 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 19507059 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 401.19 340.03 4288225 4288225 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 340.03 337767 4288225 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7099.03 6018.94 54309255 54309255 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6018.94 341970 54309255 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.67 322.89 2637
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.20 12497 1246
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.19 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.60 22609 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.73 10513 956
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.23 302.40 4237 10814 6157

                                                                                   NUM068-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 297187 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.29 19620105 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 402.47 341.28 4341203 4341203 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 341.28 334865 4341203 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7105.33 6031.59 54428226 54428226 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6031.59 343898 54428226 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.88 323.26 2641
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.30 12497 1242
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.45 8337 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.82 20945 990
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.22 10513 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 325.51 318.51 4340 11068 6308

NUM069-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 435666 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.15 19567478 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 401.16 340.55 4298936 4298936 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 340.55 338600 4298936 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7111.74 6042.06 54464686 54464686 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6042.06 340765 54464686 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1799.82 321.77 2639
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.14 12433 1173
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.24 8337 874
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.98 20945 984
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.03 10513 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 312.10 305.10 4245 10827 6150

NUM070-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 247082 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18063185 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 619.75 527.17 6358022 6358022 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 527.17 348537 6358022 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 5439.88 4611.86 31316342 31316342 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4611.86 341070 31316342 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1798.15 380.21 2608
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.01 11.07 12561 1253
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.07 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.65 15057 1172
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.59 10385 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.97 300.38 4217 10745 6130

NUM071-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 298544 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 18118685 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 397.48 336.36 4153486 4153486 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 336.36 328705 4153486 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6993.68 5929.41 52610685 52610685 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5929.41 347478 52610685 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1801.13 313.10 2636
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.02 12497 1245
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.51 8337 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.79 20945 989
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.96 10449 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.78 300.73 4228 10814 6147

NUM072-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 367824 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18124406 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.23 338.75 4629830 4629830 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 338.75 317042 4629830 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5438.50 4597.42 65033838 65033838 - 275
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4597.42 351300 65033838 - 275
   CLIN 1.0 : timeout 1800.37 332.22 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.35 12497 1239
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.05 8401 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.94 22673 796
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.62 10577 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.38 300.51 4244 10857 6168

NUM073-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 458119 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.13 18068894 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 402.03 341.73 4760984 4760984 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 341.73 328618 4760984 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5147.95 4356.31 64129940 64129940 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4356.31 357348 64129940 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1799.42 331.92 2636
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.32 12433 1175
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.79 8401 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 64.16 16529 1028
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.68 10577 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 313.38 306.45 4256 10841 6165

                                                                                   NUM074-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 247087 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18078650 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 576.57 491.52 6523206 6523206 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 491.52 346048 6523206 - 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5200.38 4426.98 46278668 46278668 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4426.98 351871 46278668 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.19 379.73 2608
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.29 12497 1251
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.02 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.79 22545 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.68 10385 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.96 300.33 4217 10745 6130

                                                                                   NUM075-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 246058 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 18106166 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.11 425.30 5129650 5129650 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 425.30 335097 5129650 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5047.67 4288.92 43769838 43769838 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4288.92 354552 43769838 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.98 383.87 2595
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 15569 1336
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.33 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.66 23761 931
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.53 10449 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 328.34 321.06 4336 11086 6361

                                                                                   NUM076-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 298296 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18134125 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.27 339.20 4213354 4213354 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 339.20 329546 4213354 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7098.18 6027.22 53775866 53775866 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6027.22 347643 53775866 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.21 313.38 2640
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 12561 1256
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.28 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.73 20945 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.25 10449 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 310.11 303.38 4228 10781 6143

                                                                                   NUM077-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 296210 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18070855 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.57 339.69 4251454 4251454 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 339.69 341438 4251454 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7094.19 6028.52 53453051 53453051 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6028.52 340294 53453051 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.72 333.54 2638
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.12 12561 1251
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.34 9041 908
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.88 21265 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 191.11 12305 975
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.89 301.02 3789 8741 5327

                                                                                   NUM078-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 331362 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.08 18255797 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.53 338.39 4236264 4236264 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 338.39 338673 4236264 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7106.96 6044.40 54227184 54227184 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6044.40 342216 54227184 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.26 313.43 2642
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 12433 1174
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.13 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.82 21073 988
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.50 10449 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.29 285.91 3357 16626 8361

NUM079-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 277537 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 18061580 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 478.32 402.32 5322217 5322217 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 402.32 344746 5322217 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 7011.80 5863.60 49889772 49889772 - 352
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5863.60 341550 49889772 - 352
   CLIN 1.0 : timeout 1799.88 369.03 2633
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.86 10961 1183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.85 8337 874
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.53 22609 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.19 10449 961
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.46 329.23 4356 13660 7231

NUM080-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 276615 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.24 18063373 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 481.19 401.83 5151494 5151494 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 401.83 325269 5151494 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5895.55 4936.54 39538914 39538914 - 298
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4936.54 343124 39538914 - 298
   CLIN 1.0 : timeout 1798.90 369.29 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 10961 1185
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.39 8273 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.39 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.48 10385 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.31 327.04 4333 13614 7170

NUM081-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 275461 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.38 17791122 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 420.59 350.17 4903089 4903089 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 350.17 338021 4903089 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5159.34 4281.54 30841563 30841563 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4281.54 336562 30841563 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1798.91 368.75 2635
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.85 10961 1180
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.00 8337 874
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.51 22545 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.74 10449 961
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.91 326.58 4337 13602 7177

NUM082-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 356706 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.39 18199881 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 559.89 471.01 6646872 6646872 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 471.01 345486 6646872 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5188.65 4364.35 46484039 46484039 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4364.35 356261 46484039 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1800.63 337.97 2635
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.20 15697 1336
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.90 8593 881
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 39.41 24657 938
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 136.13 10705 955
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 329.61 322.37 4339 11161 6377

NUM083-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 303890 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18349476 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 301.15 255.95 3923979 3923979 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 255.95 349274 3923979 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5047.54 4289.56 46986781 46986781 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4289.56 366628 46986781 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1798.33 378.90 2618
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 91.66 16977 1283
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.13 8337 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.69 24273 876
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.16 10513 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.34 289.03 4076 11392 5961

                                                                                   NUM084-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 270717 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18521621 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.83 254.50 3893875 3893875 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 254.50 350159 3893875 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4946.56 4200.94 44900468 44900468 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4200.94 361182 44900468 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.90 371.27 2629
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.93 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.40 8273 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.58 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.57 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 288.21 4071 11638 5952

                                                                                   NUM085-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271631 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18349788 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.86 254.99 3839012 3839012 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 254.99 342066 3839012 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4995.12 4243.95 45311238 45311238 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4243.95 362277 45311238 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.80 370.30 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.65 8273 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.58 22545 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.62 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.05 288.82 4061 11372 5935

                                                                                   NUM086-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 270012 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 18417995 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 420.92 357.45 4989145 4989145 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 357.45 331901 4989145 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5892.21 4988.87 54481800 54481800 - 298
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4988.87 350783 54481800 - 298
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.67 373.60 2625
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.94 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.86 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.55 22609 800
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.49 10449 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.01 291.27 4102 10735 5974

                                                                                   NUM087-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 272240 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.31 17976264 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 417.76 354.04 5027387 5027387 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 354.04 329901 5027387 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5983.10 5059.20 53533861 53533861 - 299
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5059.20 336385 53533861 - 299
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.65 371.80 2630
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.96 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.92 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.68 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.29 10449 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.02 291.53 4102 10704 5974

                                                                                   NUM088-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 313271 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.20 18274891 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 559.19 470.89 6757878 6757878 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 470.89 343289 6757878 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5060.78 4255.95 46901240 46901240 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 4255.95 355561 46901240 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.41 378.66 2615
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.81 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.04 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.67 21137 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.82 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 289.50 4079 11083 5961

NUM089-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 409981 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 18242593 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 401.29 340.66 4710049 4710049 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 340.66 308304 4710049 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5059.52 4289.97 64694355 64694355 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4289.97 358547 64694355 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1797.51 398.32 2619
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1180
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.54 8401 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 63.32 16529 1027
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.27 10577 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 291.53 4109 10732 5975

NUM090-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 452865 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.05 19765128 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.85 340.10 4714093 4714093 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 340.10 314295 4714093 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5082.89 4299.42 62676487 62676487 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 4299.42 333909 62676487 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1797.99 388.74 2598
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.13 8337 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 62.80 16465 1026
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.11 10513 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.14 292.09 4110 10697 5980

NUM091-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 296043 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18331973 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 479.45 407.45 5711769 5711769 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 407.45 328667 5711769 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5135.95 4369.08 47367005 47367005 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4369.08 363871 47367005 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1798.48 376.12 2623
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.13 10961 1182
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.94 8337 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.83 21201 989
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.73 10449 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 288.75 4060 11384 5927

NUM092-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 292522 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.95 17609807 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 477.73 404.70 5342866 5342866 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 404.70 328796 5342866 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5113.83 4322.24 44378864 44378864 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4322.24 355848 44378864 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1797.86 387.91 2595
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 12561 1255
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.45 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.72 21265 989
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.46 10449 961
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.54 302.77 4227 10778 6141

NUM093-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 292648 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 17283903 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 479.81 407.91 5472014 5472014 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 407.91 340078 5472014 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5060.53 4288.98 45398451 45398451 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 4288.98 348291 45398451 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1798.80 388.01 2593
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.08 12433 1174
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.31 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.76 21073 988
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.63 10449 965
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 310.15 303.44 4227 10778 6141

                                                                                   NUM094-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 248629 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.21 19475275 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 338.89 285.62 3493329 3493329 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 285.62 323924 3493329 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5195.13 4377.14 53482088 53482088 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4377.14 339616 53482088 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.03 383.45 2588
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 91.93 16977 1284
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.75 8401 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.69 23569 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.31 10513 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.98 323.93 4340 11113 6366

                                                                                   NUM095-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 244892 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 19490829 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 358.54 302.40 3842522 3842522 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 302.40 330063 3842522 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5231.38 4408.90 53111299 53111299 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4408.90 345254 53111299 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.98 382.54 2584
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 91.75 16977 1284
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.70 8401 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.80 23569 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.68 10513 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 328.14 320.89 4342 11145 6386

                                                                                   NUM096-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 244911 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.49 19296209 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.92 263.95 3885760 3885760 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 263.95 335348 3885760 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5114.46 4258.74 44605698 44605698 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4258.74 347974 44605698 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.63 385.05 2561
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 91.70 17041 1284
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.49 8401 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.69 23569 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.53 10513 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 327.70 320.61 4342 11143 6384

                                                                                   NUM097-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 234430 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.35 19296920 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.16 262.84 3897298 3897298 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 262.84 325466 3897298 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5074.45 4210.32 44381212 44381212 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.15 4210.32 347583 44381212 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.95 382.40 2588
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 91.52 17041 1284
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.33 8401 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.95 23505 869
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.37 10513 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 328.28 321.02 4342 11144 6385

                                                                                   NUM098-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 312139 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.95 18234318 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.41 250.97 2945652 2945652 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 250.97 299220 2945652 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5076.85 4309.35 56678119 56678119 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 4309.35 336156 56678119 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.94 367.28 2635
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 53.62 10897 1078
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 70.52 9489 859
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.28 21713 665
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 143.27 10129 937
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.02 287.68 4054 11848 5912

NUM099-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 266687 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18215979 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.76 254.01 3535946 3535946 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 254.01 331843 3535946 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5001.40 4243.38 42994153 42994153 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.39 4243.38 347261 42994153 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1798.92 367.23 2636
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.83 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.92 8273 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.51 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.14 10449 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 287.98 4051 11701 5929

NUM100-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 264660 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.15 18248282 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 434.70 366.16 4542425 4542425 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.04 366.16 306933 4542425 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4935.01 4190.15 55198096 55198096 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 4190.15 337060 55198096 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1798.62 370.91 2605
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.88 10961 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.55 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.45 22609 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.15 10385 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.43 286.83 4053 12641 5973

NUM101-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 286995 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.18 18089310 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.21 281.12 3641077 3641077 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 281.12 330901 3641077 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5106.41 4307.29 56296445 56296445 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4307.29 352080 56296445 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1798.22 381.92 2605
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 92.84 17105 1280
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.66 8401 878
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 48.29 20753 863
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.47 10577 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 367.12 359.22 4646 11920 6847

NUM102-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 234299 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 19821303 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.98 336.62 4287213 4287213 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 336.62 346426 4287213 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5122.90 4305.10 57553882 57553882 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.38 4305.10 337878 57553882 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.67 373.81 2619
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 62.86 12497 1083
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.21 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 57.24 20177 846
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.67 10449 965
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 317.97 311.07 4332 11238 6319

NUM103-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 279128 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 19634257 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.24 337.88 3957001 3957001 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 337.88 274286 3957001 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5035.75 4276.28 56775721 56775721 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 4276.28 346283 56775721 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1798.22 381.15 2603
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.20 15569 1337
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.12 8401 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.31 23761 919
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.30 10513 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 367.87 359.99 4646 11921 6847

                                                                                   NUM104-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 355818 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.32 17884275 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 334.03 279.94 3844621 3844621 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.34 279.94 330856 3844621 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5138.25 4302.14 58009946 58009946 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4302.14 337304 58009946 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.75 388.63 2583
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 92.96 17169 1282
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.51 8465 877
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 48.87 20753 852
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 136.63 10641 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 386.05 377.96 4775 12206 7036

                                                                                   NUM105-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 288943 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.08 18035675 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.30 250.68 3671631 3671631 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 250.68 329798 3671631 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5024.82 4270.98 44895484 44895484 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4270.98 356070 44895484 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.53 375.55 2625
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 63.12 12433 1076
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.13 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.39 20177 860
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.01 10577 958
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.45 329.09 4446 11371 6469

                                                                                   NUM106-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 346485 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 18042263 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.18 251.18 3735597 3735597 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 251.18 330628 3735597 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4970.29 4195.58 43247259 43247259 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4195.58 356985 43247259 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.06 385.01 2601
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 92.43 17041 1284
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.53 8401 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.66 23505 864
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.54 10577 961
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.84 329.51 4469 11396 6490

                                                                                   NUM107-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 273547 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 17973788 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 554.78 465.52 6305474 6305474 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 465.52 340689 6305474 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5180.42 4368.34 46439910 46439910 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4368.34 352254 46439910 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.46 376.27 2617
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.12 12433 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.14 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.61 20433 917
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.45 10513 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 335.48 328.19 4446 11368 6468

                                                                                   NUM108-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 320446 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.38 17574150 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.24 296.90 4284847 4284847 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 296.90 330850 4284847 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5082.60 4209.84 46449099 46449099 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4209.84 343011 46449099 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.81 388.14 2581
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.15 17169 1288
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.74 8465 876
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.90 23569 857
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 137.77 10705 953
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 354.84 347.31 4609 11711 6701

NUM109-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 335021 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 17795201 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 517.64 434.42 5797217 5797217 - 26
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 434.42 330214 5797217 - 26
   SPTHEO m256n1 : timeout 5019.64 4244.05 58274389 58274389 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4244.05 350244 58274389 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1798.97 387.68 2599
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.08 17105 1288
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.55 8465 877
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 60.63 20433 857
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 136.32 10641 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 355.12 347.47 4608 11711 6701

NUM110-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271223 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 18320160 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.82 251.29 3216412 3216412 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.94 251.29 337114 3216412 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5048.48 4298.57 45082832 45082832 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4298.57 343679 45082832 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1799.03 367.24 2638
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.76 12945 1140
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.63 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.85 21649 975
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.12 10449 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.15 286.92 4053 12586 5944

NUM111-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 365565 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18146927 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 438.58 371.59 4733969 4733969 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 371.59 331890 4733969 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5240.97 4456.02 64113228 64113228 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4456.02 359843 64113228 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1799.03 384.29 2601
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 12433 1174
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.53 8401 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 30.39 23121 892
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.91 10513 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.26 330.81 4467 11464 6487

NUM112-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 273199 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 18307996 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.61 285.00 3549733 3549733 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 285.00 309567 3549733 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5095.36 4315.58 44466851 44466851 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.29 4315.58 334874 44466851 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1800.20 367.03 2635
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.85 10961 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.67 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 44.71 23761 766
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.37 10385 967
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.54 286.99 4055 12720 5974

NUM114-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 288943 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 17404840 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.88 250.53 3703759 3703759 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.97 250.53 332211 3703759 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5025.69 4267.65 44876278 44876278 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4267.65 365040 44876278 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1799.42 378.42 2618
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 63.05 12433 1076
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.11 8337 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.65 20177 860
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.16 10577 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.49 329.18 4446 11371 6469

                                                                                   NUM115-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 308048 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.01 18255850 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 394.48 334.24 4334253 4334253 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.96 334.24 325285 4334253 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7058.83 5976.93 52008150 52008150 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5976.93 339990 52008150 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.34 377.10 2593
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.80 10961 1189
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.40 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.53 20369 911
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.17 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.16 286.77 4052 12629 5953

                                                                                   NUM116-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 270557 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.15 18177414 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 354.75 298.15 3942230 3942230 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 298.15 331475 3942230 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5308.17 4483.65 46685665 46685665 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4483.65 351482 46685665 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.86 367.90 2635
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.92 10961 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.63 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.52 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.43 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.05 286.53 4057 12720 5975

                                                                                   NUM118-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 301117 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 19920715 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 434.93 368.34 5088842 5088842 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 368.34 301290 5088842 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5158.79 4380.29 64181063 64181063 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4380.29 353254 64181063 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.84 385.97 2589
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.94 12241 1161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.39 9809 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 54.95 20241 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 155.96 11601 945
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.23 286.69 4059 12590 5951

                                                                                   NUM119-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 274531 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 18042781 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 551.17 463.20 6344315 6344315 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 463.20 331321 6344315 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5165.09 4358.38 45839115 45839115 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4358.38 352773 45839115 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.26 379.26 2596
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 12433 1175
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.26 8337 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.77 20433 920
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.69 10513 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.07 328.92 4449 11371 6469

                                                                                   NUM120-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 272717 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18080289 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 414.52 352.11 4275770 4275770 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 352.11 322006 4275770 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5020.10 4263.45 53529040 53529040 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4263.45 357175 53529040 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.87 368.22 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 62.37 12433 1082
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.39 8273 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.64 20177 879
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.31 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.67 310.65 4325 11122 6311

NUM121-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 268910 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18051696 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 336.80 285.64 4047570 4047570 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 285.64 342498 4047570 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4838.49 4099.36 57101818 57101818 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 4099.36 347929 57101818 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1798.96 367.31 2635
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 62.48 12433 1081
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.57 8273 874
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.75 20113 875
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.67 10513 958
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 319.81 312.79 4323 11126 6313

NUM122-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 269744 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.12 18106568 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.83 250.99 3721021 3721021 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 250.99 336614 3721021 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5355.74 4549.59 47915119 47915119 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4549.59 351172 47915119 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1798.56 374.88 2622
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 62.26 12433 1082
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.40 8273 874
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.74 20113 875
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.17 10513 959
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.16 311.03 4323 11128 6313

NUM123-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 272473 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18066142 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 395.42 334.76 4373840 4373840 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 334.76 341103 4373840 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5028.42 4268.53 53417294 53417294 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4268.53 351826 53417294 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1798.86 368.13 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 61.97 12433 1085
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.25 8273 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.62 20177 876
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.05 10449 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.44 311.43 4327 11125 6314

NUM124-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 267957 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18174881 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.40 250.30 3683259 3683259 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 250.30 329700 3683259 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5480.18 4656.18 48530548 48530548 - 273
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4656.18 362425 48530548 - 273
   CLIN 1.0 : timeout 1798.82 370.16 2631
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 62.29 12433 1084
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.29 8273 874
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.44 20177 880
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.75 10449 965
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 321.76 314.80 4358 11154 6344

NUM125-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 273135 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18234691 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.75 282.59 4205883 4205883 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 282.59 338571 4205883 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4917.36 4174.44 44144008 44144008 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4174.44 355872 44144008 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1798.90 370.67 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 60.58 12305 1079
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.48 8657 898
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.30 19857 884
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 142.47 11537 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.13 287.04 4092 12397 5994

                                                                                   NUM126-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 275449 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.20 18075442 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 454.18 382.96 4963910 4963910 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 382.96 339091 4963910 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5196.82 4384.59 44448561 44448561 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4384.59 358720 44448561 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.92 369.04 2632
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.91 10961 1185
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.12 8337 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.35 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.05 10449 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.56 324.76 4378 13643 7213

                                                                                   NUM127-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 275545 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18024692 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 374.00 314.09 4422585 4422585 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 314.09 335044 4422585 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4933.47 4136.89 43044708 43044708 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4136.89 343980 43044708 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.87 369.82 2631
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.92 10961 1183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.12 8337 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.59 22545 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.88 10449 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 325.93 317.06 4337 13624 7180

                                                                                   NUM128-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271524 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.18 18097796 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 474.63 399.21 5449903 5449903 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 399.21 335283 5449903 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6153.28 5195.97 43379406 43379406 - 306
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5195.97 357356 43379406 - 306
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.53 373.97 2625
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.94 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.10 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.53 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.45 10449 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.23 323.43 4386 13692 7226

                                                                                   NUM129-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 278464 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 18080706 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 454.95 382.99 5064812 5064812 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 382.99 341096 5064812 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5006.73 4210.45 42679148 42679148 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.24 4210.45 343826 42679148 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.69 372.51 2628
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 57.43 12497 1079
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.31 8337 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.09 20177 876
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.75 10513 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 365.67 357.89 4623 12089 6883

                                                                                   NUM130-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 280803 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 18091032 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 374.93 315.85 4552671 4552671 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 315.85 347687 4552671 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5139.03 4336.71 47107295 47107295 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4336.71 362455 47107295 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.72 372.75 2627
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 57.49 12497 1079
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.24 8337 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.36 20113 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.08 10577 957
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 370.78 362.88 4625 12082 6884

NUM131-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 288681 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 18150566 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 453.43 381.42 5094152 5094152 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 381.42 341512 5094152 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5087.84 4288.87 43718927 43718927 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4288.87 347323 43718927 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1799.76 373.49 2626
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 57.26 12497 1079
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.15 8337 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.11 20177 871
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.05 10513 960
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 359.15 351.20 4578 12016 6825

NUM132-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 281653 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 18043783 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 553.76 465.65 6378689 6378689 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 465.65 336609 6378689 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5186.86 4389.30 45649752 45649752 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4389.30 351283 45649752 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1798.64 376.98 2617
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.94 12433 1174
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.03 8337 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.77 20433 917
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.38 10513 960
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.62 329.22 4447 11372 6472

NUM133-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 325112 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.31 19436078 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 552.46 464.71 6406367 6406367 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 464.71 331022 6406367 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5079.38 4272.37 45178731 45178731 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4272.37 349782 45178731 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1800.90 333.74 2643
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 94.54 17361 1277
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 57.97 8913 900
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.01 23633 854
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 139.78 10897 957
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 353.95 346.31 4607 11742 6698

NUM134-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 280531 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18114437 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 443.36 376.72 4572739 4572739 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 376.72 339539 4572739 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5118.97 4345.95 57543015 57543015 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4345.95 359340 57543015 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1799.56 376.85 2622
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 12433 1175
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.09 8337 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.69 20433 916
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.62 10449 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.41 328.04 4447 11378 6473

NUM135-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 270461 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.15 18100751 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 434.33 365.35 4878972 4878972 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 365.35 338187 4878972 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5429.01 4569.00 34446570 34446570 - 274
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4569.00 352622 34446570 - 274
   CLIN 1.0 : timeout 1799.00 368.34 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.81 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.63 8337 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.38 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.50 10385 965
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.56 286.90 4056 12722 5975

                                                                                   NUM136-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 422182 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 19526480 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 395.75 335.19 4464429 4464429 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 335.19 302156 4464429 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5149.50 4367.90 62001005 62001005 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4367.90 337979 62001005 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.57 396.30 2606
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.08 12433 1174
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.79 8401 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 63.39 16529 1019
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.01 10577 957
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 644.20 1 624 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 340.59 332.99 4487 11409 6511

                                                                                   NUM137-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 306499 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 19864003 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 395.11 334.64 4563603 4563603 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 334.64 281416 4563603 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4997.41 4235.30 59932313 59932313 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4235.30 342756 59932313 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.21 381.03 2607
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 15569 1337
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.18 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.76 24401 926
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.01 10449 965
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.68 299.83 4217 10856 6189

                                                                                   NUM138-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 268864 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18174525 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.03 289.48 4154525 4154525 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 289.48 355178 4154525 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4990.12 4241.51 61477200 61477200 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4241.51 353407 61477200 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.96 367.97 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.42 8273 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.51 22545 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.16 10513 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.13 286.76 4061 12546 5946

                                                                                   NUM139-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271867 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 20 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 57.38 0.28 323 323 3 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 3.02 0.28 17 323 3 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 22.56 - 20 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 22.56 - 20 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 316.02 3.26 2630
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.99 10961 1184
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.63 8273 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.49 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.56 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 12.79 11.40 1118 2877 1812

                                                                                   NUM140-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 262089 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 18326349 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 354.67 300.26 4406471 4406471 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 300.26 341400 4406471 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5039.39 4283.54 59637551 59637551 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4283.54 355895 59637551 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.28 383.29 2610
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.93 10961 1186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.94 9809 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.64 20433 911
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 154.46 11601 943
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.06 286.70 4054 12595 5957

NUM141-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 263123 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 18289857 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.13 340.41 4865188 4865188 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 340.41 349494 4865188 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5056.54 4303.27 62473276 62473276 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4303.27 363980 62473276 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1798.16 383.08 2610
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.09 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.91 9809 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.65 20433 912
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 154.71 11601 943
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.60 286.90 4054 12686 5989

NUM142-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 271546 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.95 18393170 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.45 273.55 4082989 4082989 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 273.55 351203 4082989 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 3795.18 3025.02 32941242 32941242 13 258
   SPTHEO m256s1 : P 1 14.71 3025.02 170732 32941242 13 258
   CLIN 1.0 : timeout 1798.78 368.11 2628
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.96 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.56 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.38 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.07 10449 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.71 287.21 4054 12641 5973

NUM143-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 265738 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.41 18262025 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 556.70 459.13 5643535 5643535 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 459.13 297435 5643535 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5183.95 4355.13 44642289 44642289 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4355.13 348318 44642289 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.95 368.70 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.58 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.28 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.56 10385 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.04 286.59 4057 12628 5954

NUM144-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 255662 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.30 18269704 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 341.31 287.83 4339167 4339167 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 287.83 350921 4339167 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5256.74 4323.24 53047569 53047569 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4323.24 354210 53047569 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1798.91 369.26 2631
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.91 10961 1184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.62 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.50 19921 861
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.08 10449 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.43 286.85 4055 12637 5972

NUM145-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 259851 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18185642 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 396.06 337.32 4328473 4328473 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 337.32 313747 4328473 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5091.48 4307.54 56539658 56539658 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4307.54 356251 56539658 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1798.17 382.21 2610
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.94 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.69 8977 880
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.63 22609 799
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 142.07 10961 951
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.59 286.96 4054 12649 5973

                                                                                   NUM146-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 270988 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18253026 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 422.38 359.31 4978990 4978990 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 359.31 348866 4978990 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6160.29 5236.04 58257366 58257366 - 308
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5236.04 356982 58257366 - 308
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.81 370.68 2631
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1185
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.47 8273 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.44 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.47 10513 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.16 286.70 4072 12632 5976

                                                                                   NUM147-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 279541 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18092378 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 441.23 375.21 4448713 4448713 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 375.21 350964 4448713 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5104.48 4335.96 57264043 57264043 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4335.96 356872 57264043 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.52 376.23 2620
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 12433 1175
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.14 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.78 20433 917
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.27 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 335.75 328.23 4447 11378 6473

                                                                                   NUM148-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 266367 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 17955424 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 443.20 377.08 4893283 4893283 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 377.08 351776 4893283 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5140.66 4365.66 57424612 57424612 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4365.66 352805 57424612 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.41 376.95 2617
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.90 10961 1186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.33 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 40.11 20049 923
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.29 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 319.11 312.24 4322 11176 6299

                                                                                   NUM149-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271472 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.05 17906129 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.86 269.06 4016847 4016847 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 269.06 340437 4016847 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5023.92 4205.44 37714548 37714548 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4205.44 303143 37714548 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.86 369.20 2632
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.79 10961 1188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 52.61 8145 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.40 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 146.14 10257 937
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 316.70 1 597 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.21 286.82 4052 12710 5973

                                                                                   NUM150-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 271332 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18287419 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.15 290.11 4399117 4399117 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 290.11 347554 4399117 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4957.78 4207.57 42972531 42972531 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4207.57 388474 42972531 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.64 370.86 2594
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 34.51 10833 1096
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 52.62 8145 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.28 22481 717
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 128.90 10193 945
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.10 286.91 4059 12519 5925

NUM151-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 256246 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.27 17846670 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.37 284.25 3889819 3889819 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 284.25 340118 3889819 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5242.25 4397.64 46206760 46206760 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4397.64 337024 46206760 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1798.59 375.77 2621
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.58 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.68 17745 1024
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.38 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 286.52 4058 12635 5955

NUM152-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 287457 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18286262 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 441.87 375.25 5067870 5067870 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 375.25 337152 5067870 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5146.33 4377.77 61854334 61854334 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4377.77 354350 61854334 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1798.51 376.75 2620
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.90 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.41 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 40.07 20049 923
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.26 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.16 286.53 4059 12738 5976

NUM153-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 244580 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18468306 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 397.97 338.09 4533516 4533516 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 338.09 339571 4533516 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7100.95 6036.12 54610660 54610660 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6036.12 349390 54610660 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1800.28 323.85 2637
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.39 12305 1121
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 38.97 8721 921
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.93 20113 884
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 175.43 12113 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.56 286.92 4155 12718 5983

NUM154-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 268523 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.01 18420569 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 396.01 336.78 4366667 4366667 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.34 336.78 328210 4366667 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7063.84 6008.91 53784383 53784383 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6008.91 339320 53784383 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1800.63 316.15 2632
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 11089 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.66 8593 886
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.62 22609 797
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.77 10577 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.08 287.01 4069 12477 5958

NUM155-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 390206 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.05 19280069 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 294.75 233.00 2859889 2859889 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 233.00 493821 2859889 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7127.86 6055.47 54357072 54357072 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6055.47 342208 54357072 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1800.17 320.00 2648
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.33 10513 1345
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.45 8465 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.08 20817 978
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 136.57 10641 956
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 356.84 349.13 4621 11756 6724

                                                                                   NUM156-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 272830 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.95 18262843 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 439.55 373.54 4774041 4774041 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 373.54 305165 4774041 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5093.40 4331.51 57049568 57049568 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4331.51 346845 57049568 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.65 371.49 2609
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 84.64 12305 1073
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.65 8657 896
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 50.11 20049 856
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 148.04 11601 949
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.33 286.81 4055 12722 5967

                                                                                   NUM157-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 279538 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 18103224 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 400.86 340.51 4157906 4157906 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 340.51 329816 4157906 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5127.40 4362.14 56524890 56524890 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4362.14 355764 56524890 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.48 376.36 2618
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.99 12433 1175
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.20 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.66 20433 916
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.95 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.37 328.82 4447 11372 6472

                                                                                   NUM158-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 322000 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 17987929 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 358.39 298.92 4465222 4465222 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 298.92 336480 4465222 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5847.76 4885.67 39750350 39750350 - 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4885.67 352007 39750350 - 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.47 377.79 2613
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 57.54 12497 1082
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.17 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 57.89 20369 947
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.58 10577 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.14 286.84 4061 12606 5954

                                                                                   NUM159-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 273506 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 18161751 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 300.81 255.87 3834416 3834416 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 255.87 350453 3834416 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 4454.61 3711.32 37091004 37091004 13 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 17.89 3711.32 210470 37091004 13 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.92 369.16 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.77 10961 1188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.54 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.25 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.15 10449 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.25 286.93 4054 12587 5945

                                                                                   NUM160-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 272749 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18260429 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 300.26 255.49 3899085 3899085 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 255.49 345991 3899085 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5088.98 4330.15 45881476 45881476 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4330.15 355078 45881476 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.78 369.52 2632
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 53.77 12497 1086
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.39 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 34.53 20241 896
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.46 10449 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.18 286.75 4053 12602 5947

NUM161-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 270499 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.18 17821135 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 554.20 466.46 6615426 6615426 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 466.46 342172 6615426 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5207.52 4396.69 46606031 46606031 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4396.69 348281 46606031 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1800.02 367.98 2636
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.90 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.96 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.40 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.25 10385 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.76 287.14 4058 12697 5992

NUM162-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 272638 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.95 18248652 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 457.76 388.44 4907707 4907707 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 388.44 293780 4907707 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5151.85 4381.68 56968123 56968123 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4381.68 338329 56968123 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1798.88 368.45 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.69 10961 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.75 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.41 22609 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.60 10385 967
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.48 287.04 4053 12705 5975

NUM163-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271310 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 18136440 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.39 254.75 3705145 3705145 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 254.75 345524 3705145 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4975.12 4221.51 44201714 44201714 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4221.51 360663 44201714 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1798.77 370.73 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.00 10961 1183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.83 8337 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.48 22609 800
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.82 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.13 286.81 4107 12576 6004

NUM164-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 275201 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 18194014 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.80 251.16 3721784 3721784 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 251.16 327641 3721784 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4984.51 4212.40 43706614 43706614 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4212.40 361314 43706614 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1798.88 368.81 2639
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.97 10961 1183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.87 8337 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.57 22609 800
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.34 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.04 286.86 4107 12555 6000

NUM165-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 285794 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18110539 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 2397.80 2035.16 12214544 12214544 - 120
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 2035.16 347544 12214544 - 120
   SPTHEO m256n1 : timeout 5927.55 5020.31 37374870 37374870 - 296
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5020.31 348599 37374870 - 296
   CLIN 1.0 : timeout 1799.50 376.75 2615
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.34 9425 916
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.73 20433 913
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 193.30 12433 974
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.03 287.79 4126 11917 6028

                                                                                   NUM166-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 271831 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18079581 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 2402.07 2041.38 11878408 11878408 - 120
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 2041.38 330862 11878408 - 120
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4749.93 3969.27 100754243 100754243 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 3969.27 610365 100754243 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.77 369.85 2613
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.84 10961 1188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.16 8529 882
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.36 22609 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.68 10577 953
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.24 286.79 4058 12595 5959

                                                                                   NUM167-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 268823 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.05 18245705 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 318.47 270.15 3824193 3824193 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 270.15 343622 3824193 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4993.89 4224.16 41836040 41836040 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4224.16 340380 41836040 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.90 368.14 2632
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.73 10961 1188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.74 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.18 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.37 10385 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.01 286.53 4061 12722 5981

                                                                                   NUM168-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 272629 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.89 18201275 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.55 290.69 4196078 4196078 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 290.69 347709 4196078 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4890.97 4163.66 42214191 42214191 - 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4163.66 353516 42214191 - 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.85 368.73 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.82 10961 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.00 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.37 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.25 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.43 286.85 4054 12748 5994

                                                                                   NUM169-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 268724 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18119116 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 418.06 354.81 4672131 4672131 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 354.81 331038 4672131 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5117.76 4341.15 58987516 58987516 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4341.15 356494 58987516 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.58 377.73 2615
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.78 10961 1186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.49 8273 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.62 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.77 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.21 286.84 4065 12533 5949

                                                                                   NUM170-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 276076 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18271433 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 420.38 356.72 4647329 4647329 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 356.72 279041 4647329 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5098.25 4331.09 59270961 59270961 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4331.09 354216 59270961 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.21 323.95 2642
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.69 12241 1161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.34 9105 916
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.52 20049 929
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 191.06 12305 980
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.07 287.94 4114 11872 6003

NUM171-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271862 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.10 18263657 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 301.32 256.22 3650658 3650658 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 256.22 347224 3650658 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4997.47 4247.03 43717773 43717773 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4247.03 348208 43717773 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1798.92 367.92 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.84 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.48 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.42 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.25 10385 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.02 286.84 4060 12558 5959

NUM172-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 259057 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.05 18384446 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.10 338.30 4515810 4515810 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 338.30 338637 4515810 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7083.49 6022.34 54803329 54803329 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6022.34 343448 54803329 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1800.01 328.30 2643
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.48 12241 1160
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 69.66 10705 892
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.46 20049 915
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 220.38 13585 953
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 287.16 4093 12111 5977

NUM173-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 309914 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 18209229 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.46 339.44 4374880 4374880 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 339.44 327790 4374880 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5116.47 4347.00 58696499 58696499 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4347.00 355155 58696499 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1799.55 377.06 2620
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.80 10961 1184
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.66 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.75 21265 988
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.38 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.27 286.81 4054 12606 5952

NUM174-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 307592 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.13 16916672 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 541.14 460.96 5691359 5691359 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 460.96 333509 5691359 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 5207.49 4430.02 45383730 45383730 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4430.02 353992 45383730 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.86 369.24 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 67.83 12113 1071
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 69.19 9233 850
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.08 22097 972
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 65.18 12945 973
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.28 286.84 4052 12640 5974

NUM175-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 271812 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.19 18165679 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 402.00 339.63 4604374 4604374 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 339.63 343556 4604374 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5093.26 4304.10 43976996 43976996 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4304.10 349968 43976996 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1798.83 369.09 2632
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.84 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.62 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.23 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.61 10385 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.57 286.97 4056 12757 5991

                                                                                   NUM176-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 267196 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.24 18172270 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.19 285.58 3899816 3899816 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 285.58 342649 3899816 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5183.66 4360.85 45932858 45932858 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4360.85 352004 45932858 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.27 381.70 2611
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.85 10961 1183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.93 9809 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.58 20433 911
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 155.13 11601 942
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.60 286.85 4055 12686 5989

                                                                                   NUM177-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 308559 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 18294437 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.86 338.31 4317868 4317868 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 338.31 282240 4317868 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5011.82 4246.71 57335543 57335543 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4246.71 340456 57335543 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.48 378.79 2616
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.92 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.68 21393 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.56 10449 961
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.17 286.86 4071 12570 5965

                                                                                   NUM178-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 283913 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18187502 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.94 339.40 4628879 4628879 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 339.40 338488 4628879 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5218.89 4432.01 59083575 59083575 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4432.01 357900 59083575 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.95 369.56 2635
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.14 8657 898
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.54 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 142.01 11537 971
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.10 286.67 4054 12648 5981

                                                                                   NUM179-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 274835 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.94 18209520 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 318.78 270.69 4066622 4066622 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 270.69 339318 4066622 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4997.99 4250.98 45793277 45793277 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4250.98 356774 45793277 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.71 372.05 2624
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.83 10961 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.35 8657 898
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.30 22609 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 141.99 11537 969
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.05 286.75 4057 12520 5956

                                                                                   NUM180-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 8.28 1245 2447 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 18235726 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 48.30 3.82 48030 48030 7 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 3.22 3.82 3202 48030 7 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 14 753.94 3.77 60214 60214 7 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 14 2.98 3.77 238 60214 7 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.85 368.58 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 53.56 12497 1085
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.53 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 34.49 20241 896
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 130.49 10321 955
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 392.70 1 273 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 66.47 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.74 0.50 322 317 159

NUM181-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 400966 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.29 18354615 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.08 338.43 4487171 4487171 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 338.43 335328 4487171 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7018.87 5958.23 52743701 52743701 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5958.23 332639 52743701 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1798.63 375.16 2627
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.89 10961 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.73 8337 877
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.93 20305 944
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.41 10385 960
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.45 288.72 3878 15550 6753

NUM182-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 374517 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18434697 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 395.36 335.50 4451697 4451697 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 335.50 340242 4451697 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7081.66 6026.08 54538237 54538237 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6026.08 349953 54538237 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1801.20 323.73 2642
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.69 12241 1158
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.63 9105 914
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.46 19153 988
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 190.97 12305 980
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.50 288.97 3763 14575 6357

NUM183-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 53.84 4087 8791 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 14.75 215560 9
   SPTHEO m16n1 : P 2 70.98 7.45 125832 125832 9 21
   SPTHEO m16s1 : P 2 3.38 7.45 5992 125832 9 21
   SPTHEO m256n1 : P 2 851.76 91.95 1509984 1509984 9 252
   SPTHEO m256s1 : P 2 3.38 91.95 5992 1509984 9 252
   CLIN 1.0 : timeout 1798.49 378.73 2617
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.11 12433 1174
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.43 8401 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 120.79 17233 1076
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.59 10513 960
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 546.40 1 277 0 0 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.56 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 66.21 63.14 1996 5234 2327

NUM184-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 269691 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.20 18205011 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 578.38 485.41 6757042 6757042 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 485.41 341725 6757042 - 29
   SPTHEO m256n1 : timeout 5204.90 4367.26 45880610 45880610 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4367.26 345024 45880610 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.94 368.87 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.97 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.79 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.36 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.06 10385 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.60 287.17 4061 12667 5983

NUM185-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 305428 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.08 17977944 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.89 341.40 4514446 4514446 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 341.40 337589 4514446 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7027.37 5948.72 51967445 51967445 - 354
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5948.72 336507 51967445 - 354
   CLIN 1.0 : timeout 1798.57 376.67 2620
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.75 10961 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.58 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 32.69 25617 983
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.11 10385 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.07 286.65 4054 12545 5942

                                                                                   NUM186-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 274541 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 18185023 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 557.22 468.41 6556057 6556057 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 468.41 344022 6556057 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5108.72 4293.32 44930066 44930066 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.05 4293.32 336274 44930066 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.06 367.91 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.92 10961 1186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.70 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.47 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.62 10385 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.04 286.53 4057 12651 5956

                                                                                   NUM187-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 335832 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 18275807 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 418.99 352.08 4689299 4689299 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 352.08 292865 4689299 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5117.28 4333.42 62277376 62277376 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4333.42 353219 62277376 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.89 388.06 2594
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.86 10961 1183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.14 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.62 21073 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.06 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.03 286.73 4073 12223 5945

                                                                                   NUM188-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 276236 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18235196 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 419.37 356.57 5102887 5102887 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 356.57 349105 5102887 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4917.99 4174.87 44150036 44150036 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.13 4174.87 351176 44150036 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.84 373.53 2624
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.75 8273 877
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.41 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.38 10513 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.20 286.62 4056 12799 6010

                                                                                   NUM189-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 272295 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 18258311 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 440.76 375.17 5115790 5115790 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 375.17 320446 5115790 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5150.03 4388.92 62050722 62050722 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4388.92 357078 62050722 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.97 368.39 2631
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.94 10961 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.84 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 48.34 20881 709
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.35 10385 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.59 287.01 4053 12678 5988

                                                                                   NUM190-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 14.55 1405 2561 13 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 18409836 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.34 336.93 4077579 4077579 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 336.93 323093 4077579 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7027.39 5965.59 51441506 51441506 - 354
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5965.59 332384 51441506 - 354
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.92 315.01 2646
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.75 10769 1126
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 42.90 11601 901
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.55 22673 717
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 130.76 10385 909
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.02 4.25 385 1952 367

NUM191-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 266071 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 18261321 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.31 338.42 4766645 4766645 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 338.42 302158 4766645 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5085.18 4332.30 63612440 63612440 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4332.30 377961 63612440 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1799.87 368.45 2637
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.91 10961 1187
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.65 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 62.19 20369 818
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.47 10385 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.07 286.60 4055 12720 5975

NUM192-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 366813 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.05 18205486 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.67 340.44 4900083 4900083 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 340.44 333614 4900083 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4983.29 4221.11 60185753 60185753 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 4221.11 346785 60185753 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1798.44 377.37 2616
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.92 10961 1185
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.77 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.74 21713 991
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.34 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.14 290.34 3788 14729 6462

NUM193-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 256755 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.08 18144879 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 578.37 488.40 6890216 6890216 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 488.40 340618 6890216 - 29
   SPTHEO m256n1 : timeout 5128.37 4315.53 45588656 45588656 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4315.53 350942 45588656 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.91 368.20 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.90 10961 1186
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.68 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.25 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.68 10385 966
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.29 286.87 4055 12757 5991

NUM194-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 248903 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 18292379 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.93 271.23 3884275 3884275 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 271.23 334372 3884275 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5207.09 4424.55 47414341 47414341 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4424.55 355654 47414341 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.83 370.08 2628
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.02 12241 1160
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.65 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.44 20177 937
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.60 10449 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.35 286.75 4055 12782 5992

NUM195-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 243273 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 18259040 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 422.12 359.27 5095155 5095155 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 359.27 352071 5095155 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 6129.83 5195.69 58066767 58066767 - 310
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5195.69 348676 58066767 - 310
   CLIN 1.0 : timeout 1798.76 371.32 2628
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.03 12241 1162
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.49 8273 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.29 20177 937
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.41 10513 960
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.18 286.66 4057 12696 5977

                                                                                   NUM196-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 250947 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.05 17643073 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 440.22 373.48 4758160 4758160 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 373.48 317920 4758160 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4953.01 4165.43 57778929 57778929 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.14 4165.43 345652 57778929 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.12 383.70 2608
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.12 12241 1161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.47 9809 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.73 20177 916
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 154.58 11601 944
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.31 286.92 4051 12687 5972

                                                                                   NUM197-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 273501 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 18329451 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 338.05 284.07 4256394 4256394 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 284.07 350219 4256394 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5355.54 4380.27 53695339 53695339 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 4380.27 344028 53695339 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.96 371.72 2623
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.97 12241 1162
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.03 8337 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.72 20113 847
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.29 10449 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 359.18 351.09 4578 12012 6819

                                                                                   NUM198-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 324937 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.20 18061247 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.25 288.55 3972696 3972696 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 288.55 346558 3972696 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5137.42 4311.99 59893094 59893094 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.41 4311.99 337317 59893094 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.50 399.84 2603
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.14 12241 1162
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.59 9873 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.70 20881 945
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 157.47 11729 941
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 417.01 407.63 4786 13784 7109

                                                                                   NUM199-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 250452 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 18314407 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.50 254.44 3767516 3767516 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 254.44 351401 3767516 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5243.33 4429.05 47368159 47368159 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4429.05 345667 47368159 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.11 384.65 2608
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.98 12241 1162
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.40 9809 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.44 20177 918
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 156.49 11665 945
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 377.75 368.83 4516 13268 6745

                                                                                   NUM200-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 276753 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18127158 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 403.35 343.12 4055125 4055125 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 343.12 284572 4055125 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4938.65 4172.72 52712172 52712172 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4172.72 332742 52712172 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.37 379.02 2614
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.12 12433 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.01 8401 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.17 20433 924
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.89 10513 958
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.31 327.03 4536 11405 6498

NUM201-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 259367 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 19657802 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 380.30 323.61 4467392 4467392 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 323.61 331934 4467392 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5247.19 4439.15 60585483 60585483 - 265
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4439.15 339807 60585483 - 265
   CLIN 1.0 : timeout 1798.03 385.36 2600
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.09 12241 1160
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.78 9809 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.95 20177 916
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 158.88 11729 939
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 379.10 1 727 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 386.80 377.71 4643 13396 6832

NUM202-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 257429 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 19490518 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 401.79 341.48 4513639 4513639 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 341.48 304263 4513639 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4877.33 4120.94 54912572 54912572 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.14 4120.94 324599 54912572 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1800.88 332.32 2632
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.30 12369 1163
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 67.97 10321 882
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.14 20241 903
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 161.09 11857 942
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.07 286.89 4129 12559 5955

NUM203-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 283509 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 16751837 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 601.06 507.76 7261652 7261652 - 30
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 507.76 361710 7261652 - 30
   SPTHEO m256n1 : timeout 5061.93 4265.24 44963244 44963244 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4265.24 362476 44963244 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1797.99 386.45 2592
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 58.51 12497 1080
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 65.69 9937 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.99 20177 852
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 159.08 11729 938
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 385.92 376.65 4651 13407 6842

NUM204-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 263260 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.21 18178643 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 341.26 288.54 3936473 3936473 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 288.54 339083 3936473 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5324.17 4488.52 49162023 49162023 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4488.52 362102 49162023 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1798.57 375.36 2625
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.10 10961 1180
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.92 8273 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.78 17681 1024
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.49 10449 959
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.30 286.66 4119 12715 5973

NUM205-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 258290 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 18188354 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 561.58 474.49 6673564 6673564 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 474.49 344749 6673564 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5209.68 4366.95 46120802 46120802 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4366.95 348024 46120802 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1798.49 376.21 2618
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 10961 1180
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.83 8273 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.75 17681 1024
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.60 10449 960
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.56 287.08 4120 12713 5974

                                                                                   NUM206-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 268617 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.21 17993483 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 561.18 472.02 6478640 6478640 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 472.02 344546 6478640 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5136.42 4306.52 45385746 45385746 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 4306.52 337085 45385746 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.48 377.45 2619
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.07 12433 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.69 8337 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.87 20433 923
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.53 10513 957
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.76 327.37 4512 11371 6469

                                                                                   NUM207-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 283599 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.24 18027361 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.68 287.79 3857901 3857901 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 287.79 343316 3857901 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5189.86 4352.62 45580544 45580544 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.96 4352.62 337005 45580544 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.00 385.30 2603
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.26 12433 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.91 8401 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.09 20433 925
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.46 10577 956
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.84 329.29 4530 11461 6486

                                                                                   NUM208-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 374520 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18185254 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 559.60 471.91 6834179 6834179 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 471.91 340329 6834179 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5091.36 4284.71 45654154 45654154 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.02 4284.71 334026 45654154 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.49 376.04 2622
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1180
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.01 8273 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.81 21713 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.52 10449 964
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.09 288.59 3783 14540 6321

                                                                                   NUM209-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 267867 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 17973373 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 342.39 289.05 3905949 3905949 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 289.05 345960 3905949 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5079.25 4268.52 57447709 57447709 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.36 4268.52 341453 57447709 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.41 378.55 2618
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.25 12433 1171
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.08 8401 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.00 20433 924
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.08 10513 959
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.71 326.38 4510 11368 6468

                                                                                   NUM210-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 290924 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 18158855 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.69 254.30 3668381 3668381 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 254.30 345110 3668381 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5361.66 4545.50 47071020 47071020 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4545.50 348685 47071020 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.95 388.00 2592
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 11025 1179
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.85 8465 880
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.05 20433 940
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 136.36 10577 954
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.27 310.08 4399 11124 6300

NUM211-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 263645 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.34 18130274 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.18 253.47 3617090 3617090 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 253.47 337522 3617090 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5382.83 4546.22 45933093 45933093 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4546.22 366252 45933093 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1798.58 374.21 2619
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.06 10961 1177
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.55 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.94 22609 796
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.16 10513 957
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 320.52 313.29 4416 11158 6335

NUM212-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 268125 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.11 18105516 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.60 253.12 3651922 3651922 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 253.12 343004 3651922 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5274.73 4462.93 46131802 46131802 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.36 4462.93 345741 46131802 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1798.47 375.74 2615
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.90 10897 1166
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.39 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.82 22609 793
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.86 10513 957
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.16 288.54 3918 15303 6625

NUM213-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 297077 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 19645981 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.32 270.54 3887218 3887218 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 270.54 334841 3887218 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5497.23 4656.94 49655950 49655950 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4656.94 349282 49655950 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1798.19 380.87 2607
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 63.42 12497 1080
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.16 8465 879
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 44.36 20177 851
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 136.64 10577 953
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 319.89 312.83 4418 11183 6349

NUM214-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 345571 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.18 18139672 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.53 252.45 3787626 3787626 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 252.45 346634 3787626 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5100.22 4324.86 48407770 48407770 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 4324.86 362390 48407770 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1798.50 391.01 2581
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.40 17041 1282
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.36 8593 877
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.94 23569 861
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 138.61 10705 951
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.61 329.13 4545 11444 6525

NUM215-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 301755 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18349534 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.44 287.78 4263332 4263332 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 287.78 347066 4263332 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4966.37 4190.00 44809929 44809929 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4190.00 371146 44809929 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1798.42 377.87 2618
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 61.50 12369 1073
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 57.19 8849 882
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.73 19857 859
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 146.32 11601 944
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.04 287.03 4139 12379 5958

                                                                                   NUM216-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 281845 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.31 18341395 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 334.97 279.41 3780965 3780965 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.30 279.41 337542 3780965 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5088.53 4238.16 42556387 42556387 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.12 4238.16 327055 42556387 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.56 377.81 2617
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.98 10961 1179
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.96 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.73 17681 1024
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.70 10449 958
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.29 286.77 4124 12656 5965

                                                                                   NUM217-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 267851 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 18098695 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 420.80 354.96 4524050 4524050 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 354.96 346200 4524050 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6474.99 5451.00 45460111 45460111 - 329
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5451.00 332926 45460111 - 329
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.94 372.49 2630
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.47 8337 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.67 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.75 10449 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.65 287.33 4118 12722 5976

                                                                                   NUM218-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 299024 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 16557600 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 541.11 460.62 5692064 5692064 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 460.62 330122 5692064 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5091.84 4330.32 45346256 45346256 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 19.90 4330.32 367191 45346256 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.90 369.80 2631
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.93 10961 1181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 67.83 9041 857
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.79 22545 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 56.71 11153 957
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.33 287.01 4115 12680 5990

                                                                                   NUM219-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 270497 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.24 18129377 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 360.00 302.72 4488524 4488524 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 302.72 343483 4488524 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5342.86 4469.99 45996278 45996278 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4469.99 340127 45996278 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.92 368.15 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.01 8273 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.62 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.00 10385 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.20 286.88 4119 12653 5957

                                                                                   NUM220-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 274615 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.36 18075720 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 402.49 336.50 4407334 4407334 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 336.50 339863 4407334 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4960.82 4138.04 42353969 42353969 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.13 4138.04 338955 42353969 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.94 368.45 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.82 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.01 8273 869
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.51 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.43 10385 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.01 286.87 4132 12512 5952

NUM221-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 268084 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.46 17832905 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.07 282.67 3622411 3622411 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 282.67 343233 3622411 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5228.64 4318.01 43568457 43568457 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4318.01 322992 43568457 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1798.51 376.61 2620
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.00 10961 1177
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.65 8337 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.49 22609 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.26 10449 960
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 319.65 312.56 4402 11191 6301

NUM222-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 265164 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18258754 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.05 287.97 4277880 4277880 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 287.97 347468 4277880 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5713.20 4859.27 54260916 54260916 - 284
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4859.27 356096 54260916 - 284
   CLIN 1.0 : timeout 1798.85 369.66 2632
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.43 15569 1331
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.27 8273 869
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.02 23697 925
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 136.44 10449 951
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.33 286.77 4138 12757 5997

NUM223-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 309372 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.12 16328528 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 538.44 457.81 5677452 5677452 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 457.81 344502 5677452 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 5131.44 4360.31 44727035 44727035 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4360.31 356456 44727035 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.93 368.05 2632
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 68.39 12113 1066
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 69.72 9233 848
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.24 22097 968
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 65.50 12945 971
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.35 286.67 4114 12713 6005

NUM224-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 296810 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 16825050 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 541.94 461.46 5709053 5709053 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 461.46 344597 5709053 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 5125.70 4335.46 43164235 43164235 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 4335.46 342731 43164235 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.91 368.58 2633
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1182
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.42 8337 876
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.59 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 139.49 10769 949
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.44 286.78 4117 12714 6007

NUM225-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 269774 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 18148283 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.60 337.82 4572027 4572027 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 337.82 343989 4572027 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4999.19 4209.55 42933121 42933121 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4209.55 343851 42933121 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1798.96 367.73 2633
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.01 10961 1181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.10 8273 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.47 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.81 10385 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.04 286.79 4118 12640 5955

                                                                                   NUM226-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 261983 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.20 18194168 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 342.02 288.46 3851864 3851864 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 288.46 330023 3851864 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5132.90 4291.24 45075847 45075847 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4291.24 345555 45075847 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.15 382.42 2612
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.05 10961 1179
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.58 9809 869
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.79 20433 913
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 156.05 11601 940
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 286.52 4118 12597 5957

                                                                                   NUM227-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 272594 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 18181779 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 575.98 482.92 6740153 6740153 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 482.92 339789 6740153 - 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5092.86 4244.63 42269292 42269292 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 4244.63 326328 42269292 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.91 368.40 2635
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.98 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.98 8273 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.48 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.22 10385 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.02 286.58 4122 12677 5957

                                                                                   NUM228-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 12.39 1564 2963 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 62.20 0.10 80 80 3 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 3.11 0.10 4 80 3 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 24.10 - 6 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 24.10 - 6 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 322.87 3.17 2630
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 68.90 12177 1066
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 202.94 0.17 1105 298
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.43 22225 967
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 258.11 0.08 1873 337
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 423.30 1 299 5 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.24 0.13 346 33 27

                                                                                   NUM229-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 379399 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 17947032 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.95 305.46 4483309 4483309 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 305.46 347477 4483309 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5511.05 4665.02 49980304 49980304 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4665.02 342034 49980304 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.96 386.89 2602
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.15 10961 1177
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.17 9617 910
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.81 17681 1020
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 218.66 15569 939
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 393.34 384.82 4909 12574 7185

                                                                                   NUM230-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 435540 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 17968001 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 396.59 335.22 4480922 4480922 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 335.22 298124 4480922 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5301.33 4491.28 63306050 63306050 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4491.28 347145 63306050 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.99 318.81 2624
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.29 10897 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.00 9681 907
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.02 17681 1014
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 218.00 15569 940
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 392.35 383.98 4929 12622 7178

NUM231-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 449804 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.18 17965009 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 377.65 319.13 4540744 4540744 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 319.13 337306 4540744 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4797.51 4030.43 58128124 58128124 - 242
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4030.43 339250 58128124 - 242
   CLIN 1.0 : timeout 1800.22 318.78 2641
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.39 17041 1285
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.89 9681 908
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 67.29 23633 872
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 210.98 15569 935
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 392.73 384.31 4928 12623 7179

NUM232-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 394147 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.59 19375195 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.69 279.88 3840655 3840655 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 279.88 327659 3840655 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5182.53 4290.09 60103048 60103048 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4290.09 341872 60103048 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1797.45 387.64 2577
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 92.48 16977 1283
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.67 9681 906
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.73 23569 870
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 210.62 15505 935
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 658.40 1 623 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 392.29 384.04 4916 12563 7185

NUM233-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 402190 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.51 17926847 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.62 278.28 3901637 3901637 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 278.28 332803 3901637 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4992.23 4131.43 59799824 59799824 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4131.43 353375 59799824 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1797.51 397.96 2613
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.35 17041 1284
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.04 9681 906
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.87 23569 871
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 209.78 15505 936
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 393.54 385.18 4917 12571 7190

NUM234-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 402180 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.29 17209863 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 378.13 319.51 4213254 4213254 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 319.51 321218 4213254 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4871.18 4112.56 56090500 56090500 - 242
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4112.56 353206 56090500 - 242
   CLIN 1.0 : timeout 1797.57 398.10 2613
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.27 17041 1281
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.03 9681 906
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 67.05 23569 871
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 210.06 15505 936
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 394.74 386.33 4925 12588 7194

NUM235-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 402122 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18435736 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.56 254.81 3789766 3789766 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 254.81 339856 3789766 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4982.56 4229.84 44560043 44560043 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4229.84 355217 44560043 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1800.27 313.14 2645
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 92.32 16977 1283
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.68 9681 906
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.72 23569 870
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 211.77 15505 936
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 661.10 1 631 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 391.38 383.00 4907 12589 7193

                                                                                   NUM236-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 389545 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.13 17956706 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 414.31 350.49 4463318 4463318 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 350.49 316203 4463318 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5208.30 4420.11 59313238 59313238 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4420.11 354891 59313238 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.88 387.67 2597
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.09 10961 1178
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.36 9617 910
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.98 17745 1018
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 226.69 15505 937
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 392.17 383.88 4912 12569 7176

                                                                                   NUM237-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 473537 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 16513985 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 538.35 456.44 5188235 5188235 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 456.44 340797 5188235 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5209.50 4429.29 43529257 43529257 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4429.29 357665 43529257 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.86 391.23 2591
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.07 10961 1175
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.94 9745 911
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.97 17681 1018
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 7633 1014
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 392.14 383.78 4906 12608 7192

                                                                                   NUM238-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 421449 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.47 17977033 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 360.48 300.97 3958300 3958300 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 300.97 325676 3958300 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5141.05 4303.20 46568317 46568317 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4303.20 344242 46568317 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.04 323.45 2640
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.15 10961 1174
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.21 9681 906
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.09 17681 1014
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 211.95 15569 939
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 402.81 394.21 4966 12688 7268

                                                                                   NUM240-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 267287 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.34 18191329 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 554.87 463.58 6645968 6645968 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 463.58 334406 6645968 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5191.99 4329.57 45371729 45371729 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4329.57 344688 45371729 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.23 382.19 2611
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 10961 1179
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.41 9809 869
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.72 20433 913
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 156.06 11601 940
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.67 286.97 4123 12773 5999

                                                                                   NUM241-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 271518 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.27 18218502 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 557.16 464.72 6263925 6263925 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 464.72 326056 6263925 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5176.72 4337.13 45855410 45855410 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4337.13 341493 45855410 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.98 368.31 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.83 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.97 8273 869
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.63 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.14 10385 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.10 286.54 4123 12624 5951

NUM242-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4885 225679 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.75 18356467 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.54 276.64 4194101 4194101 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 276.64 334664 4194101 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5719.67 4644.19 47356318 47356318 - 285
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4644.19 330462 47356318 - 285
   CLIN 1.0 : timeout 1799.41 353.03 2631
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.03 17297 1263
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.03 9873 930
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 67.68 23761 860
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 232.98 14161 946
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.00 286.66 4150 12441 5961

NUM243-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 224366 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.75 18384695 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.27 277.19 3766588 3766588 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 277.19 316091 3766588 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4991.89 4083.11 56582026 56582026 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4083.11 359239 56582026 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1799.42 351.36 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.37 12305 1144
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.85 9361 898
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.10 22673 793
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 182.03 12433 936
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 312.12 305.16 4357 11146 6297

NUM244-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 223916 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18291728 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.09 253.61 3822519 3822519 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 253.61 346563 3822519 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4999.65 4221.78 46414797 46414797 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4221.78 371774 46414797 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1797.49 436.12 2693
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.35 12241 1144
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.86 9361 898
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.02 22673 793
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 181.68 12433 937
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.01 307.14 4382 11179 6308

NUM245-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 365147 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.32 18078497 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.67 283.46 3625879 3625879 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 283.46 327647 3625879 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5196.70 4358.19 44490496 44490496 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4358.19 345915 44490496 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1797.91 389.01 2595
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.08 10897 1163
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.23 9169 899
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.87 17681 1019
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 228.83 13841 948
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 350.98 343.56 4641 11834 6738

NUM245-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 332707 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1004.05 11889666 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.91 321.22 2987534 2987534 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 321.22 242568 2987534 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5386.86 4332.32 32941265 32941265 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4332.32 254326 32941265 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1797.36 416.25 2672
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.72 11025 1164
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 62.45 9425 892
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.78 18321 999
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 233.94 14353 939
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 362.10 354.44 4661 11270 6241

                                                                                   NUM246-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 302137 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 18294509 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.85 281.68 3615225 3615225 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 281.68 334823 3615225 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5191.19 4345.81 45082984 45082984 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4345.81 351333 45082984 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.93 359.68 2615
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.94 13905 1321
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.61 9873 917
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.39 20561 934
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 236.82 14225 940
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 454.54 443.87 5060 13855 7374

                                                                                   NUM246-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 248199 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.03 15374789 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 402.26 323.36 3028333 3028333 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 323.36 246838 3028333 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5391.54 4324.43 32325697 32325697 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4324.43 272480 32325697 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.36 3.75 2812
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.18 13777 1330
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 67.17 10129 907
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.35 21457 913
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 242.64 14737 924
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.17 291.01 4283 12017 6940

                                                                                   NUM247-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 269744 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 18248568 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.59 324.71 4344965 4344965 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 324.71 333692 4344965 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6643.82 5635.68 65018475 65018475 - 332
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5635.68 357374 65018475 - 332
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.00 367.80 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.97 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.01 8401 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.63 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 41.90 12945 955
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.52 286.94 4121 12769 5995

                                                                                   NUM247-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 192765 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.80 11977619 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 360.28 293.80 2213011 2213011 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 293.80 176196 2213011 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5100.83 4036.33 32289842 32289842 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4036.33 263153 32289842 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.38 393.55 2585
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.62 11089 1166
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 57.27 8657 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.68 23825 797
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 42.68 13393 954
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.34 324.34 4465 10766 6041

                                                                                   NUM248-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 267135 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 16623076 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 539.13 455.99 5393519 5393519 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 455.99 336220 5393519 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5159.12 4328.18 40955106 40955106 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4328.18 318936 40955106 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.87 369.67 2632
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.98 10961 1181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.00 8401 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.59 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 41.03 12817 961
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.73 287.22 4119 12770 5998

NUM248-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 221670 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.74 12291674 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 616.84 501.66 3714586 3714586 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 501.66 196365 3714586 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 5213.27 4256.48 28047830 28047830 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4256.48 246710 28047830 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1797.45 395.90 2586
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.61 11089 1166
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 57.08 8657 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.59 23825 797
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 42.55 13329 951
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.63 324.56 4458 10749 6038

NUM249-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 269675 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.29 18233828 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 380.73 318.57 4266395 4266395 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 318.57 341111 4266395 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 6803.76 5695.16 61388522 61388522 - 340
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5695.16 341701 61388522 - 340
   CLIN 1.0 : timeout 1798.99 369.27 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.06 10961 1181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.12 8273 869
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.64 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.56 10385 959
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 286.70 4123 12652 5955

NUM249-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 194050 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1004.04 11902027 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.76 320.80 2943320 2943320 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 320.80 244271 2943320 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4958.38 3945.19 36130444 36130444 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 3945.19 240534 36130444 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1797.38 394.14 2584
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.54 11089 1165
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.42 8529 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.50 23825 797
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 137.65 10833 951
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.93 324.80 4461 10737 6031

NUM250-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 274626 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 18209631 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.40 250.85 3602335 3602335 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 250.85 338387 3602335 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5078.68 4316.58 45033740 45033740 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4316.58 351059 45033740 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1798.94 370.93 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.03 10961 1182
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.11 8273 869
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.58 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.33 10449 963
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.00 286.47 4117 12661 5958

NUM250-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 192864 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.76 11957224 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.09 243.38 1928208 1928208 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 243.38 199681 1928208 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5714.82 4662.72 33630469 33630469 - 286
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4662.72 260903 33630469 - 286
   CLIN 1.0 : timeout 1797.47 392.93 2585
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.66 11089 1166
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.29 8529 870
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.69 23825 797
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 139.01 10897 949
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 330.76 323.81 4459 10746 6035

                                                                                   NUM251-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 272616 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.12 18195607 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.06 253.90 3729674 3729674 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 253.90 343370 3729674 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5586.47 4703.00 47073984 47073984 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4703.00 341794 47073984 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.89 367.66 2634
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.07 10961 1181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.06 8273 869
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.63 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.80 10449 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.64 287.18 4118 12717 5974

                                                                                   NUM251-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 192966 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.82 12001887 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.24 243.82 1996521 1996521 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 243.82 201539 1996521 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6362.30 5188.45 38404501 38404501 - 316
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5188.45 261826 38404501 - 316
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.41 392.62 2584
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.71 11089 1166
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.24 8529 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.55 23825 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 138.89 10897 949
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 328.31 321.26 4459 10745 6035

                                                                                   NUM252-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 267037 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.26 18205315 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 457.78 383.89 4950592 4950592 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 383.89 341723 4950592 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5117.35 4291.22 55638262 55638262 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4291.22 348827 55638262 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.91 369.21 2626
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.09 10961 1178
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.12 8273 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.77 22545 794
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.54 10449 958
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.58 287.04 4119 12705 5977

                                                                                   NUM252-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 196293 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.93 15278885 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 480.98 387.11 3370118 3370118 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 387.11 244175 3370118 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5178.95 4168.23 37705106 37705106 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4168.23 269612 37705106 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.33 393.69 2586
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.67 11089 1164
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.39 8529 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.83 23889 792
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 138.61 10897 946
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 329.83 322.88 4461 10744 6038

                                                                                   NUM253-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 322661 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 16522991 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 541.60 459.83 5267943 5267943 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 459.83 341399 5267943 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5185.98 4372.30 40852315 40852315 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4372.30 394023 40852315 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.47 377.69 2615
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.92 10961 1180
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.19 9169 896
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.74 17681 1024
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 225.71 13777 950
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 347.77 340.25 4632 11738 6716

NUM253-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 241937 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.91 15287025 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 639.45 520.49 3807483 3807483 - 32
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 520.49 214516 3807483 - 32
   SPTHEO m256n1 : timeout 5240.51 4259.81 26779342 26779342 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4259.81 248491 26779342 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1797.43 406.65 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 11089 1164
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 62.75 9425 888
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.80 18385 1001
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 231.59 14289 945
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 354.74 347.14 4596 11109 6177

NUM254-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 320636 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 18094767 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.42 253.15 2948705 2948705 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 253.15 347623 2948705 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5112.34 4340.14 54960550 54960550 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4340.14 354452 54960550 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1798.41 377.77 2616
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.03 10961 1181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.28 9169 896
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.85 17745 1022
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 227.18 13777 948
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 351.11 343.62 4636 11740 6719

NUM254-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 240213 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.74 15301053 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.48 243.66 2057636 2057636 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 243.66 200488 2057636 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5194.94 4252.55 38425985 38425985 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4252.55 257955 38425985 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1798.38 406.90 2635
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.73 11025 1164
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 62.82 9425 888
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.81 18385 1000
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 232.74 14289 940
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 366.93 359.22 4707 11233 6273

NUM255-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 328323 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.40 18021531 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.08 332.69 4319212 4319212 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 332.69 341515 4319212 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5157.26 4287.00 43482097 43482097 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 4287.00 339411 43482097 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1798.49 377.83 2615
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.96 10961 1179
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.23 9169 895
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.73 17745 1024
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 226.97 13777 947
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 352.07 344.34 4639 11740 6719

NUM255-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 243184 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.95 14995388 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 459.83 367.27 3222304 3222304 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 367.27 244578 3222304 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5350.26 4222.45 29454098 29454098 - 271
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4222.45 242393 29454098 - 271
   CLIN 1.0 : timeout 1797.41 406.17 2634
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.70 11089 1164
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 62.65 9425 888
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.85 18385 1000
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 232.92 14289 940
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 367.29 359.56 4709 11233 6273

                                                                                   NUM256-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 339492 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.48 18049941 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.66 314.79 4129011 4129011 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 314.79 316468 4129011 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6834.60 5641.92 61148710 61148710 - 340
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5641.92 338464 61148710 - 340
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.78 386.86 2598
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.19 10961 1172
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.32 9169 906
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.06 17681 1019
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 228.38 13841 948
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 356.65 349.13 4676 11796 6746

                                                                                   NUM256-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 310587 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.36 11868140 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 421.02 332.71 3109102 3109102 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 332.71 243830 3109102 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5024.86 3969.25 37493899 37493899 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 3969.25 243929 37493899 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.40 417.16 2672
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 10897 1164
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 62.21 9425 892
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.78 18385 1001
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 233.69 14353 939
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 367.42 359.32 4706 11413 6293

                                                                                   NUM257-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 328337 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 18094272 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 418.34 355.12 4363536 4363536 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 355.12 336187 4363536 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5118.35 4348.04 56708692 56708692 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4348.04 355741 56708692 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.43 376.63 2621
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.88 10961 1180
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.18 9169 896
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.03 17745 1020
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 227.41 13777 949
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 349.51 341.86 4634 11740 6718

                                                                                   NUM257-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 239193 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.91 15274310 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 438.86 355.02 3122655 3122655 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 355.02 198178 3122655 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5067.04 4071.17 34613571 34613571 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4071.17 237549 34613571 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.42 407.70 2635
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.74 11025 1164
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 62.50 9425 888
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.94 18385 1000
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 232.56 14289 940
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 359.95 352.28 4656 11179 6227

                                                                                   NUM258-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 273563 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18156050 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 420.17 353.22 4662767 4662767 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 353.22 343796 4662767 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5060.55 4262.28 43606201 43606201 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4262.28 353689 43606201 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.85 371.33 2629
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.62 12113 1146
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.98 8721 887
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.83 22545 794
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 173.36 11921 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.75 287.20 4117 12743 5989

NUM258-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 189772 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.93 15218355 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 481.49 388.94 3476480 3476480 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 388.94 246546 3476480 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5231.40 4228.70 30910940 30910940 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4228.70 270447 30910940 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1798.42 396.63 2594
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.49 12241 1147
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 59.57 8977 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.82 23825 791
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 179.29 12433 940
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.09 324.13 4459 10742 6034

NUM259-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 220484 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.31 19867571 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 555.25 466.39 6571694 6571694 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 466.39 336722 6571694 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5192.73 4369.89 46714300 46714300 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4369.89 348240 46714300 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1799.45 349.94 2633
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.22 12305 1144
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 60.55 9297 899
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.90 22673 792
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 180.77 12305 946
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.48 304.66 4356 11138 6302

NUM259-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 183541 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.95 12222800 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 655.16 526.19 4602086 4602086 - 33
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 526.19 255869 4602086 - 33
   SPTHEO m256n1 : timeout 5064.49 4070.32 28697491 28697491 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4070.32 256414 28697491 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1797.39 3.70 2769
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 18.26 12433 1146
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.10 9553 900
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.94 23633 792
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 186.79 12817 930
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 362.50 354.89 4675 11417 6413

NUM260-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 296808 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 16525592 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 541.40 460.48 5736636 5736636 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 460.48 346117 5736636 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 5199.23 4426.41 45375474 45375474 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4426.41 369933 45375474 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.99 370.25 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.93 10961 1182
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.44 8337 876
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.49 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 139.61 10769 950
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.25 286.75 4117 12590 5959

NUM260-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 238098 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.82 12338737 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 618.74 503.91 3699853 3699853 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 503.91 199244 3699853 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 5206.74 4248.31 28192567 28192567 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4248.31 253123 28192567 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1797.38 393.61 2586
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.50 11089 1166
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.57 8593 876
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.66 23825 797
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 145.00 11217 947
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 330.06 323.11 4459 10740 6036

                                                                                   NUM261-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 272488 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.26 18197868 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 422.53 355.89 4750793 4750793 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 355.89 338901 4750793 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5060.27 4239.82 41693429 41693429 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4239.82 338481 41693429 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.57 372.03 2605
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.96 10961 1181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.04 8273 869
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.66 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.43 10385 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.08 286.54 4123 12582 5957

                                                                                   NUM261-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 195738 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.89 11892532 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 482.65 390.13 3561771 3561771 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 390.13 241040 3561771 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5202.55 4184.80 30770619 30770619 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4184.80 301969 30770619 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.37 394.14 2584
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.65 11089 1165
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.34 8529 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.65 23825 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 137.66 10897 947
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.33 324.31 4467 10763 6039

                                                                                   NUM262-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 270547 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.27 18160253 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 340.82 287.20 3879645 3879645 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 287.20 328222 3879645 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5319.22 4445.08 44169539 44169539 - 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4445.08 335977 44169539 - 265
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.98 368.47 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.85 10961 1181
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.05 8273 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.63 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.15 10385 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.09 286.84 4124 12666 5958

                                                                                   NUM262-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 193117 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.03 11926395 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 401.13 325.43 2932057 2932057 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 325.43 244478 2932057 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5173.04 4180.83 30543665 30543665 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4180.83 252868 30543665 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.44 394.59 2584
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.62 11089 1165
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.23 8529 870
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.63 23825 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 137.17 10833 952
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.54 325.77 4462 10738 6032

                                                                                   NUM263-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 281660 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.36 18005847 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 338.89 282.50 3577143 3577143 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 282.50 328079 3577143 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5184.67 4325.62 43503625 43503625 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4325.62 346407 43503625 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.40 377.44 2619
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.26 12433 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.14 8337 872
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.90 20433 923
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 134.17 10449 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.87 327.60 4519 11403 6492

NUM263-2 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 217590 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1004.00 15036542 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.98 320.20 2927913 2927913 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 320.20 244533 2927913 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5391.57 4320.36 31267977 31267977 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4320.36 266773 31267977 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1797.31 402.46 2616
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.70 12561 1176
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 56.29 8593 874
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.87 21329 929
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 139.97 10961 945
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 690.70 1 634 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.06 288.69 4191 11049 5480

NUM264-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 362127 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.40 18178965 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 341.84 285.48 3799507 3799507 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 285.48 344102 3799507 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5192.13 4336.50 44783307 44783307 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4336.50 346082 44783307 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1798.42 377.21 2615
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.11 10961 1176
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.36 8273 872
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.63 21713 990
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.95 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.41 288.83 3852 14687 6414

NUM264-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 285284 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1004.13 15129474 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 402.68 322.46 3032644 3032644 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 322.46 245062 3032644 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5379.65 4301.73 31737926 31737926 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4301.73 268341 31737926 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1797.34 403.93 2615
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.78 11025 1163
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.90 8529 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.80 21905 987
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 137.44 10897 950
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 339.13 329.52 3680 11869 4883

NUM265-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 266633 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18172240 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 559.85 472.11 6740550 6740550 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 472.11 346511 6740550 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5191.03 4382.83 47339192 47339192 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4382.83 348577 47339192 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.86 369.39 2630
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 10961 1181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.67 8273 871
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.61 22545 798
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.17 10385 967
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.52 286.84 4119 12722 5975

NUM266-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 272729 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.21 18027621 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 576.41 482.79 6498647 6498647 - 29
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 482.79 342621 6498647 - 29
   SPTHEO m256n1 : timeout 5092.84 4254.43 44194060 44194060 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 4254.43 339181 44194060 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1798.45 377.94 2615
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.04 12433 1173
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.91 8337 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.06 20433 923
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.56 10449 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.42 328.08 4514 11400 6490

                                                                                   NUM267-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 369697 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.31 18179956 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 560.49 469.33 6620934 6620934 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 469.33 340498 6620934 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5070.45 4219.51 43439631 43439631 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 4219.51 326763 43439631 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.33 377.77 2613
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.02 10961 1179
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.45 8273 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.81 21713 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.97 10449 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.35 289.76 3855 14762 6481

                                                                                   NUM268-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 364762 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18181184 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 562.22 470.99 6612666 6612666 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 470.99 340787 6612666 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5076.02 4233.11 44438846 44438846 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 4233.11 336897 44438846 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.45 377.99 2613
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.02 10961 1179
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.22 8273 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.72 21713 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.02 10449 962
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.82 290.15 3858 14767 6483

                                                                                   NUM269-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 310632 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 17899083 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 443.31 376.66 4615135 4615135 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 376.66 334021 4615135 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5113.56 4316.08 56700707 56700707 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4316.08 343270 56700707 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.92 388.05 2590
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.36 10513 1334
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.48 8465 874
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.11 21073 974
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 135.57 10577 957
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 357.45 349.72 4676 11730 6710

                                                                                   NUM270-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 263821 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 18185919 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 577.46 485.78 6887590 6887590 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 485.78 339255 6887590 - 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5074.96 4259.85 44485520 44485520 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.24 4259.85 333666 44485520 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.91 369.81 2629
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.95 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.41 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.69 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.34 10385 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.12 286.87 4121 12642 5957

                                                                                   NUM271-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 267953 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 19437927 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 462.36 392.04 4958696 4958696 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 392.04 312357 4958696 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4958.94 4205.80 55623061 55623061 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4205.80 341526 55623061 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.34 378.54 2607
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 70.64 12369 1073
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.62 8721 882
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.74 20113 853
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 210.03 11921 931
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.15 287.07 4121 12552 5946

NUM272-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 253272 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.18 19850593 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.27 271.68 3965669 3965669 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 271.68 347893 3965669 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5177.29 4373.28 46823220 46823220 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 4373.28 336906 46823220 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1798.31 379.66 2606
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.68 12241 1151
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 65.52 8785 898
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.43 20369 931
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 177.17 12305 972
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 320.01 312.90 4408 11220 6321

NUM273-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 247702 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.11 19829397 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.00 271.68 4052193 4052193 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 271.68 348092 4052193 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5005.78 4243.90 44320775 44320775 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4243.90 358965 44320775 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1798.24 378.54 2605
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.80 12241 1146
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.84 8721 893
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.37 20369 931
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 213.34 12049 930
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.12 286.89 4123 12596 5962

NUM274-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 243533 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.13 19864035 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.18 287.51 4156091 4156091 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 287.51 339572 4156091 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4921.08 4177.70 42490819 42490819 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4177.70 366436 42490819 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1798.31 377.67 2609
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.66 12241 1151
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 65.32 8785 898
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.57 20369 931
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 177.21 12305 972
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 366.99 358.68 4698 12246 6904

NUM275-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 264507 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 19372411 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.87 288.40 4143010 4143010 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 288.40 341269 4143010 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4913.90 4162.58 41842932 41842932 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4162.58 354736 41842932 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1798.27 379.10 2603
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.76 12241 1151
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 65.28 8785 898
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.54 20369 931
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 177.00 12241 970
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 367.04 358.90 4690 12248 6898

NUM276-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 256322 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.19 19331012 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.26 251.98 3634203 3634203 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.23 251.98 331445 3634203 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5443.08 4617.26 49696646 49696646 - 271
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4617.26 356061 49696646 - 271
   CLIN 1.0 : timeout 1798.42 376.76 2613
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.68 12241 1151
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 65.57 8785 898
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.58 20369 931
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 177.93 12305 973
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 461.66 449.16 5222 16081 8033

                                                                                   NUM277-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 254615 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.15 19832060 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 581.09 486.92 6626538 6626538 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 486.92 333178 6626538 - 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5124.39 4318.84 45693281 45693281 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4318.84 353842 45693281 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.56 376.43 2616
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 62.93 12497 1084
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 65.34 8785 898
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 44.96 20369 876
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 174.95 12177 965
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 319.20 312.15 4404 11206 6307

                                                                                   NUM277-2 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 391487 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout - 18370296
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 581.23 487.40 6855258 6855258 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 487.40 346484 6855258 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5121.11 4217.38 41815172 41815172 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4217.38 333976 41815172 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.56 394.41 2610
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 64.51 12689 1082
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 58.84 9041 889
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 45.93 20113 851
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 180.00 12369 963
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 491.53 478.86 4855 15855 7591

                                                                                   NUM278-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 281617 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 18010761 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 551.56 463.91 6441692 6441692 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 463.91 329944 6441692 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5161.17 4346.74 46041764 46041764 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4346.74 347684 46041764 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.62 377.49 2620
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.08 12433 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 54.19 8337 875
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.88 20433 923
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 133.48 10513 960
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.94 327.70 4509 11367 6468

                                                                                   NUM279-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 267724 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.42 18152779 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 582.99 490.67 6858513 6858513 - 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 490.67 343957 6858513 - 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5170.74 4347.59 45322009 45322009 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4347.59 355158 45322009 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1798.90 366.91 2635
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.03 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.69 8273 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.62 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.36 10385 966
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.09 286.64 4121 12642 5957

                                                                                   NUM280-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 266634 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.14 18060731 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 443.31 374.62 4767575 4767575 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 374.62 345645 4767575 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5470.32 4608.51 33846806 33846806 - 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4608.51 340437 33846806 - 274
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.01 368.33 2633
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.91 10961 1182
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.83 8337 871
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.52 22545 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 131.37 10385 967
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.21 286.73 4122 12682 5962

NUM281-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 284742 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.32 18031746 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 557.03 466.39 6304109 6304109 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 466.39 330752 6304109 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5195.10 4359.55 45957582 45957582 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4359.55 344375 45957582 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1798.56 376.40 2621
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.05 12433 1173
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.95 8337 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.92 20433 923
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.38 10449 964
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.77 327.36 4514 11401 6489

NUM282-1 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 375865 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.33 18222213 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 560.89 469.15 6694078 6694078 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 469.15 340313 6694078 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 5182.13 4350.52 46845207 46845207 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4350.52 349594 46845207 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1798.54 375.52 2622
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.07 10961 1179
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 53.46 8273 873
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.75 21713 989
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 132.09 10449 962
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.86 291.47 3855 14661 6409

NUM283-1.005 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 34.23 894 713 39 29
   SETHEO 3.1 : P 1 1.61 3924 150
   SPTHEO m16n1 : P 1 1.75 - 3924 - 150 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 1.75 - 3924 - 150 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 1.75 - 3924 - 150 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 1.75 - 3924 - 150 0
   CLIN 1.0 : cls_lim 895.10 44.38 97
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 4497 524
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 3921 560
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 14737 369
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 17489 407
   CLIN-S 1.0+ : P(--) 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.29 22.86 1812 3122 3076

NUM284-1.010 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.83 127 44 43 35
   SETHEO 3.1 : P 1 9.03 41982 940
   SPTHEO m16n1 : P 1 9.18 - 41982 - 940 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 9.18 - 41982 - 940 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 9.18 - 41982 - 940 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 9.18 - 41982 - 940 0
   CLIN 1.0 : P 1 212.23 6.28 48
   CLIN-E 0.35FM : P 1 30.75 0.01 593 49
   CLIN-E 0.35FS : P 1 30.16 0.00 593 49
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 20177 315
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.01 11153 261
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 346.60 3 116 0 1 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 607.90 2 159 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.11 258.39 2533 9674 6969

NUM285-1 (satisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 95 45 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.39 16036854 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.46 311.05 6395658 6395658 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 311.05 456144 6395658 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 861.48 743.57 15390505 15390505 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 743.57 474689 15390505 - 245
   CLIN 1.0 : M 1 10.06 0.39 50
   CLIN-E 0.35FM : M 1 1.05 0.13 273 50
   CLIN-E 0.35FS : M 1 1.05 0.13 273 50
   CLIN-E 0.35BM : M 1 1.05 0.13 273 50
   CLIN-E 0.35BS : M 1 1.05 0.13 273 50
   CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : M 1 0.11
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 0.02 0.01 63 10 5

                                                                                   PLA001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 5077 28988 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.41 39474 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 3.04 2.16 56192 56192 12 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.19 2.16 3512 56192 12 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 108 19.12 3.56 119978 119978 12 239
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 108 0.08 3.56 502 119978 12 239
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.01 88.45 1415
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.38 7057 857
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.42 7633 972
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 4.74 0.00 273 29
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 5.13 0.02 273 30
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 36.60 1 23 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.54 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.12 302.75 2113 5616 5530

                                                                                   PLA002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 26 6 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 191 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 18 2.34 0.09 882 882 11 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 18 0.13 0.09 49 882 11 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 244 29.28 1.20 4636 4636 11 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 244 0.12 1.20 19 4636 11 244
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.55 0.03 21
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.14 0.01 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.14 0.01 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.76 0.04 209 13
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.16 0.00 209 12
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 531.70 2 338 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 2.20 1 74 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.34 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 37 1 -3

                                                                                   PLA002-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 615653 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.71 26459473 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 361.67 357.33 7780596 7780596 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 357.33 521689 7780596 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 232.96 170.21 3122944 3122944 41 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 0.91 170.21 12199 3122944 41 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.01 53.82 3035
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 3729 994
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 8785 462
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 20625 282
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 5777 454
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 698.20 1 64 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 54 12 8

                                                                                   PLA003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.20 95 16 6 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 391 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 1.42 0.22 417 417 7 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.09 0.22 27 417 7 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.34 - 391 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.34 - 391 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.99 0.01 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.89 0.00 209 13
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.16 0.00 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 4.92 0.00 273 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 4.45 0.001 273 18
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 2.40 1 16 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.32 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.00 42 18 11

                                                                                   PLA004-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1097838 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.68 17610 40
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 3.90 1.57 32220 32220 40 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.26 1.57 2148 32220 40 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 126 52.07 26.93 442559 442559 40 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 126 0.21 26.93 1893 442559 40 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.30 11.71 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.58 23889 619
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.05 20113 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 26577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 14353 553
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 59.80 1 186 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 64.20 1 269 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.03 74 58 46

PLA004-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1102008 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.31 5916 40
   SPTHEO m16n1 : P 9 3.15 0.82 7965 7965 40 15
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.21 0.82 531 7965 40 15
   SPTHEO m256n1 : P 118 47.38 10.66 50899 50899 40 252
   SPTHEO m256s1 : P 118 0.19 10.66 213 50899 40 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.32 11.72 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.46 23889 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.04 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 26577 449
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.52 14353 553
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 101.10 1 184 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 64.20 1 269 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.06 74 58 46

PLA005-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1120872 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 904 38
   SPTHEO m16n1 : P 15 3.00 0.82 2820 2820 38 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.20 0.82 188 2820 38 15
   SPTHEO m256n1 : P 233 44.99 10.68 43070 43070 38 252
   SPTHEO m256s1 : P 233 0.18 10.68 180 43070 38 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.34 11.76 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.47 23889 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.06 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.19 26577 449
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.52 14353 553
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 129.70 1 183 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 67.80 1 278 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.91 0.73 170 299 269

PLA005-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1118768 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 930 38
   SPTHEO m16n1 : P 15 3.00 0.82 7890 7890 38 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.20 0.82 526 7890 38 15
   SPTHEO m256n1 : P 245 49.00 13.45 121030 121030 38 245
   SPTHEO m256s1 : P 245 0.20 13.45 494 121030 38 245
   CLIN 1.0 : timeout 1800.29 11.78 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.51 23889 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.70 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.17 26577 449
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 14353 553
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 57.20 1 189 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 68.10 1 278 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.93 0.64 170 299 269

PLA006-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.25 542 1402 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 25 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.56 - 25 - 6 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.56 - 25 - 6 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.56 - 25 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.56 - 25 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.09 1.27 138
   CLIN-E 0.35FM : P 1 408.36 0.24 12753 322
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.06 20049 1029
   CLIN-E 0.35BM : P 1 5.40 0.02 273 33
   CLIN-E 0.35BS : P 1 5.33 0.01 273 33
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 4.60 2 75 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 7.90 1 127 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.29 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 58 28 15

PLA007-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1099922 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 549 23
   SPTHEO m16n1 : P 14 4.07 0.57 1598 1598 23 24
   SPTHEO m16s1 : P 14 0.18 0.57 80 1598 23 24
   SPTHEO m256n1 : P 89 44.68 4.44 11227 11227 23 270
   SPTHEO m256s1 : P 89 0.17 4.44 48 11227 23 270
   CLIN 1.0 : timeout 1800.31 11.77 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.44 23761 615
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.11 20049 1029
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 21201 385
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.75 9105 836
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 72.00 1 268 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.28 0.14 96 130 100

                                                                                   PLA008-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1120872 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.43 8463 77
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 4.05 1.72 15345 15345 77 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.27 1.72 1023 15345 77 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 219 65.59 26.99 218359 218359 77 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 219 0.27 26.99 932 218359 77 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.30 11.61 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.61 23889 619
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.15 20113 1029
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 26577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 14353 553
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 3.17 2.51 307 750 659

                                                                                   PLA009-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1083306 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.07 959 34
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 3.00 0.52 3480 3480 34 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.20 0.52 232 3480 34 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 234 45.02 8.42 45477 45477 34 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 234 0.18 8.42 188 45477 34 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.34 11.65 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.54 23889 619
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.10 20113 1029
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 21457 391
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 6545 539
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 811.80 2 357 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.88 0.66 170 290 242

                                                                                   PLA009-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1083306 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.51 13670 35
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 3.45 1.13 18374 18374 35 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.22 1.13 1224 18374 35 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 60 44.73 5.82 43612 43612 34 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 60 0.19 5.82 265 43612 34 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.29 11.82 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.60 23889 619
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.03 20113 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.31 21457 391
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 6545 539
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 813.50 2 357 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.90 0.76 170 290 242

                                                                                   PLA010-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1104096 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.08 25002 86
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 9.60 7.27 149850 149850 86 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.64 7.27 9990 149850 86 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 158 150.29 109.34 2315704 2315704 86 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 158 0.63 109.34 9853 2315704 86 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.29 11.74 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.51 23825 619
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.89 20113 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.21 26321 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.49 14033 542
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 24.98 21.67 767 2541 2032

                                                                                   PLA011-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1106186 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.07 1154 40
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 3.15 0.82 11235 11235 40 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.21 0.82 749 11235 40 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 245 51.45 13.45 175665 175665 40 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 245 0.21 13.45 717 175665 40 245
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.26 11.61 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.60 23569 612
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.96 20113 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 26385 447
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 14289 535
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 60.30 1 186 2 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 62.80 1 269 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.19 0.14 93 109 93

PLA011-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1114566 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 948 40
   SPTHEO m16n1 : P 9 3.45 0.67 3255 3255 40 15
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.23 0.67 217 3255 40 15
   SPTHEO m256n1 : P 145 49.73 8.37 50884 50884 40 252
   SPTHEO m256s1 : P 145 0.20 8.37 213 50884 40 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.33 11.73 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.57 23825 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.10 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.17 26513 449
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.46 14353 553
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 60.10 1 186 2 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 62.80 1 269 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.20 0.13 93 109 93

PLA012-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1116666 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.82 18385 90
   SPTHEO m16n1 : P 15 7.35 5.17 95655 95655 90 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.49 5.17 6377 95655 90 15
   SPTHEO m256n1 : P 165 112.70 77.15 1550115 1550115 90 245
   SPTHEO m256s1 : P 165 0.46 77.15 6327 1550115 90 245
   CLIN 1.0 : timeout 1800.31 11.73 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.49 23825 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.97 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 26193 447
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.46 13969 547
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.54 2.77 305 823 689

PLA013-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1093676 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.11 1763 40
   SPTHEO m16n1 : P 15 3.45 1.12 13395 13395 40 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.23 1.12 893 13395 40 15
   SPTHEO m256n1 : P 234 54.48 15.42 170322 170322 40 252
   SPTHEO m256s1 : P 234 0.22 15.42 718 170322 40 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.32 11.74 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.51 23889 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.12 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 26513 449
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 14481 547
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 61.40 1 190 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 64.30 1 273 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.10 0.06 75 60 48

PLA014-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1091598 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.37 8599 43
   SPTHEO m16n1 : P 15 4.35 1.87 37845 37845 43 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.29 1.87 2523 37845 43 15
   SPTHEO m256n1 : P 163 66.24 29.51 532085 532085 43 252
   SPTHEO m256s1 : P 163 0.27 29.51 2257 532085 43 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.26 11.80 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.69 23889 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.02 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 26257 445
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 14353 553
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 61.50 1 190 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 66.20 1 273 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.04 75 60 48

PLA014-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1097838 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.15 2882 43
   SPTHEO m16n1 : P 9 3.30 0.97 6645 6645 43 15
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.22 0.97 443 6645 43 15
   SPTHEO m256n1 : P 141 52.21 10.75 93825 93825 43 252
   SPTHEO m256s1 : P 141 0.21 10.75 392 93825 43 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.33 11.78 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.52 23825 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.07 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.19 26193 445
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 14353 553
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 61.20 1 190 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 66.00 1 273 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.07 75 60 48

                                                                                   PLA015-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1106186 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.78 44583 89
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 10.20 8.17 175755 175755 89 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.68 8.17 11717 175755 89 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 124 165.07 123.55 2674815 2674815 89 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 124 0.69 123.55 11375 2674815 89 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.33 11.81 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.54 23889 619
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.04 20113 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.25 26257 445
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.46 14353 553
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 14.89 12.61 602 2033 1685

                                                                                   PLA016-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1099922 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 361 22
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 3.52 0.53 1314 1314 22 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.17 0.53 72 1314 22 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 120 48.76 5.29 7757 7757 22 293
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 120 0.17 5.29 27 7757 22 293
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.36 11.88 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.55 23825 616
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.24 20049 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 23825 401
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.35 5201 894
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 72.10 1 268 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.34 0.21 102 149 114

                                                                                   PLA017-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.10 510 1308 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 118 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.49 - 118 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.49 - 118 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.49 - 118 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.49 - 118 - 9 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 174.96 1.83 92
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 408.36 0.21 12753 322
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.06 20049 1029
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 6.21 0.12 273 36
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 7.11 0.15 337 40
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 4.60 1 64 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 12.80 1 153 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.38 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.00 61 32 20

                                                                                   PLA018-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1118768 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.64 14354 77
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 4.80 2.32 26490 26490 85 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.32 2.32 1766 26490 85 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 202 63.75 24.78 154386 154386 85 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 202 0.26 24.78 650 154386 85 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.31 11.67 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.38 23889 619
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.12 20113 1028
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.20 26577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.45 14353 553
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.55 1.14 209 460 403

                                                                                   PLA019-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1087448 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 392 23
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 3.50 0.27 1874 1874 23 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.17 0.27 107 1874 23 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 110 38.08 2.92 7722 7722 23 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 110 0.16 2.92 35 7722 23 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.31 11.78 462
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.56 23825 616
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.96 20049 1029
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.19 23825 401
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.28 5201 894
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 15.50 1 104 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 24.70 1 193 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.07 72 61 44

PLA020-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.30 127 125 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.50 - 14 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.50 - 14 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.50 - 14 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.50 - 14 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.10 0.07 31
   CLIN-E 0.35FM : P 1 25.61 0.04 977 92
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.01 20049 1028
   CLIN-E 0.35BM : P 1 4.24 0.00 273 32
   CLIN-E 0.35BS : P 1 6.16 0.01 273 33
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.50 0 31 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.40 0 31 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 59 29 15

PLA021-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1093676 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.08 1343 40
   SPTHEO m16n1 : P 15 3.45 0.97 11685 11685 40 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.23 0.97 779 11685 40 15
   SPTHEO m256n1 : P 235 53.99 15.37 162399 162399 40 249
   SPTHEO m256s1 : P 235 0.22 15.37 690 162399 40 249
   CLIN 1.0 : timeout 1800.29 11.73 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.66 23889 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.95 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 26577 449
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 14481 546
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 59.70 1 183 3 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 66.80 1 278 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.97 0.67 171 307 271

PLA022-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1089522 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 1324 15
   SPTHEO m16n1 : P 5 2.53 0.17 2202 2202 15 15
   SPTHEO m16s1 : P 5 0.17 0.17 223 2202 15 15
   SPTHEO m256n1 : P 42 38.53 2.35 6427 6427 15 245
   SPTHEO m256s1 : P 42 0.16 2.35 35 6427 15 245
   CLIN 1.0 : timeout 1800.32 11.68 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.54 23569 608
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.97 20177 1028
   CLIN-E 0.35BM : P 1 304.68 2.36 5137 185
   CLIN-E 0.35BS : P 1 240.22 6.32 3729 326
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 8.00 1 84 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 16.20 1 173 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.03 69 48 36

PLA022-2 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1087448 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 324 15
   SPTHEO m16n1 : P 15 2.40 0.22 1425 1425 15 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.16 0.22 95 1425 15 15
   SPTHEO m256n1 : P 244 37.78 1.23 8190 8190 15 252
   SPTHEO m256s1 : P 244 0.15 1.23 33 8190 15 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.31 11.74 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.46 23569 608
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.13 20177 1028
   CLIN-E 0.35BM : P 1 304.92 2.30 5137 185
   CLIN-E 0.35BS : P 1 239.63 6.29 3729 326
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 7.90 1 84 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 16.30 1 173 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.04 69 48 36

PLA023-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 1095756 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.77 16867 90
   SPTHEO m16n1 : P 15 6.60 4.42 76845 76845 90 15
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.44 4.42 5123 76845 90 15
   SPTHEO m256n1 : P 165 112.70 74.70 1242885 1242885 90 245
   SPTHEO m256s1 : P 165 0.46 74.70 5073 1242885 90 245
   CLIN 1.0 : timeout 1800.32 11.80 462
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.56 23889 619
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.93 20113 1028
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.29 26129 446
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.44 13969 546
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.54 2.69 305 823 689

                                                                                   PRV001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 642 20
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 3.40 0.61 725 725 20 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 0.19 0.61 42 725 20 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 10 44.92 5.35 6534 6534 20 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 10 0.18 5.35 30 6534 20 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 84.86 0.31 84
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 31.30 2.92 849 81
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 31.49 2.90 849 81
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 33.27 2.99 849 83
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 33.35 3.03 849 83
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.80 1 19 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.60 1 18 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.76 40 0 9
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 35 52 21

                                                                                   PRV002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.37 287 765 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 162.84 2102146 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 13.76 2.40 39552 39552 10 32
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.43 2.40 1236 39552 10 32
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 109.88 22.75 318652 318652 10 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 0.41 22.75 1189 318652 10 268
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 71.69 2.93 242
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 72.71 8849 677
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 10961 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.01 9617 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.71 10193 544
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.30 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.20 0.17 85 267 157

                                                                                   PRV003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.19 95 38 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.07 1112 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 5.51 0.09 1292 1292 3 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 0.29 0.09 68 1292 3 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.03 - 1112 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.03 - 1112 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.96 0.04 27
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 781.35 46.29 5905 353
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 9873 510
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 581.46 32.89 5777 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 9873 514
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 14 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 14 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.03 43 55 25

                                                                                   PRV004-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 30248 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 22210749 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 639.26 628.41 8208207 8208207 - 32
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 628.41 314228 8208207 - 32
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5328.57 5238.62 70436266 70436266 - 269
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5238.62 332955 70436266 - 269
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1804.38 12.05 1430
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 72.68 8977 691
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 10961 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.86 9617 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10577 568
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.78 288.40 2080 14623 6731

                                                                                   PRV005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.11 255 783 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.09 1220 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 7.50 0.12 150 150 4 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.30 0.12 6 150 4 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 80.96 1.24 1518 1518 4 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 0.32 1.24 6 1518 4 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.92 0.03 27
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 39.31 12625 546
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 9873 511
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.84 12497 560
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10513 581
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 14 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 14 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.11 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 48 96 47

PRV006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.22 127 105 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 49.38 615587 10
   SPTHEO m16n1 : P 3 5.70 0.09 950 950 5 19
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.30 0.09 50 950 5 19
   SPTHEO m256n1 : P 26 84.48 3.81 5120 5120 5 256
   SPTHEO m256s1 : P 26 0.33 3.81 20 5120 5 256
   CLIN 1.0 : P 1 7.14 0.03 148
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.10 13649 436
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 14353 469
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.23 13457 444
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 9617 474
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 1.40 1 27 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 1.20 1 29 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.34 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.02 43 71 34

PRV007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 39198 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 435.38 5305536 10
   SPTHEO m16n1 : P 1 686.52 674.46 8925236 8925236 13 36
   SPTHEO m16s1 : P 1 19.07 674.46 290489 8925236 13 36
   SPTHEO m256n1 : P 6 119.14 29.76 375550 375550 10 259
   SPTHEO m256s1 : P 6 0.46 29.76 1450 375550 10 259
   CLIN 1.0 : P 1 13.08 1.01 148
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.82 12561 491
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 153.74 13009 635
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.75 12369 490
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 151.52 13201 630
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.59 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.18 1.81 176 1315 454

PRV008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.71 223 538 2 1
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 17096402 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 618.79 610.91 6482768 6482768 - 31
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 610.91 267009 6482768 - 31
   SPTHEO m256n1 : timeout 4931.34 4867.93 56206267 56206267 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4867.93 306672 56206267 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1797.83 6.57 784
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 77.82 9169 446
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.96 27153 387
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 76.37 9041 445
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 7825 516
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.03 44 93 46

PRV009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 51 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 76 13
   SPTHEO m16n1 : P 3 1.65 0.22 285 285 13 15
   SPTHEO m16s1 : P 3 0.11 0.22 19 285 13 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 76 - 13 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 76 - 13 0
   CLIN 1.0 : P 1 5.57 0.05 33
   CLIN-E 0.35FM : P 1 30.77 0.04 1169 122
   CLIN-E 0.35FS : P 1 21.82 0.05 977 92
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.72 0.01 209 14
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.71 0.03 209 14
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.80 1 14 2 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.40 1 43 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 27 6 6

PUZ001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 14 6 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 58 11
   SPTHEO m16n1 : P 6 1.20 0.07 246 246 11 15
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.08 0.07 18 246 11 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 58 - 11 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 58 - 11 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.39 0.02 19
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.00 0.04 209 19
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.00 0.03 209 19
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.37 0.04 209 21
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.37 0.06 209 21
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 3.20 1 23 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.90 1 23 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.04 4 2 3
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 29 12 10

                                                                                   PUZ001-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.38 95 266 13 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 5.75 72408 20
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 32.89 27.02 332189 332189 20 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 1.43 27.02 14443 332189 20 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 66 122.50 57.55 745045 745045 20 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 66 0.50 57.55 3041 745045 20 245
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 26.17 0.83 77
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1444.66 9.58 6929 421
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 63.39 16209 502
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1478.44 23.84 7121 420
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 43.81 11921 628
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 189.00 1 137 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 169.40 1 163 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.26 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.03 48 58 25

                                                                                   PUZ002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 9 9 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 113 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.26 - 113 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.26 - 113 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.26 - 113 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.26 - 113 - 11 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.07 0.20 21
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.08 0.01 209 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.08 0.00 209 22
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.96 0.00 209 22
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.97 0.02 209 22
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.20 1 25 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.10 1 26 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 2 2 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 26 9 9

                                                                                   PUZ003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 19 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 61 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.11 - 61 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.11 - 61 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.11 - 61 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.11 - 61 - 11 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.54 0.04 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.90 0.01 209 22
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.92 0.01 209 22
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.08 0.00 209 21
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.10 0.02 209 21
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.90 1 11 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.70 1 11 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 23 8 6

                                                                                   PUZ004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 9 7 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 91 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.21 - 91 - 10 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.21 - 91 - 10 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.21 - 91 - 10 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.21 - 91 - 10 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.24 0.00 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.23 0.02 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.23 0.02 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.23 0.02 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.23 0.02 209 11
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.20 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 21 0 0

                                                                                   PUZ005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.81 191 735 34 17
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 96.52 1302750 60
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 98.00 86.37 951575 951575 102 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 3.92 86.37 38063 951575 102 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 24 196.80 87.58 983520 983520 70 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 24 0.82 87.58 4098 983520 70 240
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1533.35 3.79 288
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 296.11 121.68 2385 340
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 693.92 311.86 3793 501
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 318.72 130.37 2513 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 701.31 311.98 3921 501
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.41 150 0 41
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.70 1.30 174 2837 283

PUZ006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.24 127 112 13 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 27766273 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.52 314.74 3455445 3455445 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 314.74 245221 3455445 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 15 160.38 66.80 789021 789021 31 243
   SPTHEO m256s1 : P 15 0.66 66.80 3247 789021 31 243
   CLIN 1.0 : P 1 8.79 0.19 90
   CLIN-E 0.35FM : P 1 6.08 1.22 401 68
   CLIN-E 0.35FS : P 1 9.48 1.62 465 70
   CLIN-E 0.35BM : P 1 532.96 14.48 3665 342
   CLIN-E 0.35BS : P 1 36.35 1.78 785 99
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 68.60 1 163 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 62.40 1 188 6 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.36 139 4 16
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 50 49 18

PUZ007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.83 159 418 16 10
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 28512504 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 228.96 222.75 2704176 2704176 36 18
   SPTHEO m16s1 : P 2 12.72 222.75 150232 2704176 36 18
   SPTHEO m256n1 : P 12 720.00 626.23 7623750 7623750 35 250
   SPTHEO m256s1 : P 12 2.88 626.23 30495 7623750 35 250
   CLIN 1.0 : P 1 16.07 1.16 152
   CLIN-E 0.35FM : P 1 9.49 1.77 593 125
   CLIN-E 0.35FS : P 1 5.66 1.55 401 68
   CLIN-E 0.35BM : P 1 84.57 7.98 2129 313
   CLIN-E 0.35BS : P 1 9.18 2.30 529 83
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 60.10 1 146 3 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 60.80 1 174 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.29 116 0 27
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 49 37 8

PUZ008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.23 127 16 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.89 - 4 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.89 - 4 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.89 - 4 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.89 - 4 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.79 0.02 16
   CLIN-E 0.35FM : P 1 8.39 0.02 465 23
   CLIN-E 0.35FS : P 1 5.59 0.01 337 20
   CLIN-E 0.35BM : P 1 5.92 0.00 529 17
   CLIN-E 0.35BS : P 1 3.13 0.02 273 18
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.50 0 16 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 16 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.01 90 13 7

PUZ008-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.42 127 13 11 11
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 238 12
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.97 - 238 - 12 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.97 - 238 - 12 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.97 - 238 - 12 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.97 - 238 - 12 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.98 0.00 18
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.22 0.05 337 15
   CLIN-E 0.35FS : P 1 2.22 0.05 337 15
   CLIN-E 0.35BM : P 1 2.22 0.05 337 15
   CLIN-E 0.35BS : P 1 2.22 0.05 337 15
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.40 0 18 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.20 0 18 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.24 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.05 0.01 183 0 0

PUZ009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 9 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 207 13
   SPTHEO m16n1 : P 18 2.16 0.09 414 414 8 18
   SPTHEO m16s1 : P 18 0.12 0.09 23 414 8 18
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.39 - 207 - 8 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.39 - 207 - 8 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.29 0.00 10
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.19 0.05 209 14
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.19 0.05 209 14
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.19 0.05 209 14
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.19 0.05 209 14
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.20 0 10 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 10 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.02 0.00 27 0 0

                                                                                   PUZ010-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 28422 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 65790639 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 2112.30 1940.72 52541146 52541146 - 106
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 1940.72 542678 52541146 - 106
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5128.26 4708.98 127795109 127795109 - 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4708.98 536068 127795109 - 259
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 764.99 174.34 589
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1269.36 786.79 5329 533
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1135.95 684.91 5073 533
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 159.35 7697 622
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 157.42 6289 622
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 6.07 968 1 19558
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 220.02 2492 230158 70622

                                                                                   PUZ011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.12 95 1 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 169 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 169 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 169 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 169 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 169 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.79 0.04 27
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.03 0.00 209 28
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.03 0.01 209 28
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.02 0.00 209 28
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.01 0.00 209 28
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.70 0 27 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 27 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 43 18 8

                                                                                   PUZ013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.12 63 8 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 243 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 2.68 0.20 223 223 12 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.18 0.20 15 223 12 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.50 - 243 - 11 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.50 - 243 - 11 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.35 0.00 13
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.46 0.13 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.46 0.13 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.46 0.13 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.46 0.13 209 18
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.20 0 13 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 13 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.01 30 0 0

                                                                                   PUZ014-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 14 12 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.13 1830 48
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 2.89 0.28 1277 1277 48 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.20 0.28 115 1277 48 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 201 43.68 5.31 22275 22275 48 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 201 0.18 5.31 103 22275 48 243
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.45 0.03 15
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.50 0.16 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.50 0.16 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.50 0.16 209 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.50 0.16 209 18
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.40 0 15 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.05 21 2 10
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.02 0.00 30 0 0

                                                                                   PUZ015-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 11432 103968 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 48953133 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.83 36.67 1142
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 11089 386
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 11537 806
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.65 11345 983
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.52 10449 899
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.38 272.51 3085 14256 5227

PUZ016-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 5.69 638 2563 12 8
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 48921800 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.86 395.34 6938670 6938670 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 395.34 385166 6938670 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4759.26 4703.24 82220086 82220086 - 239
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4703.24 383013 82220086 - 239
   CLIN 1.0 : timeout 1801.76 35.74 1125
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 11089 386
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 11537 806
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.74 11345 983
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.47 10449 899
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.34 272.33 3047 14246 5226

PUZ017-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 351 520 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 26061682 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 4031.69 3586.91 42883931 42883931 - 200
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 3586.91 329605 42883931 - 200
   SPTHEO m256n1 : timeout 5149.21 4584.28 55208734 55208734 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4584.28 331378 55208734 - 256
   CLIN 1.0 : var_lim - - -
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 236.32 7633 592
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 223.23 7569 586
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 248.84 7697 592
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 216.45 7697 584
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.25 271.93 3766 92609 24320

PUZ019-1 (unsatisfiable) Bugfixed v1.1.3
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 36630935 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 2672.46 2597.07 37166430 37166430 - 134
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 2597.07 390169 37166430 - 134
   SPTHEO m256n1 : timeout 4755.44 4623.14 68201545 68201545 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4623.14 399448 68201545 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1799.79 0.30 67
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.97 6481 250
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.98 5777 250
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.26 8849 196
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.15 8849 196
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 17.58 3575 74 9
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.58 3.01 274 2012 75

PUZ020-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 20 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 234 7
   SPTHEO m16n1 : P 4 5.10 0.25 408 408 5 17
   SPTHEO m16s1 : P 4 0.30 0.25 24 408 5 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.71 - 234 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.71 - 234 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 1.52 0.03 30
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.62 0.07 273 31
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.66 0.06 273 31
   CLIN-E 0.35BM : P 1 9.13 0.12 529 55
   CLIN-E 0.35BS : P 1 12.21 0.10 529 57
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.10 1 30 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.10 1 31 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.06 11 4 2
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 39 17 11

PUZ021-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3480 11675 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 23487294 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.23 336.84 3860775 3860775 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 336.84 267861 3860775 - 17
   SPTHEO m256n1 : P 15 111.78 78.95 907848 907848 28 243
   SPTHEO m256s1 : P 15 0.46 78.95 3736 907848 28 243
   CLIN 1.0 : timeout 1798.92 7.68 532
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.30 16849 481
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.65 23761 443
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 16849 481
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 16.80 24017 436
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.23 1.02 157 730 524

                                                                                   PUZ022-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.24 95 31 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 140 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 5.18 0.25 1711 1711 8 52
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.10 0.25 49 1711 8 52
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.26 - 140 - 8 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.26 - 140 - 8 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.72 0.24 53
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 3.89 0.01 273 54
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 3.87 0.01 273 54
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 7.00 0.01 337 75
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 7.17 0.04 337 75
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 32.20 1 81 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.70 1 53 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.02 58 84 44

                                                                                   PUZ023-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.29 95 60 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.35 6596 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 5.22 0.27 2034 2034 13 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.29 0.27 113 2034 13 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 114 70.23 1.23 7860 7860 12 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 114 0.28 1.23 42 7860 12 251
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.78 0.08 35
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.51 0.28 209 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.66 0.45 273 24
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.49 0.31 209 24
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.69 0.44 209 24
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 8.80 1 40 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.50 1 35 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.08 88 0 26
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 58 5 4

                                                                                   PUZ024-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.24 95 17 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 90 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 4.16 0.08 192 192 7 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.26 0.08 12 192 7 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 155 71.24 1.34 2963 2963 7 274
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 155 0.26 1.34 11 2963 7 274
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.69 0.01 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.83 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.75 0.01 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.83 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.75 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.40 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 11 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 52 2 2

                                                                                   PUZ025-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.00 127 294 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.10 1381 16
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 6.31 0.49 4555 4555 16 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.28 0.49 239 4555 16 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 110 64.18 4.71 41241 41241 16 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 110 0.27 4.71 239 41241 16 243
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 4.97 0.26 73
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 2.29 0.26 273 30
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.43 0.33 273 32
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 2.32 0.27 273 30
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 2.58 0.33 273 32
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 52.50 1 51 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 18.00 1 78 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 1.33 332 0 32
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 56 1 1

                                                                                   PUZ026-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 20.02 191 2459 14 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 86.27 1850891 39
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 24.65 20.31 427006 427006 51 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 1.45 20.31 25118 427006 51 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 104 93.61 31.60 448569 448569 38 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 104 0.37 31.60 1773 448569 38 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 13.36 0.61 116
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 17.83 4.36 657 117
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 18.78 5.29 657 117
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 23.14 4.71 849 123
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 28.94 6.13 977 138
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 77.30 1 95 10 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 57.00 1 56 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 1.71 505 0 46
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.05 63 76 9

PUZ027-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.99 159 492 8 8
   SETHEO 3.1 : P 1 1.28 21298 32
   SPTHEO m16n1 : P 16 8.80 2.80 37632 37632 33 16
   SPTHEO m16s1 : P 16 0.55 2.80 2352 37632 33 16
   SPTHEO m256n1 : P 177 105.00 13.72 157750 157750 48 250
   SPTHEO m256s1 : P 177 0.42 13.72 631 157750 48 250
   CLIN 1.0 : P 1 3.93 0.23 57
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.82 0.68 273 37
   CLIN-E 0.35FS : P 1 6.45 1.45 401 54
   CLIN-E 0.35BM : P 1 2.55 0.68 273 37
   CLIN-E 0.35BS : P 1 7.64 1.54 465 58
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 28.50 1 90 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 13.90 1 83 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.13 60 0 26
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.02 76 11 8

PUZ028-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 95 43 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 38292039 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : M 1 25.19 0.76 40
   CLIN-E 0.35FM : M 1 5.91 0.03 465 40
   CLIN-E 0.35FS : M 1 5.92 0.04 465 40
   CLIN-E 0.35BM : M 1 731.86 25.37 4945 240
   CLIN-E 0.35BS : M 1 963.79 22.46 4817 214
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : M 1 5.52
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 0.07 0.04 58 150 100

PUZ028-3 (satisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 1341 37378 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.00 62363030 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : M 1 233.36 18.14 504
   CLIN-E 0.35FM : M 1 75.42 20.94 849 164
   CLIN-E 0.35FS : M 1 75.42 20.94 849 164
   CLIN-E 0.35BM : M 1 75.42 20.94 849 164
   CLIN-E 0.35BS : M 1 75.42 20.94 849 164
   CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : M 1 0.77
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 0.35 0.10 1131 18 18

PUZ028-4 (satisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 1277 40235 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 74099102 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : M 1 74.25 2.40 270
   CLIN-E 0.35FM : M 1 7.54 2.85 401 110
   CLIN-E 0.35FS : M 1 7.54 2.85 401 110
   CLIN-E 0.35BM : M 1 7.54 2.85 401 110
   CLIN-E 0.35BS : M 1 7.54 2.85 401 110
   CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : M 1 0.38
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 0.18 0.05 602 18 18

PUZ029-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.11 95 11 8 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 144 35
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.43 - 144 - 27 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.43 - 144 - 27 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.43 - 144 - 27 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.43 - 144 - 27 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.46 0.15 24
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.52 0.09 273 25
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.53 0.06 273 25
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.86 0.05 273 25
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.91 0.06 273 25
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.60 1 24 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.60 1 24 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.11 5 1 3
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 39 8 4

                                                                                   PUZ030-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 48.76 255 12055 89 43
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.99 57696252 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 419.83 411.47 8805899 8805899 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 411.47 440917 8805899 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 29 920.27 819.14 16689098 16689098 186 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 29 3.62 819.14 65705 16689098 186 256
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 11.60 1.60 103
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 12.72 8.91 465 91
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 12.87 8.92 465 91
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 14.55 10.77 465 91
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 14.62 10.76 465 91
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.13 181 0 107
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.42 0.25 87 886 -125

                                                                                   PUZ030-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.05 127 796 53 30
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.98 30783638 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 168.34 153.42 1864660 1864660 442 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.86 153.42 98140 1864660 442 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 43 670.72 457.16 6240054 6240054 515 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 43 2.56 457.16 23817 6240054 515 262
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.38 0.21 63
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 3.28 2.54 273 63
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 3.28 2.54 273 63
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 3.28 2.54 273 63
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 3.28 2.54 273 63
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.16 176 0 47
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.05 87 22 -270

                                                                                   PUZ031-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.50 127 68 17 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.19 3050 69
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 3.55 0.44 3697 3697 69 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 0.28 0.44 712 3697 69 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 22 57.64 3.62 12627 12627 53 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 22 0.24 3.62 166 12627 53 254
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 13.25 0.52 44
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 7.18 0.35 401 48
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 8.94 0.37 401 52
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.17 7761 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.15 7633 606
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 18.78 2973 22 5
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.10 0.06 62 81 19

                                                                                   PUZ032-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.17 95 38 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.08 1451 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 1.76 0.08 2832 2832 11 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 0.11 0.08 177 2832 11 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 91 35.28 1.92 9016 9016 11 392
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 91 0.09 1.92 23 9016 11 392
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.49 0.02 26
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.55 0.06 273 18
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.66 0.05 273 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 14.40 0.20 721 90
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 14.12 0.24 593 36
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.41 40 4 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 33 22 5

                                                                                   PUZ033-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 63 11 10 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 146 34
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.33 - 146 - 28 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.33 - 146 - 28 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.33 - 146 - 28 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.33 - 146 - 28 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.31 0.00 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.26 0.05 209 13
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.26 0.05 209 13
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.26 0.05 209 13
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.26 0.05 209 13
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.05 11 4 6
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.00 24 0 0

PUZ034-1.003 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 3257 2022 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.99 23086123 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : timeout 1799.18 8.21 505
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 21969 253
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.76 15185 333
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 21905 369
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.13 12689 448
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.26 251.11 3042 2052 2044

RNG001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 40.66 1564 19855 15 7
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.33 10238124 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.92 317.01 3479392 3479392 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 317.01 232404 3479392 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5719.14 5630.38 58967401 58967401 - 289
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5630.38 234526 58967401 - 289
   CLIN 1.0 : timeout 1799.91 0.74 178
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.06 30225 173
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.58 6865 679
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.99 13521 606
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.59 14737 552
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.95 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.85 297.72 1831 14810 5863

RNG001-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.23 11244016 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 782.21 774.50 9139632 9139632 - 39
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 774.50 252923 9139632 - 39
   SPTHEO m256n1 : timeout 4761.97 4714.28 53195164 53195164 - 241
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4714.28 246348 53195164 - 241
   CLIN 1.0 : timeout 1800.03 1.86 192
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 31057 151
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 4945 416
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.78 8017 624
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.04 23697 560
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.21 299.13 2420 18019 8009

RNG001-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 100.56 1468 154943 13 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.58 4526 28
   SPTHEO m16n1 : P 14 2.52 0.99 4392 4392 19 18
   SPTHEO m16s1 : P 14 0.14 0.99 244 4392 19 18
   SPTHEO m256n1 : P 179 29.88 11.18 16683 16683 30 249
   SPTHEO m256s1 : P 179 0.12 11.18 67 16683 30 249
   CLIN 1.0 : P 1 315.31 0.85 72
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 28049 74
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 14993 279
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 6609 261
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 13585 366
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 125.70 4 50 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.99 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.89 294.16 2233 25886 8448

RNG001-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 21.61 926 10277 10 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.33 10200335 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.04 332.73 3590696 3590696 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 332.73 229037 3590696 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5139.02 5056.22 51152046 51152046 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5056.22 268953 51152046 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1799.91 0.74 182
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.04 31505 164
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 6801 680
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.45 10641 517
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.37 9937 603
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.33 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.80 295.07 1854 15658 5962

                                                                                   RNG001-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.31 10258648 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.87 317.15 3465233 3465233 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 317.15 238933 3465233 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5401.28 5320.54 55423402 55423402 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5320.54 240910 55423402 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.94 2.06 204
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 30289 170
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.49 6865 678
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.78 13713 611
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.69 14929 553
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.93 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.18 293.83 2351 18113 8063

                                                                                   RNG002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.17 223 700 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.17 3061 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 14.00 2.97 42980 42980 9 35
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 0.40 2.97 1228 42980 9 35
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 80 91.20 15.58 294720 294720 9 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 80 0.38 15.58 1228 294720 9 240
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 10.02 0.99 125
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 44.29 0.03 1425 65
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.57 6801 680
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.50 10705 852
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.18 10833 624
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 273.60 1 172 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.61 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 11.53 10.91 482 3205 1301

                                                                                   RNG003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.87 191 578 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.09 1436 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 12.25 1.57 13370 13370 17 35
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 0.35 1.57 382 13370 17 35
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 83 84.00 8.38 65760 65760 19 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 83 0.35 8.38 274 65760 19 240
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 10.13 1.04 125
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 42.88 0.03 1361 65
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.55 6801 681
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.45 10705 857
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.23 10833 624
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 274.40 1 173 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.69 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 8.66 8.21 409 2399 1085

                                                                                   RNG004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 24.25 1245 12785 23 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.34 12231705 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.37 374.41 4277931 4277931 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 374.41 248830 4277931 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4778.80 4704.14 58850875 58850875 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4704.14 278535 58850875 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.08 2.69 285
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 24081 186
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 7761 736
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.45 10193 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.47 17553 599
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.88 297.46 1905 15683 6003

                                                                                   RNG004-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 35.25 1373 11915 20 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.34 12253276 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 457.74 450.24 5153658 5153658 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 450.24 253214 5153658 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4775.47 4696.38 59291693 59291693 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4696.38 290496 59291693 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.12 3.20 312
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 24785 188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.53 7761 739
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.93 11921 605
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.68 19601 580
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 294.37 1888 16159 6034

RNG004-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.35 13216335 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 348.08 341.33 4177093 4177093 18 19
   SPTHEO m16s1 : P 2 18.32 341.33 219847 4177093 18 19
   SPTHEO m256n1 : P 53 1277.55 1194.65 15970650 15970650 23 255
   SPTHEO m256s1 : P 53 5.01 1194.65 62630 15970650 23 255
   CLIN 1.0 : timeout 1798.93 2.19 218
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.03 20241 136
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 5457 603
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.02 10641 945
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.92 15569 555
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.45 292.58 2743 18685 9281

RNG005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 5.14 479 2721 12 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.35 11958877 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 456.87 449.45 5525611 5525611 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 449.45 255614 5525611 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 6102.40 6003.36 70600076 70600076 - 307
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6003.36 264542 70600076 - 307
   CLIN 1.0 : timeout 1800.08 2.62 289
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1226.42 0.12 18705 162
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.53 8017 753
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 9233 1054
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.46 9041 808
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.79 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.78 296.44 1905 15708 6037

RNG005-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 101 6
   SPTHEO m16n1 : P 15 5.10 0.08 408 408 6 17
   SPTHEO m16s1 : P 15 0.30 0.08 24 408 6 17
   SPTHEO m256n1 : P 214 92.07 1.46 7128 7128 6 297
   SPTHEO m256s1 : P 214 0.31 1.46 24 7128 6 297
   CLIN 1.0 : P 1 1.30 0.06 31
   CLIN-E 0.35FM : P 1 73.32 0.01 2065 55
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 4433 525
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.25 6993 1192
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.75 11601 876
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.80 0 31 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.02 291.71 2811 19142 9473

RNG006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 59.29 1916 23900 14 5
   SETHEO 3.1 : P 1 3.44 55654 6
   SPTHEO m16n1 : P 7 51.20 45.20 706256 706256 6 16
   SPTHEO m16s1 : P 7 3.20 45.20 44141 706256 6 16
   SPTHEO m256n1 : P 18 893.58 788.18 12403621 12403621 6 281
   SPTHEO m256s1 : P 18 3.18 788.18 44141 12403621 6 281
   CLIN 1.0 : P 1 13.05 1.29 142
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 16529 214
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 7889 607
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.70 7889 1307
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 17.38 11665 791
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 69.50 1 199 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.37 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.43 296.28 2105 13865 6825

RNG006-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 12.24 216879 6
   SPTHEO m16n1 : P 3 483.92 467.59 7082804 7082804 6 46
   SPTHEO m16s1 : P 3 10.52 467.59 153974 7082804 6 46
   SPTHEO m256n1 : P 12 2806.08 2698.01 45576304 45576304 6 296
   SPTHEO m256s1 : P 12 9.48 2698.01 153974 45576304 6 296
   CLIN 1.0 : P 1 170.36 2.20 154
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 18513 194
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 3601 631
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.03 6993 1764
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 7569 920
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 74.80 1 197 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.98 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.07 291.73 2791 17170 9546

                                                                                   RNG006-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 14.05 830 5618 13 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.41 14132665 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.14 310.48 4182988 4182988 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 310.48 281382 4182988 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5359.63 5264.07 76054728 76054728 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5264.07 323416 76054728 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.96 4.03 278
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 20433 213
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 7121 756
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.77 7889 1312
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 16.50 11537 799
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 8.08 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.10 297.74 2083 16425 6800

                                                                                   RNG007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 14.19 862 10558 23 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.32 12097651 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.94 314.94 3642673 3642673 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 314.94 243857 3642673 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5919.56 5826.88 65197681 65197681 - 299
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5826.88 264631 65197681 - 299
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.10 2.12 285
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 21201 114
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 10577 607
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.68 11857 625
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 6801 659
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.47 295.64 2092 13473 6185

                                                                                   RNG007-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.28 159 114 7 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.19 18977663 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.04 316.44 6154782 6154782 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 316.44 409265 6154782 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 212.52 164.19 3450828 3450828 16 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 0.77 164.19 12503 3450828 16 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.26 27.04 1003
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 27857 290
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.45 4817 520
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.42 24465 286
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 9425 503
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 28.92 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.05
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.08
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 38 46 5

                                                                                   RNG007-5 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 411328 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.40 15886748 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 517.86 507.67 8801053 8801053 - 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 507.67 359603 8801053 - 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5303.23 5197.90 83527555 83527555 - 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5197.90 393089 83527555 - 267
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.82 0.66 148
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 28881 141
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 8337 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.53 12305 1373
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.90 23953 378
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.26 302.58 2247 15585 6590

                                                                                   RNG008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 166.41 4151 68360 45 13
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.32 11282624 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 315.69 310.55 3760320 3760320 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.23 310.55 250262 3760320 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5296.73 5209.83 58976888 58976888 - 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.56 5209.83 282970 58976888 - 267
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.89 2.74 230
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 29713 192
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 10897 683
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.76 7441 1238
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.43 9105 707
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.39 299.03 2108 14412 6446

RNG008-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 209.00 4119 49941 39 14
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.37 11627336 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.76 332.98 3971527 3971527 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 332.98 248915 3971527 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5901.23 5799.70 66114993 66114993 - 298
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5799.70 281016 66114993 - 298
   CLIN 1.0 : timeout 1799.89 3.02 244
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 30161 192
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.35 10193 685
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.43 12945 1087
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 7825 889
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.46 299.48 2149 14722 6485

RNG008-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.12 447 753 16 11
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.25 19911755 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 360.65 357.31 7496098 7496098 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 357.31 446959 7496098 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5828.44 5772.46 115165727 115165727 - 292
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5772.46 446486 115165727 - 292
   CLIN 1.0 : timeout 1800.89 18.06 746
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 28625 303
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 4561 587
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.50 22097 561
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.97 8657 486
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.78
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.84
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.22 1.84 313 1783 431

RNG008-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.94 447 753 18 11
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.23 18875832 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 317.34 314.58 6080848 6080848 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 314.58 400077 6080848 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5081.33 5037.83 94883060 94883060 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5037.83 413623 94883060 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1801.33 33.24 1086
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 28369 301
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.49 5073 543
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 3.11 21969 560
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.92 9233 484
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.75
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.82
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.18 1.78 312 1783 433

RNG008-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 121.48 3895 48629 28 10
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.41 16331672 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.19 311.50 5412412 5412412 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 311.50 356236 5412412 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5957.10 5831.64 97009014 97009014 - 300
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5831.64 400754 97009014 - 300
   CLIN 1.0 : timeout 1799.94 1.06 215
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 18513 220
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 10705 498
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.77 7505 1129
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 6481 639
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.54 296.75 2206 14325 6710

RNG008-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 213.42 4087 98783 32 11
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.38 14172623 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 315.07 309.65 3845230 3845230 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 309.65 266358 3845230 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5998.01 5893.09 80918495 80918495 - 302
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5893.09 316409 80918495 - 302
   CLIN 1.0 : timeout 1799.93 1.87 238
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 17809 218
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 10577 509
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.79 7569 1152
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.93 9361 676
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.13 297.58 2065 15109 6484

                                                                                   RNG008-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.82 479 1565 36 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.13 16017792 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.35 315.19 5162076 5162076 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 315.19 348824 5162076 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5815.40 5775.30 91029749 91029749 - 292
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5775.30 357584 91029749 - 292
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.77 18.84 616
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 33297 325
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 7889 617
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.88 27729 518
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.45 9489 575
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 2.94
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 2.05
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.90 2.49 311 2207 539

                                                                                   RNG009-5 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6897 36639 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.16 8012112 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.20 320.28 3261368 3261368 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 320.28 225746 3261368 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5109.04 5077.94 47474793 47474793 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5077.94 283640 47474793 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.74 14.71 533
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 29969 321
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 5713 574
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.48 17233 385
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.74 16145 488
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.22 301.35 2342 15409 2756

                                                                                   RNG009-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 78709 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.15 12162357 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 318.17 315.91 4135063 4135063 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.20 315.91 289846 4135063 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5887.64 5846.45 75667343 75667343 - 296
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5846.45 344482 75667343 - 296
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.65 15.73 394
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.10 29969 327
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 6033 611
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.17 22097 437
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.99 9809 533
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.15 324.87 2692 16388 3040

                                                                                   RNG010-5 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6195 357839 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.48 28800438 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 558.45 549.42 11408082 11408082 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 549.42 452985 11408082 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6602.51 6493.95 135522438 135522438 - 332
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 6493.95 474971 135522438 - 332
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.78 30.55 994
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 27537 326
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 4369 545
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.56 27537 304
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11089 518
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.27 296.62 2957 15412 3209

                                                                                   RNG010-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5684 284006 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.51 28148482 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.76 318.68 5705094 5705094 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 318.68 380069 5705094 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5958.56 5880.56 105564421 105564421 - 301
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5880.56 418690 105564421 - 301
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.06 30.88 760
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 26385 325
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 4817 550
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 27345 307
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 8465 503
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.48 295.88 4907 15149 4185

RNG010-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 311891 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.38 31718950 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.25 311.10 6345046 6345046 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 311.10 418112 6345046 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6268.32 6164.76 129087420 129087420 - 315
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6164.76 479635 129087420 - 315
   CLIN 1.0 : timeout 1802.64 27.50 1125
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 27153 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 4881 547
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 28305 309
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 8721 500
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 311.64 303.54 3495 17519 3314

RNG011-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.15 95 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.56 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.56 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.56 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.56 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.80 0.00 35
   CLIN-E 0.35FM : P 1 6.39 0.02 273 35
   CLIN-E 0.35FS : P 1 6.43 0.01 273 35
   CLIN-E 0.35BM : P 1 6.42 0.02 273 35
   CLIN-E 0.35BS : P 1 6.50 0.01 273 35
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.20 0 35 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 1.73
   DISCOUNT 3.0O : P 1 3.59
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.03 0.01 48 0 0

RNG012-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.50 191 271 8 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.33 31140520 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 394.98 390.99 7698696 7698696 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 390.99 393756 7698696 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4748.08 4699.34 90032688 90032688 - 240
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4699.34 412200 90032688 - 240
   CLIN 1.0 : timeout 1801.50 27.24 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 26705 323
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 4881 552
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.59 26769 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 8081 507
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 61.14
   DISCOUNT 3.0O : P 1 4.46
   SPASS 0.45 : P(S) 1 209.50 203.67 2691 14297 2790

RNG013-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.44 191 272 8 4
   SETHEO 3.1 : timeout 999.66 31689753 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 376.64 372.80 7492831 7492831 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 372.80 407791 7492831 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5195.95 5143.21 100011435 100011435 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5143.21 421894 100011435 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1801.45 27.18 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 26705 323
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 4881 552
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 26193 310
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 8209 504
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 61.10
   DISCOUNT 3.0O : P 1 5.11
   SPASS 0.45 : P(S) 1 190.08 184.62 2601 13645 2665

RNG014-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.36 159 179 5 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.27 31394234 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 377.60 373.83 7520731 7520731 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 373.83 412701 7520731 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5178.32 5125.74 99864006 99864006 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5125.74 426096 99864006 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1801.38 27.14 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 26705 323
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 4881 553
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 26257 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 8209 504
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 59.01
   DISCOUNT 3.0O : P 1 3.33
   SPASS 0.45 : P(S) 1 151.21 146.18 2593 13121 2498

                                                                                   RNG015-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.40 159 178 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.22 19138179 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 374.97 371.15 7086927 7086927 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.20 371.15 394384 7086927 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5949.59 5888.46 110011143 110011143 - 299
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5888.46 411476 110011143 - 299
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.48 27.22 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 26705 323
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.48 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 26833 313
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 8785 500
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 59.53
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 3.33
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 161.18 156.07 2472 13653 2556

                                                                                   RNG016-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.62 351 1125 10 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.85 30018629 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.68 352.86 6758990 6758990 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 352.86 399044 6758990 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5964.83 5902.00 108933795 108933795 - 299
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5902.00 400389 108933795 - 299
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.42 27.35 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 26513 322
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 4881 550
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 27025 315
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 8785 499
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 97.54
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 203.98 198.55 2478 14238 2696

                                                                                   RNG017-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.56 191 291 14 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.41 29954900 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 375.50 371.66 7000217 7000217 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 371.66 390761 7000217 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6179.49 6116.12 112966103 112966103 - 311
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6116.12 405412 112966103 - 311
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.45 27.10 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 26769 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 4881 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 27025 315
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11345 511
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 69.13
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 189.02 183.67 2478 13946 2677

                                                                                   RNG018-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.33 159 178 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.42 29951777 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 335.92 332.51 6217716 6217716 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.06 332.51 385397 6217716 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6163.26 6099.45 113917984 113917984 - 311
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6099.45 409542 113917984 - 311
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.46 27.13 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 26769 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 4881 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 27025 315
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11345 511
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 59.24
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 3.41
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 149.63 144.63 2471 13481 2501

                                                                                   RNG019-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.92 447 1175 17 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.37 28812704 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 395.26 391.09 7157742 7157742 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.34 391.09 387138 7157742 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6408.72 6343.67 115500290 115500290 - 322
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.50 6343.67 405412 115500290 - 322
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.46 27.42 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 26769 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 4881 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 27025 315
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 9233 498
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 191.47
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 2.06
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.21 297.57 2954 17422 3596

RNG019-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.92 447 841 13 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.30 33082896 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 373.92 368.78 7848333 7848333 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 368.78 438066 7848333 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 6683.46 6592.56 140393691 140393691 - 336
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6592.56 478176 140393691 - 336
   CLIN 1.0 : timeout 1801.13 22.37 932
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 27409 329
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 4945 553
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 27601 310
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 9745 503
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 230.46
   DISCOUNT 3.0O : P 1 2.72
   SPASS 0.45 : timeout 301.29 292.70 2873 19972 3137

RNG020-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.94 447 1175 15 7
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.35 28911996 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 377.27 373.51 6772917 6772917 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 373.51 384151 6772917 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 6349.59 6283.88 114766309 114766309 - 320
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6283.88 429402 114766309 - 320
   CLIN 1.0 : timeout 1801.51 26.81 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 26769 325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 4945 557
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 27217 316
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 9233 500
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 305.01 297.40 2954 17422 3596

RNG020-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.83 447 841 13 6
   SETHEO 3.1 : timeout 999.58 33148201 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.88 349.86 7464360 7464360 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 349.86 443910 7464360 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 6633.17 6542.14 138271100 138271100 - 334
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6542.14 463903 138271100 - 334
   CLIN 1.0 : timeout 1802.14 22.25 1122
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 27729 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.45 4945 555
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 27793 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 9745 506
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 301.45 292.88 2873 19972 3137

RNG021-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.95 447 1175 15 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.48 28886253 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 358.99 355.33 6509612 6509612 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 355.33 391510 6509612 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 6384.33 6316.58 111309348 111309348 - 320
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 6316.58 411072 111309348 - 320
   CLIN 1.0 : timeout 1801.47 27.32 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 26769 325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.45 4945 557
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 27345 316
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 9233 500
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 304.89 297.37 2954 17422 3596

RNG021-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.82 447 841 15 7
   SETHEO 3.1 : timeout 999.91 33134844 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.12 393.76 8375325 8375325 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 393.76 443949 8375325 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6641.98 6550.95 138144170 138144170 - 334
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6550.95 465455 138144170 - 334
   CLIN 1.0 : timeout 1801.16 22.23 940
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 27729 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 4945 555
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 27793 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 9745 506
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 301.53 292.85 2873 19972 3137

                                                                                   RNG023-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.82 383 1139 8 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.59 18908 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 20 5.25 0.94 8337 8337 6 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 20 0.25 0.94 397 8337 6 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.04 - 18908 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.04 - 18908 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.46 27.36 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 26769 325
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.50 4945 557
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 25361 314
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 9169 516
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 330.10 2 185 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.72 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 58.75
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.65 0.48 174 945 154

                                                                                   RNG023-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.61 383 801 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.72 26223 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 6.30 0.73 11991 11991 6 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 0.30 0.73 571 11991 6 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.31 - 26223 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.31 - 26223 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.72 22.42 1005
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 27729 332
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 25489 310
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 8337 516
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 369.80 2 242 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.22 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 231.13
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.30 1.84 339 2098 372

                                                                                   RNG024-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.91 383 1140 8 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.59 18910 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 20 4.83 0.73 8379 8379 6 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 20 0.23 0.73 399 8379 6 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.08 - 18910 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.08 - 18910 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.38 27.18 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 26769 325
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 4945 557
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 25361 314
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 9169 516
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 330.90 2 185 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.67 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 57.95
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.67 0.49 174 945 154

                                                                                   RNG024-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.76 383 802 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.72 26222 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 6.30 0.94 11970 11970 6 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 0.30 0.94 570 11970 6 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 1.30 - 26222 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 1.30 - 26222 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.15 22.30 934
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 27665 332
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 25489 310
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 8337 516
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 370.00 2 242 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 231.24
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.30 1.86 339 2098 372

                                                                                   RNG025-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 16196 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.32 28177740 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.26 351.84 5351881 5351881 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 351.84 311089 5351881 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5125.33 5062.29 71893679 71893679 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5062.29 325001 71893679 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.95 27.48 1001
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 25361 297
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 5201 548
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 25617 313
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 7057 491
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.21 298.16 1745 10944 3777

RNG025-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 104.79 4374 64888 37 11
   SETHEO 3.1 : timeout 999.51 30502761 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.64 313.54 6059675 6059675 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 313.54 405263 6059675 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5409.44 5355.46 100609571 100609571 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5355.46 412867 100609571 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1801.43 27.11 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 26769 324
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 4881 554
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.45 25809 309
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 8849 505
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 301.77 293.98 2962 17547 3497

RNG025-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 156.93 4438 105309 31 10
   SETHEO 3.1 : timeout 999.55 34522704 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.83 315.50 7031476 7031476 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 315.50 469859 7031476 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5435.67 5361.50 116976397 116976397 - 274
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5361.50 469747 116976397 - 274
   CLIN 1.0 : timeout 1802.10 22.27 925
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 27537 331
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 4881 547
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.41 26129 306
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 9361 508
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.44 291.68 2909 20225 3177

RNG025-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 106.48 4311 64277 36 12
   SETHEO 3.1 : timeout 999.81 30113352 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 415.72 411.57 8014789 8014789 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 411.57 398694 8014789 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 6453.03 6388.46 121368658 121368658 - 327
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 6388.46 423256 121368658 - 327
   CLIN 1.0 : timeout 1800.45 27.03 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 26769 324
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 4881 555
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 25169 310
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 9105 514
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 304.89 297.27 2974 17423 3600

RNG025-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 160.81 4374 108087 31 11
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.25 33059594 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 417.54 411.87 9246224 9246224 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 411.87 462002 9246224 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5140.36 5070.99 111438188 111438188 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5070.99 473236 111438188 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1802.13 22.22 930
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 27729 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.47 4945 555
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 25361 308
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 8337 516
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 301.19 292.70 2871 19664 3094

RNG025-8 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 331104 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.78 31594337 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.71 313.28 6461973 6461973 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 313.28 431415 6461973 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5220.43 5162.91 105201603 105201603 - 264
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5162.91 444458 105201603 - 264
   CLIN 1.0 : timeout 1800.44 28.55 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 26961 325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 4945 556
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 26129 310
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 8849 501
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 326.83 318.22 3257 18810 4245

                                                                                   RNG025-9 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 328158 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.62 35765629 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.22 312.65 7241158 7241158 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 312.65 484593 7241158 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5367.99 5289.55 119721890 119721890 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.10 5289.55 483040 119721890 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1803.04 23.31 1145
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 27665 332
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 4945 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.41 26385 306
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 9425 510
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.91 291.79 3343 20759 3844

                                                                                   RNG026-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5939 385218 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.67 29972502 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 355.76 351.80 6526966 6526966 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 351.80 381199 6526966 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5234.71 5176.93 93834096 93834096 - 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 5176.93 399882 93834096 - 265
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.48 24.49 865
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 26769 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 4881 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.42 25873 309
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 12369 510
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 117.24
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.72 294.11 2981 17339 3580

                                                                                   RNG026-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5460 411291 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.31 22186984 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.63 354.52 7704357 7704357 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 354.52 452390 7704357 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5543.78 5465.14 115171510 115171510 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5465.14 449428 115171510 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.15 37.36 855
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 27601 331
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.48 4945 552
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.44 26513 309
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 12049 463
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.19 291.63 2882 19889 3116

                                                                                   RNG027-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 18646 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.93 28039519 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.23 351.79 5319120 5319120 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 351.79 317531 5319120 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4994.38 4930.70 69723985 69723985 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4930.70 329494 69723985 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.94 30.47 993
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 25361 297
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 5201 550
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 25937 311
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 7569 490
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.91 297.73 1810 10969 3835

                                                                                   RNG027-5 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6163 384847 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.94 30885916 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 395.98 391.95 7486682 7486682 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 391.95 387637 7486682 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5159.53 5105.87 95138252 95138252 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5105.87 417404 95138252 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.45 27.30 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 26577 323
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 27345 312
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 8849 506
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.39 296.80 2976 17423 3598

RNG027-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6067 384838 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.75 28950415 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 460.91 456.18 8451025 8451025 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 456.18 388964 8451025 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5372.49 5316.72 95981288 95981288 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5316.72 413143 95981288 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1800.39 27.12 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 26769 324
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.35 4881 554
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 26577 310
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 8273 507
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 304.73 297.13 2975 17423 3598

RNG027-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5524 401941 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.74 32121904 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 494.10 487.36 10325607 10325607 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 487.36 439861 10325607 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6148.40 6063.93 127980324 127980324 - 309
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6063.93 469799 127980324 - 309
   CLIN 1.0 : timeout 1802.23 22.33 930
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 27665 331
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 4945 553
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 27601 310
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 9041 505
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.14 291.57 2876 19886 3119

RNG027-8 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6131 383579 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.73 29283567 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.95 315.74 5662673 5662673 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 315.74 374382 5662673 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5557.08 5500.64 98633168 98633168 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5500.64 409431 98633168 - 281
   CLIN 1.0 : timeout 1801.46 27.01 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 26769 324
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 4881 555
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.03 27281 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 8401 506
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 305.51 297.86 2975 17423 3598

RNG027-9 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5556 412441 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.72 32960948 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.86 314.48 6604295 6604295 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 314.48 438933 6604295 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5957.29 5876.27 122254060 122254060 - 301
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5876.27 455377 122254060 - 301
   CLIN 1.0 : timeout 1802.24 22.31 945
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 27665 331
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.45 4945 554
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 27729 308
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 8913 503
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.47 291.82 2875 19970 3136

RNG028-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 18978 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.28 28111162 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 362.27 357.84 5421078 5421078 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 357.84 320032 5421078 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5062.04 4998.47 70389371 70389371 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4998.47 324114 70389371 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1800.96 30.43 993
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 25361 297
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.44 5201 551
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 26001 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 7569 490
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.35 298.19 1811 10969 3835

                                                                                   RNG028-5 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6163 391206 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.81 29331741 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 401.38 397.41 7652363 7652363 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 397.41 395183 7652363 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5144.64 5091.57 94890045 94890045 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5091.57 412785 94890045 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.50 27.16 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 26769 325
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 4945 557
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 27473 314
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 8849 507
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.98 294.44 2972 17336 3578

                                                                                   RNG028-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6131 391182 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.06 29950878 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 454.14 449.41 8336657 8336657 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.06 449.41 381954 8336657 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5388.22 5332.17 95165816 95165816 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5332.17 406852 95165816 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.46 27.33 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 26769 325
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 4945 557
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.10 27281 316
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 8273 508
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.16 293.68 2970 17336 3579

                                                                                   RNG028-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5556 411574 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.31 32472475 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 495.93 489.16 10309359 10309359 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 489.16 449324 10309359 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6115.35 6031.57 124444512 124444512 - 309
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 6031.57 452143 124444512 - 309
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.50 22.10 1100
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 27729 332
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 27665 312
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 9041 505
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.47 292.88 2873 19970 3136

                                                                                   RNG028-8 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 6131 384433 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.58 29260798 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 318.87 315.65 5817641 5817641 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 315.65 379924 5817641 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5579.60 5521.65 97810924 97810924 - 281
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5521.65 398015 97810924 - 281
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.54 26.93 849
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 26769 325
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 4881 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.06 27409 314
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 8401 508
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.21 292.65 2972 17336 3578

                                                                                   RNG028-9 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5556 410312 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.82 32517183 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.65 312.32 6513913 6513913 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.27 312.32 429083 6513913 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5961.40 5879.51 122122080 122122080 - 301
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5879.51 451060 122122080 - 301
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.13 22.22 1118
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 27729 332
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.48 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.04 28049 310
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 8977 504
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.58 291.95 2875 19970 3136

RNG029-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 18978 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.08 26192804 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 359.36 354.85 5373095 5373095 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 354.85 320728 5373095 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5038.74 4973.71 67657560 67657560 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4973.71 344272 67657560 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1800.91 30.50 993
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 25361 297
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 5201 552
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.42 26001 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 7569 490
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.59 296.51 1808 10965 3831

RNG029-5 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6099 383833 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.87 30774751 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 435.51 431.08 8067549 8067549 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 431.08 385919 8067549 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5594.00 5536.45 102425927 102425927 - 282
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5536.45 404408 102425927 - 282
   CLIN 1.0 : timeout 1801.45 27.38 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 26769 325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 4945 557
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.09 27473 314
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 8849 507
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.44 292.84 2974 17336 3578

RNG029-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6163 385536 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.75 30450860 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 436.35 431.85 8151318 8151318 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 431.85 389094 8151318 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5572.94 5514.89 100366106 100366106 - 282
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5514.89 405426 100366106 - 282
   CLIN 1.0 : timeout 1800.47 27.03 849
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 26769 325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 4945 557
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.05 27409 314
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 8849 507
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 302.19 294.54 2974 17336 3578

RNG029-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5524 401232 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.71 32663097 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 479.22 472.64 10076039 10076039 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 472.64 448341 10076039 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 6508.29 6419.16 140299336 140299336 - 329
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 6419.16 471395 140299336 - 329
   CLIN 1.0 : timeout 1802.09 22.27 1118
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 27665 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 4945 555
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 28049 309
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 9937 510
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 301.42 292.91 2872 19886 3119

RNG030-6 (open) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5013 401534 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.56 27789926 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 359.94 356.38 6396550 6396550 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 356.38 391320 6396550 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5329.12 5274.88 90309859 90309859 - 269
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5274.88 380216 90309859 - 269
   CLIN 1.0 : timeout 1801.65 22.96 877
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 26513 324
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 4945 556
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 25809 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 8337 515
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 308.60 299.91 3034 19240 3499

                                                                                   RNG030-7 (open) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 427344 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.70 32740215 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.79 352.00 7423252 7423252 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 352.00 439917 7423252 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5599.77 5523.07 118929567 118929567 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5523.07 467054 118929567 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.58 34.98 931
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 27537 331
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.40 26257 307
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 8977 512
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.50 297.44 2768 19798 2811

                                                                                   RNG031-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5013 402152 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.60 29830894 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 440.09 435.78 7860691 7860691 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 435.78 390243 7860691 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6118.59 6055.66 101676691 101676691 - 308
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6055.66 411864 101676691 - 308
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.14 39.75 896
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 26513 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.34 4945 557
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.35 25809 313
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 8273 515
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.20 298.65 3026 19236 3499

                                                                                   RNG031-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 428640 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.34 32980748 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 474.41 468.03 9809382 9809382 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 468.03 439073 9809382 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7078.90 6983.13 144827017 144827017 - 357
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6983.13 472098 144827017 - 357
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.92 21.61 255
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 27537 331
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.39 4945 555
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.41 26577 308
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 8913 512
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.12 296.19 2774 19794 2811

                                                                                   RNG032-6 (open) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4981 403212 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.73 26742383 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 356.11 351.96 5637486 5637486 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.27 351.96 334270 5637486 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5639.92 5574.46 88664581 88664581 - 286
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5574.46 345607 88664581 - 286
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.66 26.35 1029
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 26513 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.50 4945 557
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.67 25297 309
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.72 11089 442
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.33 299.77 3045 19268 3499

                                                                                   RNG032-7 (open) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 419934 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.72 32250700 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 358.91 353.50 6787537 6787537 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 353.50 395454 6787537 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6101.67 6008.73 112142181 112142181 - 308
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6008.73 402338 112142181 - 308
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.02 40.67 1194
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.18 27537 331
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 4945 554
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.71 25873 312
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.73 11601 403
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.09 293.10 2777 19810 2811

RNG033-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 6067 386631 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.53 29205343 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 397.83 393.64 7144669 7144669 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 393.64 392260 7144669 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6637.07 6567.02 116080898 116080898 - 335
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 6567.02 395316 116080898 - 335
   CLIN 1.0 : timeout 1800.76 42.29 843
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 26769 325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 4945 557
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 29201 311
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.58 13905 541
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 301.60 293.96 2971 17336 3578

RNG033-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5524 413685 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.76 33209778 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 399.30 393.79 8332372 8332372 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 393.79 452070 8332372 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7115.54 7015.22 148261624 148261624 - 359
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 7015.22 469327 148261624 - 359
   CLIN 1.0 : timeout 1800.35 30.63 575
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 27729 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.40 4945 555
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 30353 313
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 12561 510
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.21 291.53 2874 19970 3136

RNG033-8 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5045 386976 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.54 29872425 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 396.34 391.98 7307478 7307478 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 391.98 389723 7307478 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6649.00 6574.71 119333586 119333586 - 337
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 6574.71 406884 119333586 - 337
   CLIN 1.0 : timeout 1802.93 19.26 1021
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 26897 325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.50 4945 556
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 29329 311
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.53 13649 544
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 303.94 295.91 4287 16461 3870

RNG033-9 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 5428 404669 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.67 33694358 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.88 393.01 8200167 8200167 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 393.01 450271 8200167 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 7126.08 7022.42 147332268 147332268 - 361
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 7022.42 467286 147332268 - 361
   CLIN 1.0 : timeout 1801.50 21.37 698
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 27729 332
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 4945 554
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 30481 312
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 12561 506
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.36 292.25 3179 19006 3265

RNG034-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 24854 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.50 27791458 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 361.16 356.18 5536177 5536177 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 356.18 327187 5536177 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5268.22 5194.21 76899440 76899440 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.13 5194.21 352017 76899440 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1800.83 21.33 892
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 25169 300
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 5201 551
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 25553 314
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 7185 493
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.24 298.95 1868 11227 3909

                                                                                   RNG035-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5332 28873 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.42 16547150 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.15 317.01 3297091 3297091 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 317.01 250326 3297091 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5841.85 5800.03 61411109 61411109 - 296
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.14 5800.03 315420 61411109 - 296
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.76 24.58 927
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 27985 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.45 5905 603
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.20 22097 437
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.98 12945 531
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 311.61 302.30 1737 17144 2711

                                                                                   RNG036-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : no_memory ? 11975 1745 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.57 14662520 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.12 317.93 2600019 2600019 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 317.93 218613 2600019 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5840.91 5799.18 50829502 50829502 - 296
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 5799.18 295855 50829502 - 296
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.64 23.30 900
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 28049 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 5905 603
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.10 22481 437
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.99 12945 531
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 314.95 307.02 2503 15960 2541

                                                                                   RNG037-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 5.03 479 2721 12 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.62 17017435 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 455.62 448.05 5535966 5535966 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 448.05 258400 5535966 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6057.61 5958.63 73759637 73759637 - 307
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5958.63 278539 73759637 - 307
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.08 2.58 289
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 270.84 0.05 7633 103
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.50 8017 752
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 9233 1054
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.55 9041 807
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 13.44 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.33 301.90 1936 15739 6090

                                                                                   RNG037-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 59 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 5.44 0.25 391 391 6 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.32 0.25 23 391 6 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 165 77.43 1.31 6141 6141 6 267
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 165 0.29 1.31 23 6141 6 267
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.67 0.52 83
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 71.91 0.03 2001 55
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 4369 517
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.36 6865 1219
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.52 10449 865
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 7.40 1 49 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 90.00 1 128 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.93 292.59 2879 18391 9648

                                                                                   RNG038-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.01 191 783 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.68 14078851 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 376.84 370.66 4429210 4429210 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 370.66 273191 4429210 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4780.04 4701.65 53453624 53453624 - 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.12 4701.65 267004 53453624 - 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 659.67 1.03 64
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 21329 209
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.52 8721 698
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.39 9745 632
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.18 18513 452
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 233.30 1 195 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 495.60 2 259 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 11.76 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.39 297.08 1888 15366 5936

RNG038-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.18 2703 13
   SPTHEO m16n1 : P 6 8.58 0.91 1820 1820 13 26
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.33 0.91 70 1820 13 26
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.78 - 2703 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.78 - 2703 - 6 0
   CLIN 1.0 : timeout 1798.88 1.50 125
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1105.38 0.04 14225 150
   CLIN-E 0.35FS : P 1 34.56 0.04 529 79
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.53 10385 505
   CLIN-E 0.35BS : P 1 6.33 0.01 273 39
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 58.50 1 127 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 60.30 1 133 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.32 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.06 0.03 59 45 29

RNG039-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 12.07 766 9355 13 5
   SETHEO 3.1 : timeout 999.54 26536539 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1070.55 1025.00 26043513 26043513 - 54
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 1025.00 597282 26043513 - 54
   SPTHEO m256n1 : timeout 4892.96 4678.62 105008849 105008849 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4678.62 602675 105008849 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1800.19 1.70 355
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 20881 179
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.41 10385 566
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.19 10065 965
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.41 19857 535
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.69 0.57 163 698 182

RNG039-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 219.34 6381753 13
   SPTHEO m16n1 : timeout 869.59 832.18 16927747 16927747 - 44
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 832.18 626263 16927747 - 44
   SPTHEO m256n1 : P 3 307.34 87.60 1369314 1369314 12 254
   SPTHEO m256s1 : P 3 1.21 87.60 5391 1369314 12 254
   CLIN 1.0 : P 1 1779.73 3.39 160
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 14289 285
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 10897 543
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 30.77 9297 647
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 24209 493
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 16.35 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 21.58 20.31 842 4865 2377

RNG040-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.27 159 700 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 1045 9
   SPTHEO m16n1 : P 14 16.75 0.62 2725 2725 9 25
   SPTHEO m16s1 : P 14 0.67 0.62 109 2725 9 25
   SPTHEO m256n1 : P 41 164.56 6.03 26378 26378 9 242
   SPTHEO m256s1 : P 41 0.68 6.03 109 26378 9 242
   CLIN 1.0 : P 1 1.76 0.10 42
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.68 12689 1178
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 21777 459
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.32 10769 1273
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 6801 1146
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 1.20 0 42 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 1.20 0 42 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.75 294.78 2278 15070 6798

RNG040-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.74 223 1075 4 2
   SETHEO 3.1 : P 1 8.27 164214 8
   SPTHEO m16n1 : P 2 36.72 23.40 363888 363888 8 24
   SPTHEO m16s1 : P 2 1.53 23.40 15162 363888 8 24
   SPTHEO m256n1 : P 3 369.75 233.30 3866310 3866310 8 255
   SPTHEO m256s1 : P 3 1.45 233.30 15162 3866310 8 255
   CLIN 1.0 : P 1 18.27 0.84 128
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.76 12689 1176
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 21777 458
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.29 10769 1273
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 6865 1150
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 92.80 1 212 13 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 70.30 1 204 1 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 25.87 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.34 293.61 2183 18178 8191

                                                                                   RNG041-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.62 255 3041 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 49.68 707432 10
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 142.80 122.57 1336064 1336064 11 34
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 4.20 122.57 39296 1336064 11 34
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 14 243.46 78.97 1284122 1284122 7 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 14 0.94 78.97 4958 1284122 7 259
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 354.37 1.73 146
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 20.02 8913 418
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.17 22161 461
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.24 9105 626
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.14 21393 481
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 576.60 1 179 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.96 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.39 294.28 2154 16235 6514

                                                                                   ROB001-1 (open) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 291277 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.12 2119362 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.80 320.47 910485 910485 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.16 320.47 72782 910485 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5494.39 5471.75 14680071 14680071 - 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 5471.75 145953 14680071 - 273
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.61 6.08 663
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 50897 197
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 10641 285
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 15889 386
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.76 28049 371
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.00 296.92 2389 12955 1982

                                                                                   ROB002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.37 159 162 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 344.29 1702892 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 142.88 141.52 930768 930768 16 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 8.93 141.52 58173 930768 16 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 40 87.36 64.13 511875 511875 18 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 40 0.32 64.13 1875 511875 18 273
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.41 9.08 727
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.05 39569 220
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 16977 345
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.22 17489 327
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.66 22673 386
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 72.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.26
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.02
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.08 72 208 42

                                                                                   ROB003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.46 191 225 17 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.10 2551083 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.99 320.55 1051120 1051120 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 320.55 83146 1051120 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5653.22 5628.89 18172244 18172244 - 281
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.42 5628.89 185363 18172244 - 281
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.93 7.91 815
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.13 16849 206
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 10257 317
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16401 432
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 27473 368
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 22.52
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 29.57
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 7.38 6.86 496 1629 438

                                                                                   ROB004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.23 479 741 22 12
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.11 3296473 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.17 320.57 1358806 1358806 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 320.57 105912 1358806 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5496.35 5470.06 22562413 22562413 - 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.36 5470.06 251932 22562413 - 273
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.82 24.62 867
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.34 17169 360
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 8593 685
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.15 17361 644
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.25 16913 632
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 25.12
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 64.57
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.77 0.65 179 689 188

ROB005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 69.61 4406 18775 37 13
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.16 2566569 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.93 320.53 1061332 1061332 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.15 320.53 84143 1061332 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5655.00 5630.99 17911902 17911902 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5630.99 175697 17911902 - 281
   CLIN 1.0 : timeout 1800.25 8.13 653
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 19473 301
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.36 8529 445
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 14289 536
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 18257 480
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 309.10 300.35 2258 12847 1839

ROB006-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 232734 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.12 2570888 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.90 320.45 1061545 1061545 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.15 320.45 84166 1061545 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5655.59 5631.80 17993280 17993280 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5631.80 177982 17993280 - 281
   CLIN 1.0 : timeout 1800.68 10.00 761
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 16529 307
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 8401 463
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 13329 529
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.46 18257 507
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 304.80 296.45 2278 12720 1837

ROB006-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 223288 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.11 6201640 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 402.22 400.58 2180053 2180053 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 400.58 174692 2180053 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4886.76 4866.52 26013616 26013616 - 243
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.23 4866.52 174397 26013616 - 243
   CLIN 1.0 : timeout 1800.77 8.51 778
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 16849 307
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 8465 460
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.17 18257 429
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.56 25169 480
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 308.06 301.23 2194 11052 1957

ROB006-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 184015 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.20 8276333 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 302.87 300.34 2713761 2713761 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.22 300.34 202078 2713761 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5876.26 5826.83 46850511 46850511 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.32 5826.83 246993 46850511 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1801.33 17.78 830
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 16145 383
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.33 14737 551
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 25169 399
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 20625 493
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.97 307.44 3136 11795 2653

ROB007-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 272136 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.31 2671865 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.86 320.42 1056092 1056092 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.15 320.42 83850 1056092 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5777.51 5751.60 18376499 18376499 - 287
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.39 5751.60 180036 18376499 - 287
   CLIN 1.0 : timeout 1799.24 6.82 408
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 26257 270
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 13585 363
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 14929 382
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.48 19729 495
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 319.86 310.25 2838 13615 2322

                                                                                   ROB007-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 260127 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.12 6027010 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 382.42 380.42 1618294 1618294 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.20 380.42 138854 1618294 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6000.05 5968.09 27310071 27310071 - 298
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.30 5968.09 151506 27310071 - 298
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.20 8.77 405
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.16 26257 271
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 13521 362
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.66 18705 534
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.18 21969 475
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (alternative goals)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (alternative goals)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 311.46 304.53 2133 10894 2020

                                                                                   ROB007-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 173707 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.19 8088584 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 343.41 340.54 2978133 2978133 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 340.54 211460 2978133 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5753.64 5706.78 47807630 47807630 - 285
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.29 5706.78 225531 47807630 - 285
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.57 18.28 403
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.31 21777 441
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 10193 547
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.71 36305 619
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.29 16081 402
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 319.15 307.00 3110 14789 3925

                                                                                   ROB007-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 173710 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.19 7044924 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 424.23 420.39 3392649 3392649 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.22 420.39 192974 3392649 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5230.41 5181.38 39875577 39875577 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5181.38 209214 39875577 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.76 23.55 942
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 21713 442
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.38 10193 547
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.20 26769 388
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.07 16017 450
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.33 293.64 2994 14496 3756

                                                                                   ROB008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.30 159 132 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.39 2297966 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 382.25 380.55 1305290 1305290 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.15 380.55 90397 1305290 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5557.83 5533.08 20794727 20794727 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.33 5533.08 183323 20794727 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.11 5.88 367
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.14 37521 236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 10705 293
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.48 14865 337
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 24.81 18321 357
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 308.29 298.92 2420 12972 2022

                                                                                   ROB009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.46 191 153 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.36 887722 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 523.23 520.92 2054075 2054075 - 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 520.92 181918 2054075 - 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5816.48 5791.24 24639352 24639352 - 289
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.33 5791.24 179522 24639352 - 289
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.17 5.94 366
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.08 47889 217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 10705 293
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.83 13649 517
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.14 25489 367
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.13 82 222 48

ROB010-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.22 127 69 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 75.46 254885 15
   SPTHEO m16n1 : P 8 6.20 3.70 26080 26080 13 20
   SPTHEO m16s1 : P 8 0.31 3.70 1304 26080 13 20
   SPTHEO m256n1 : P 65 23.85 3.95 15105 15105 14 265
   SPTHEO m256s1 : P 65 0.09 3.95 57 15105 14 265
   CLIN 1.0 : timeout 1799.48 7.39 313
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 26961 297
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 13457 361
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 15889 385
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.66 21777 401
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 694.80 3 181 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 185.54 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.25
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.16
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.10 65 205 41

ROB011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.52 223 164 8 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.14 6520627 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 302.18 300.20 2505833 2505833 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 300.20 196625 2505833 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5157.45 5124.65 41076718 41076718 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 5124.65 239115 41076718 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1799.10 17.75 254
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 21777 448
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 10257 554
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.36 20113 419
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 29137 420
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 95.25 91.27 1503 7141 1518

ROB013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.19 127 63 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 62.22 200356 12
   SPTHEO m16n1 : P 8 5.00 3.10 21520 21520 11 20
   SPTHEO m16s1 : P 8 0.25 3.10 1076 21520 11 20
   SPTHEO m256n1 : P 65 23.94 3.96 9842 9842 12 266
   SPTHEO m256s1 : P 65 0.09 3.96 37 9842 12 266
   CLIN 1.0 : timeout 1799.88 7.27 551
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 25745 267
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 7633 411
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.43 15249 584
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.51 22161 506
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 93.10 1 76 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 25.81 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.33
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.23
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.08 65 198 36

ROB014-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 292500 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.20 7453365 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 423.18 420.41 3802470 3802470 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 420.41 215534 3802470 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5561.91 5525.21 45973715 45973715 - 276
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 5525.21 239214 45973715 - 276
   CLIN 1.0 : timeout 1799.35 20.23 473
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 23505 443
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 9937 539
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 20241 421
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.18 28945 393
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.91 295.43 2768 12646 2424

ROB014-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 358.48 4502 130932 26 12
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.17 5592483 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 343.16 340.38 2374919 2374919 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.23 340.38 181088 2374919 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5088.96 5048.28 27703515 27703515 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5048.28 197927 27703515 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1800.17 20.24 804
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.33 23505 442
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 9937 537
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.35 21137 420
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.16 29073 395
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.33 294.48 2531 11907 2463

                                                                                   ROB015-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 295889 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.15 6268111 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.82 320.38 2715418 2715418 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 320.38 185670 2715418 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5507.18 5465.53 43423131 43423131 - 273
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.25 5465.53 189147 43423131 - 273
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.65 24.98 877
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.45 13585 547
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.53 10385 652
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.33 20305 422
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 27921 404
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.49 295.19 2682 12769 2372

                                                                                   ROB015-2 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 240251 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.20 4769875 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 343.45 340.34 2452985 2452985 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.24 340.34 161857 2452985 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5113.20 5067.03 29466398 29466398 - 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.34 5067.03 166385 29466398 - 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.28 25.31 830
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.35 13713 543
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.51 10321 651
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.41 21201 420
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 28113 406
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.51 293.78 2692 11602 2667

                                                                                   ROB016-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.76 255 205 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.16 7020252 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 2.89 0.42 6035 6035 9 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.17 0.42 355 6035 9 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 59.62 12.17 81842 81842 9 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 0.22 12.17 302 81842 9 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.19 22.68 1047
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.40 14609 502
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.56 10961 651
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.35 20625 420
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 27857 461
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 898.30 2 226 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 8.54 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 3.81 3.45 453 1047 369

                                                                                   ROB017-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 200361 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.12 9614425 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 301.74 300.15 2115645 2115645 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 300.15 219888 2115645 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5152.88 5125.40 31488807 31488807 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.30 5125.40 212984 31488807 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.29 10.11 455
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.35 26577 306
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 10449 469
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.12 30097 541
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.05 22481 484
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.73 297.72 2679 12141 2160

                                                                                   ROB018-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 271846 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.13 6783206 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.50 320.26 2872934 2872934 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 320.26 184513 2872934 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5627.69 5584.97 42214653 42214653 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.22 5584.97 180279 42214653 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.70 17.91 548
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 22417 440
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 10001 544
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 30225 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 26065 408
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.04 296.24 2992 12497 2581

ROB019-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 271846 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.15 7047679 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 322.59 320.30 2877290 2877290 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 320.30 184660 2877290 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5626.63 5585.07 43239996 43239996 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.23 5585.07 178098 43239996 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1800.68 18.01 548
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 22417 441
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 10001 544
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.13 30225 351
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 26065 408
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.52 295.91 2992 12497 2581

ROB020-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 273576 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.11 2961739 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 362.25 360.64 1395451 1395451 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.22 360.64 92293 1395451 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5494.69 5470.90 19690786 19690786 - 273
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.63 5470.90 178138 19690786 - 273
   CLIN 1.0 : timeout 1799.27 6.96 407
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 24849 307
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 13329 374
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.35 15825 387
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.41 24529 347
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 300.08 290.38 2766 12868 2298

ROB020-2 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 285526 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.12 5823293 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 382.48 380.46 1727663 1727663 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.19 380.46 139042 1727663 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 6020.59 5988.43 27826182 27826182 - 299
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 5988.43 151831 27826182 - 299
   CLIN 1.0 : timeout 1799.24 8.96 405
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.26 24785 307
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 13329 373
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.61 13905 320
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.45 23057 467
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (alternative goals)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (alternative goals)
   SPASS 0.45 : timeout 309.34 302.25 2239 10630 2069

ROB021-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.62 415 702 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 9.29 44814 11
   SPTHEO m16n1 : P 7 5.51 4.08 29925 29925 10 19
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.29 4.08 1575 29925 10 19
   SPTHEO m256n1 : P 55 31.80 9.25 57240 57240 17 265
   SPTHEO m256s1 : P 55 0.12 9.25 216 57240 17 265
   CLIN 1.0 : P 1 171.73 0.58 70
   CLIN-E 0.35FM : P 1 119.73 0.01 3537 69
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 10961 289
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.27 16849 379
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 29521 375
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 227.70 1 56 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 14.13 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 124.11 120.06 1761 6539 1600

ROB022-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.85 830 893 25 13
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.08 2572294 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.69 320.31 1061658 1061658 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 320.31 84166 1061658 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5547.01 5522.64 17729992 17729992 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.30 5522.64 175034 17729992 - 281
   CLIN 1.0 : timeout 1800.51 10.22 715
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 20881 323
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.42 6929 506
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.45 14737 576
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.49 20305 461
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : timeout ?
   DISCOUNT 3.0O : timeout ?
   SPASS 0.45 : timeout 304.73 296.23 2279 12887 1862

                                                                                   ROB023-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.81 542 783 24 11
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.10 4179385 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.80 320.36 1720187 1720187 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 320.36 144665 1720187 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5329.74 5306.80 26165923 26165923 - 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.24 5306.80 146138 26165923 - 265
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.13 4.12 286
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.02 40529 218
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.12 25809 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.26 14929 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.54 25169 330
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 75.98
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 109.72 106.03 1904 6216 1480

                                                                                   ROB024-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4311 298744 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.21 2627054 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.94 320.39 1053656 1053656 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.15 320.39 83739 1053656 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5698.66 5671.06 18466595 18466595 - 283
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.32 5671.06 179857 18466595 - 283
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.16 5.64 376
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 50513 204
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.05 10705 289
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.39 15889 387
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.76 28049 372
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.52 297.09 2808 13661 2237

                                                                                   ROB025-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.21 4080554 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 402.35 400.59 1737793 1737793 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 400.59 104266 1737793 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5313.48 5289.73 20187986 20187986 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.29 5289.73 172162 20187986 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.35 6.65 420
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 52689 225
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.15 10577 316
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 15889 387
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.81 26769 356
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : timeout ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : timeout ?
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.71 301.29 1531 6347 3717

                                                                                   SET001-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 1 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 5 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.19 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.19 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.19 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.19 - 5 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.56 0.00 17
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.85 0.00 209 14
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.54 0.00 273 18
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.60 0.00 273 22
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.59 0.00 209 14
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.50 1 11 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 1.30 1 24 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 24 13 10

                                                                                   SET002-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 32.00 734 5554 18 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 70 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 2.89 0.08 595 595 12 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.17 0.08 35 595 12 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 103 38.23 1.17 3107 3107 12 239
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 103 0.16 1.17 13 3107 12 239
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1502.50 0.73 291
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 324.08 66.70 3665 416
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 664.34 25.84 5073 206
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 523.69 221.14 3857 495
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 628.97 29.23 4177 187
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.60 1 20 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 3.20 1 23 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.42 26 0 13
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 36 23 16

SET003-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 37 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 36 5
   SPTHEO m16n1 : P 10 2.55 0.08 102 102 5 17
   SPTHEO m16s1 : P 10 0.15 0.08 6 102 5 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.45 - 36 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.45 - 36 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.66 0.03 31
   CLIN-E 0.35FM : P 1 280.65 0.14 3217 390
   CLIN-E 0.35FS : P 1 5.59 0.02 401 37
   CLIN-E 0.35BM : P 1 325.47 1.08 3409 470
   CLIN-E 0.35BS : P 1 8.47 0.01 593 47
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.30 1 20 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 2.60 1 23 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.08 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.00 34 13 10

SET004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.22 95 35 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 36 5
   SPTHEO m16n1 : P 7 2.89 0.08 102 102 5 17
   SPTHEO m16s1 : P 7 0.17 0.08 6 102 5 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.48 - 36 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.48 - 36 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.77 0.02 34
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1653.78 21.87 10001 963
   CLIN-E 0.35FS : P 1 5.61 0.00 401 37
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.48 8081 1059
   CLIN-E 0.35BS : P 1 8.47 0.02 593 47
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.40 1 20 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 2.80 1 28 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.12 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 34 14 12

SET005-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2011 103603 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 30.65 330509 40
   SPTHEO m16n1 : P 9 26.82 23.67 247950 247950 53 18
   SPTHEO m16s1 : P 9 1.49 23.67 13775 247950 53 18
   SPTHEO m256n1 : P 99 282.53 238.88 2604402 2604402 56 249
   SPTHEO m256s1 : P 99 1.15 238.88 10630 2604402 56 249
   CLIN 1.0 : timeout 1801.08 0.70 583
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.40 11281 829
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.43 21841 717
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.14 12561 1226
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 16977 610
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 3.90 1 23 0 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 22.60 1 55 0 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.60 172 0 28
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 203.56 184.27 1340 44095 6219

SET006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 36 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 43 5
   SPTHEO m16n1 : P 6 3.42 0.27 108 108 5 18
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.19 0.27 6 108 5 18
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.48 - 43 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.48 - 43 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.26 0.01 27
   CLIN-E 0.35FM : P 1 272.60 6.38 3409 383
   CLIN-E 0.35FS : P 1 6.36 0.00 465 39
   CLIN-E 0.35BM : P 1 279.14 1.12 3217 436
   CLIN-E 0.35BS : P 1 9.97 0.02 657 50
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.40 1 22 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 2.70 1 23 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.09 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.00 34 13 10

SET007-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2746 56345 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 20.65 222540 87
   SPTHEO m16n1 : P 1 25.65 20.04 181678 181678 87 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 1.35 20.04 9562 181678 87 19
   SPTHEO m256n1 : P 22 261.90 184.85 1655508 1655508 73 280
   SPTHEO m256s1 : P 22 0.94 184.85 5955 1655508 73 280
   CLIN 1.0 : timeout 1799.03 1.28 528
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.34 15313 745
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.46 16273 630
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.49 7953 1076
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 22289 643
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 11.00 1 31 0 1 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 43.70 1 77 0 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 4.04 743 0 89
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.03 275.26 3486 54301 9974

                                                                                   SET008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 5.46 319 2268 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 310 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 5.51 0.47 1862 1862 7 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 0.29 0.47 98 1862 7 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 32 70.56 3.69 2268 2268 7 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 32 0.28 3.69 9 2268 7 252
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 233.10 1.98 364
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 114.86 9553 647
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.45 10001 577
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.50 13713 738
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.09 14737 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.26 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.70 0.52 181 659 309

                                                                                   SET009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.39 351 1143 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 30.89 289047 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 6.30 1.05 7440 7440 16 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 0.21 1.05 248 7440 16 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 45 46.36 3.61 6772 6772 12 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 45 0.19 3.61 28 6772 12 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.01 1.26 143
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 451.46 10961 739
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 55.57 10577 506
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.08 15953 620
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 27.52 14289 499
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 10.60 1 46 5 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 28.90 1 57 012 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.55 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.76 1.32 225 1673 517

                                                                                   SET010-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 3225 52807 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.38 7862831 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 530.14 520.25 4337028 4337028 - 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 520.25 195566 4337028 - 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5793.68 5682.85 49200736 49200736 - 294
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 5682.85 212686 49200736 - 294
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1806.62 7.35 1786
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 358.09 16465 640
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.60 18129 601
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.66 18193 794
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 23249 757
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.13 274.01 3571 36558 9033

                                                                                   SET011-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 1979 78659 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 71.73 596630 27
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 8.80 3.41 23496 23496 27 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.40 3.41 1068 23496 27 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 48 101.96 30.76 245790 245790 27 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 48 0.41 30.76 999 245790 27 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.96 1.44 333
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 336.81 9745 731
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 151.15 9809 579
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 25.12 19729 626
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.46 23505 571
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 7.00 1 38 0 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 10.20 1 42 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 9.96 1093 0 40
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.89 278.39 6180 59487 3698

                                                                                   SET012-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2139 6216 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.30 6447031 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 12.00 5.50 42760 42760 17 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.60 5.50 2138 42760 17 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 128.52 54.15 394632 394632 14 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 0.51 54.15 1566 394632 14 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.71 1.73 306
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.29 12945 611
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 4177 441
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.40 15377 594
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.23 5585 434
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 30.90 1 137 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 450.30 2 149 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 29.94 27.50 1452 8668 3629

SET012-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2714 7818 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.32 9744587 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 406.60 400.25 4105750 4105750 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 400.25 241498 4105750 - 20
   SPTHEO m256n1 : P 1 2304.18 2225.09 23563880 23563880 25 251
   SPTHEO m256s1 : P 1 9.18 2225.09 93880 23563880 25 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.38 2.47 296
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.55 9425 838
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 7.37 6417 538
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.74 9553 837
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 38.06 10001 542
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 49.20 1 141 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 40.90 1 157 0 2 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 75.59 70.83 2143 12732 6126

SET012-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 18293 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 9056873 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1789.09 1660.44 4491184 4491184 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 839.75 1660.44 939653 4491184 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 7255.22 6401.94 23986408 23986408 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 838.87 6401.94 939653 23986408 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1797.65 2.51 3766
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 111.54 11601 1285
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 37.20 16529 1001
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.56 15441 1461
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.86 8273 850
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 567.35 551.92 5015 12519 6939

SET013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2139 6216 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.29 6440691 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 8.20 2.10 14460 14460 15 20
   SPTHEO m16s1 : P 2 0.41 2.10 723 14460 15 20
   SPTHEO m256n1 : P 4 90.36 18.80 104416 104416 15 251
   SPTHEO m256s1 : P 4 0.36 18.80 416 104416 15 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.66 1.64 300
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 39.82 18577 839
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 4113 449
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.61 18961 830
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 5457 500
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 38.20 1 138 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 367.00 2 162 0 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.95 287.58 4359 26285 11855

SET013-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2139 6408 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.34 9635221 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 406.61 400.20 4066183 4066183 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 400.20 242248 4066183 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5101.67 5022.84 47113703 47113703 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.36 5022.84 253454 47113703 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.19 2.90 248
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.83 13521 760
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 3.61 4241 449
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.63 13329 765
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.92 4817 475
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 249.00 1 142 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 50.30 1 160 0 2 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.14 281.62 4619 25891 12791

SET013-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19648 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.15 9073936 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1789.70 1660.12 4540755 4540755 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 839.13 1660.12 939653 4540755 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 7270.26 6403.04 23640172 23640172 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 838.87 6403.04 939653 23640172 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1797.62 2.42 3766
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 81.00 9617 1165
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 37.05 16465 998
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 200.38 19857 1363
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.91 8273 849
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.99 304.27 3426 11990 5138

                                                                                   SET014-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2905 8300 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.57 5795 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 7.05 1.87 13530 13530 9 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 0.47 1.87 902 13530 9 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 62 82.62 6.05 40824 40824 10 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 62 0.34 6.05 168 40824 10 243
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.14 2.71 244
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.42 9297 866
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.16 4753 523
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.24 9617 882
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.53 4945 499
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 58.00 1 149 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 60.40 1 151 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 16.54 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.96 283.86 4335 25901 11766

                                                                                   SET014-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19991 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.82 8742478 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1719.18 1600.34 3596748 3596748 - 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 839.37 1600.34 939653 3596748 - 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6790.18 6006.86 20036039 20036039 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 838.80 6006.86 939653 20036039 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.67 2.47 3599
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.93 12561 1309
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.95 5841 1033
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.46 16913 1476
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.76 8529 838
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.53 284.50 4388 12950 7350

                                                                                   SET015-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2107 6095 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.32 6456675 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 19.60 13.50 113380 113380 17 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 0.98 13.50 5669 113380 17 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 175.70 96.61 761534 761534 16 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 0.70 96.61 3034 761534 16 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.64 1.72 300
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.42 16657 722
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.27 4113 446
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.56 16657 718
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 5393 497
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 38.80 1 138 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 368.20 2 162 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.46 286.99 4358 26285 11855

                                                                                   SET015-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 2139 6406 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.31 9685559 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 406.67 400.26 4068262 4068262 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 400.26 241129 4068262 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5102.59 5022.90 47178087 47178087 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.37 5022.90 252588 47178087 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.19 2.95 248
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.89 13137 760
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 3.49 4241 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.82 13009 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.94 4817 475
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 146.70 1 142 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 74.00 1 160 0 2 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.80 280.98 4654 26546 12960

                                                                                   SET015-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19648 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.36 8955330 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1790.52 1661.45 4510960 4510960 - 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 840.13 1661.45 939653 4510960 - 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7284.57 6424.58 24021051 24021051 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 840.20 6424.58 939821 24021051 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.60 2.68 3766
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 81.53 9617 1160
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 37.07 16465 989
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 200.19 19857 1361
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.89 8273 843
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 284.54 4325 13072 7395

SET016-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 8735 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.17 9668068 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 322.98 320.21 3222994 3222994 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 320.21 212457 3222994 - 16
   SPTHEO m256n1 : P 11 95.20 50.29 625872 625872 18 272
   SPTHEO m256s1 : P 11 0.35 50.29 2301 625872 18 272
   CLIN 1.0 : P 1 52.83 0.71 41
   CLIN-E 0.35FM : P 1 24.03 0.14 721 62
   CLIN-E 0.35FS : P 1 37.21 0.35 913 87
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.46 11537 553
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.85 13969 574
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 78.40 1 102 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(UR) 1 103.40 1 108 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 11.61 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.05 0.05 40 55 33

SET016-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 29985 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 9283475 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1779.49 1649.76 4647965 4647965 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 829.34 1649.76 926747 4647965 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 4997.66 4234.73 19018950 19018950 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4234.73 202311 19018950 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1797.63 2.54 3746
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 85.25 9489 1102
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.88 3153 903
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 206.86 21521 1286
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.73 4177 762
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.92 285.43 4304 13114 7367

SET016-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 348994 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.70 16646502 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 549.01 505.09 7443940 7443940 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 23.59 505.09 379574 7443940 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6478.13 5975.02 59643235 59643235 - 289
   SPTHEO m256s1 : timeout 24.32 5975.02 381511 59643235 - 289
   CLIN 1.0 : timeout 1810.95 121.87 2530
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.88 10641 1128
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.68 7889 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.76 19409 905
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 7825 688
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.53 301.89 3315 14731 3698

SET016-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 212581 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 5 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 194.37 0.85 285 285 3 57
   SPTHEO m16s1 : P 1 3.41 0.85 5 285 3 57
   SPTHEO m256n1 : P 1 785.66 1.18 1205 1205 3 241
   SPTHEO m256s1 : P 1 3.26 1.18 5 1205 3 241
   CLIN 1.0 : P 1 16.85 2.65 240
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 59.92 12881 943
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 57.63 11537 745
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 45.16 18193 761
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.93 3921 727
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 12.20 0 240 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 12.10 0 240 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.80 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 193.35 182.08 2394 17790 4323

SET017-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 30190 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.97 10294166 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1806.68 1672.71 4678186 4678186 - 43
   SPTHEO m16s1 : timeout 827.90 1672.71 927883 4678186 - 43
   SPTHEO m256n1 : timeout 6814.30 6017.81 22114666 22114666 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 860.05 6017.81 927883 22114666 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1797.60 2.49 3776
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 128.54 11473 1251
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.99 3153 902
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.04 14929 1426
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.88 4177 765
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.81 285.37 4312 13073 7365

                                                                                   SET017-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 30188 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.04 9744714 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1776.30 1647.54 4584967 4584967 - 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 827.39 1647.54 926462 4584967 - 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4991.55 4228.66 19028761 19028761 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4228.66 203716 19028761 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.63 2.49 3746
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 128.65 11473 1250
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.98 3153 907
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.04 14993 1429
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.86 4241 767
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.90 285.43 4301 13062 7340

                                                                                   SET017-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 107.89 4215 38572 13 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 16607145 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 553.33 509.02 7206340 7206340 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 23.90 509.02 379556 7206340 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6485.56 5974.38 58712804 58712804 - 289
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 24.37 5974.38 380366 58712804 - 289
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.16 120.01 2475
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.51 10641 1145
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.78 9745 758
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.60 19473 930
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11601 671
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.25 0.18 195 157 85

                                                                                   SET017-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 242.95 4406 79113 15 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.13 8408917 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 954.61 855.08 8432613 8432613 - 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 24.46 855.08 279475 8432613 - 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6182.77 5545.55 41150285 41150285 - 269
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 24.91 5545.55 295354 41150285 - 269
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.55 151.88 2842
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 50.33 10193 899
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 35.26 6225 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 34.68 18769 751
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.73 6289 667
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.74 0.53 254 571 175

                                                                                   SET018-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 8735 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.22 9665294 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.92 320.17 3225959 3225959 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.21 320.17 212338 3225959 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5490.67 5443.60 55968866 55968866 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.24 5443.60 258685 55968866 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.64 16.42 705
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.89 9233 765
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 108.53 14161 646
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.74 11537 558
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.87 14225 574
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.05 42 117 37

                                                                                   SET018-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19066 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.23 9538863 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1803.95 1664.29 4797686 4797686 - 44
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 785.08 1664.29 879347 4797686 - 44
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6822.42 6020.64 23885705 23885705 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 757.60 6020.64 879347 23885705 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.59 2.75 3702
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 191.20 15249 1327
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.95 2385 809
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.88 15377 1386
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.95 4049 763
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.67 277.64 3037 15967 4892

SET018-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 29877 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.01 9519581 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1757.17 1626.76 4761571 4761571 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 806.07 1626.76 900645 4761571 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 6506.88 5745.06 24034068 24034068 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 783.30 5745.06 900645 24034068 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1797.62 2.67 3651
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 191.26 15185 1324
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.99 2385 808
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.91 15377 1386
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 4049 765
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.60 276.96 3029 15956 4889

SET018-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 351343 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.83 16773225 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 549.28 505.31 7419955 7419955 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 23.71 505.31 378764 7419955 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6472.76 5961.49 60025726 60025726 - 289
   SPTHEO m256s1 : timeout 24.30 5961.49 386069 60025726 - 289
   CLIN 1.0 : timeout 1810.38 122.12 2527
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.77 10641 1128
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.00 7761 759
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.78 19409 908
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 7761 688
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.00 281.42 2865 17920 3809

SET018-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 215304 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 102 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 185.25 0.28 285 285 3 57
   SPTHEO m16s1 : P 1 3.25 0.28 5 285 3 57
   SPTHEO m256n1 : P 1 795.30 3.59 1205 1205 3 241
   SPTHEO m256s1 : P 1 3.30 3.59 5 1205 3 241
   CLIN 1.0 : P 1 16.98 2.62 242
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 59.83 13073 942
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 57.56 11601 747
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 46.50 18321 756
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.93 3857 727
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 12.30 0 242 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 12.50 0 242 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 191.81 180.31 2372 17528 4340

SET019-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 34.67 1628 3405 6 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.23 8541148 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 151.20 5.62 37575 37575 11 45
   SPTHEO m16s1 : P 2 3.36 5.62 835 37575 11 45
   SPTHEO m256n1 : P 4 885.56 27.48 182614 182614 12 262
   SPTHEO m256s1 : P 4 3.38 27.48 697 182614 12 262
   CLIN 1.0 : timeout 1797.58 2.60 3710
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 81.01 9553 1163
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.97 4817 1002
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 199.64 19857 1363
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.77 8273 845
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 326.35 312.03 3921 12552 6026

SET019-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 29.49 1532 3091 6 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.01 8810025 -
   SPTHEO m16n1 : P 4 132.72 4.41 34818 34818 11 42
   SPTHEO m16s1 : P 4 3.16 4.41 829 34818 11 42
   SPTHEO m256n1 : P 4 872.92 26.38 193766 193766 12 278
   SPTHEO m256s1 : P 4 3.14 26.38 697 193766 12 278
   CLIN 1.0 : timeout 1797.61 2.54 3600
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 81.23 9489 1159
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.91 4817 1007
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 199.46 19857 1363
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.86 8273 845
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 663.80 1 421 0 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 324.06 309.99 3907 12604 6024

                                                                                   SET020-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 21397 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.45 8731937 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1843.52 1688.38 4239910 4239910 - 46
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 783.85 1688.38 879594 4239910 - 46
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5274.29 4353.34 15810841 15810841 - 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4353.34 213564 15810841 - 265
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.55 2.48 4122
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.50 10385 1219
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.03 3601 910
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.93 14673 1404
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.75 4241 766
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.04 282.80 3256 13840 6107

                                                                                   SET020-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 29606 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 9354626 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1819.33 1686.61 4388889 4388889 - 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 865.62 1686.61 939365 4388889 - 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5595.46 4742.13 19939316 19939316 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4742.13 192761 19939316 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.56 2.50 3723
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.50 9617 1215
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.97 3601 912
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.83 14673 1404
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 4241 769
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.13 285.67 4364 13071 7372

                                                                                   SET020-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 379683 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.87 16520459 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 544.53 500.60 7225418 7225418 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.94 500.60 377068 7225418 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6326.17 5815.15 59909496 59909496 - 290
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 22.05 5815.15 376612 59909496 - 290
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1822.31 108.96 3322
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.13 14353 824
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.53 10065 759
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.18 15825 676
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 11729 671
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.33 290.12 3254 17001 4247

                                                                                   SET020-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 248788 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.33 8710176 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 251.37 53.29 266190 266190 6 57
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 4.41 53.29 4670 266190 6 57
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 1221.86 253.24 1433690 1433690 6 307
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 3.98 253.24 4670 1433690 6 307
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1802.54 173.87 2716
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.77 13393 700
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.11 8529 724
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.00 17937 503
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.23 8593 713
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 483.40 1 281 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 476.30 1 393 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.02 291.42 3990 12076 7367

                                                                                   SET021-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 21303 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.41 9080482 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 909.83 753.35 2613609 2613609 - 46
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.06 753.35 163585 2613609 - 46
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5394.72 4482.94 16304983 16304983 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4482.94 174090 16304983 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.56 2.53 4156
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.50 10385 1218
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.04 3601 913
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.83 14801 1404
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 4241 766
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.94 283.96 4131 17192 7167

SET021-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 29606 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 9456863 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 829.02 698.87 3078879 3078879 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 698.87 180602 3078879 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 5579.53 4730.36 19876787 19876787 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4730.36 193225 19876787 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1797.59 2.52 3723
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.89 9617 1218
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.93 3601 921
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.89 14673 1403
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.86 4369 791
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.55 286.01 4364 13071 7372

SET021-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 379683 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.83 16462065 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 493.05 447.92 6517173 6517173 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.00 447.92 341406 6517173 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5850.42 5339.04 55487245 55487245 - 290
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5339.04 343021 55487245 - 290
   CLIN 1.0 : timeout 1822.60 108.10 3322
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.05 14417 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.46 10065 761
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.10 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11857 674
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.25 289.08 3255 17001 4243

SET021-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 247880 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 8620936 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 230.85 47.02 251655 251655 6 57
   SPTHEO m16s1 : P 2 4.05 47.02 4415 251655 6 57
   SPTHEO m256n1 : P 3 1221.86 247.10 1355405 1355405 6 307
   SPTHEO m256s1 : P 3 3.98 247.10 4415 1355405 6 307
   CLIN 1.0 : timeout 1802.49 174.33 2725
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.55 13393 700
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.80 8529 733
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.76 18001 506
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.16 8593 719
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 491.60 1 281 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 480.40 1 393 1 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.11 291.42 3998 12140 7416

SET022-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 22170 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.21 8612681 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 731.86 532.55 1002607 1002607 - 37
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.20 532.55 77713 1002607 - 37
   SPTHEO m256n1 : timeout 7336.96 6422.85 19546304 19546304 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 800.35 6422.85 892725 19546304 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1797.62 2.53 3731
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.86 10897 1202
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.88 4305 970
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.51 13521 1375
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.80 7441 848
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.75 2.37 655 1114 816

SET022-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 20509 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 8820883 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 736.39 623.98 2372058 2372058 - 37
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 623.98 188072 2372058 - 37
   SPTHEO m256n1 : timeout 5543.80 4688.75 19322872 19322872 - 277
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4688.75 248631 19322872 - 277
   CLIN 1.0 : timeout 1797.61 2.46 3571
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.97 15825 1173
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.05 4305 969
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.30 13329 1369
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 7505 856
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.40 285.99 4321 13008 7369

                                                                                   SET023-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 21073 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.20 9105378 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 739.32 618.40 2078748 2078748 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 618.40 162771 2078748 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7298.31 6386.24 19564492 19564492 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 787.37 6386.24 880149 19564492 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.53 2.53 3733
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.99 10961 1205
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.81 3665 919
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.69 13649 1383
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.75 4689 819
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 3.07 2.64 678 1179 859

                                                                                   SET023-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 20510 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 8859990 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 736.39 622.03 2478576 2478576 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 622.03 200854 2478576 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5525.22 4669.50 19030379 19030379 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4669.50 244928 19030379 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.60 2.44 3571
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.08 15697 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.94 4305 969
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.32 13329 1369
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.79 7505 856
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.94 285.78 4321 13008 7369

                                                                                   SET024-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 5.23 447 513 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 445 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 127.14 1.36 14157 14157 6 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 3.26 1.36 363 14157 6 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 945.00 12.12 98010 98010 6 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 3.50 12.12 363 98010 6 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.47 2.40 3429
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.57 10961 1206
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.93 4305 971
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.43 13649 1394
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.83 7569 862
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.96 0.76 389 523 356

                                                                                   SET024-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.45 447 437 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 427 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 119.34 0.97 13455 13455 6 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 3.06 0.97 345 13455 6 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 812.04 6.67 92460 92460 6 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 3.03 6.67 345 92460 6 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.51 2.45 3251
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.43 10385 1165
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.02 4305 970
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.36 13329 1372
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.82 8337 862
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.99 0.78 384 505 366

                                                                                   SET024-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.23 287 227 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 595 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 32.87 0.47 4275 4275 5 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 1.73 0.47 225 4275 5 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 36 425.79 3.71 14691 14691 4 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 36 1.71 3.71 59 14691 4 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 405.88 110.09 1372
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.95 13649 1060
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.13 8465 775
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.12 18897 756
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 7697 691
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.25 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.13 0.07 175 52 33

SET024-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.92 351 488 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 839 4
   SPTHEO m16n1 : P 11 107.10 0.67 4815 4815 6 45
   SPTHEO m16s1 : P 11 2.38 0.67 107 4815 6 45
   SPTHEO m256n1 : P 15 739.87 7.64 32849 32849 6 307
   SPTHEO m256s1 : P 15 2.41 7.64 107 32849 6 307
   CLIN 1.0 : P 1 957.89 134.74 1825
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.66 13329 870
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 44.70 4945 750
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.62 18129 611
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 14.47 4945 708
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.39 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.11 212 98 40

SET025-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.37 415 168 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 1102 4
   SPTHEO m16n1 : P 3 120.99 0.92 9435 9435 6 37
   SPTHEO m16s1 : P 3 3.27 0.92 255 9435 6 37
   SPTHEO m256n1 : P 20 914.10 1.36 40996 40996 6 277
   SPTHEO m256s1 : P 20 3.30 1.36 148 40996 6 277
   CLIN 1.0 : timeout 1797.46 2.48 3733
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 119.55 14993 1294
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.00 5137 966
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.83 24977 1188
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.86 8721 832
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 28.52 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.85 1.52 549 832 602

SET025-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.36 383 133 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.08 1058 4
   SPTHEO m16n1 : P 3 116.18 2.03 22459 22459 6 37
   SPTHEO m16s1 : P 3 3.14 2.03 607 22459 6 37
   SPTHEO m256n1 : P 20 852.50 15.10 138050 138050 6 275
   SPTHEO m256s1 : P 20 3.10 15.10 502 138050 6 275
   CLIN 1.0 : timeout 1797.49 2.41 3564
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 107.45 13777 1355
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.97 5713 1024
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.74 23057 1179
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.78 8529 826
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 27.60 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.73 1.43 532 777 582

SET025-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.24 479 656 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 738 3
   SPTHEO m16n1 : P 11 29.75 0.42 2312 2312 6 17
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.75 0.42 136 2312 6 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 10.52 - 738 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 10.52 - 738 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 8.87 1.20 160
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.26 14353 824
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.32 10065 760
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.17 15825 676
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11729 670
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.15 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.29 233 292 172

SET025-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.64 574 922 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.13 490 6
   SPTHEO m16n1 : P 17 168.30 4.12 16390 16390 6 55
   SPTHEO m16s1 : P 17 3.06 4.12 298 16390 6 55
   SPTHEO m256n1 : P 33 823.20 20.97 83440 83440 6 280
   SPTHEO m256s1 : P 33 2.94 20.97 298 83440 6 280
   CLIN 1.0 : P 1 13.76 2.01 215
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.74 12561 686
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 118.76 11153 735
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.13 17873 507
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.21 7761 731
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 10.90 0 215 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 10.80 0 215 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.97 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.17 1.79 447 1527 496

                                                                                   SET025-8 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 21302 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.36 7924611 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 129.87 9.43 121989 121989 5 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 3.51 9.43 3297 121989 5 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 9 980.58 70.61 913269 913269 5 277
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 9 3.54 70.61 3297 913269 5 277
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.49 2.62 3110
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 99.06 9361 1092
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.92 3537 879
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 93.02 13521 1276
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.88 4433 746
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.94 0.73 375 505 338

                                                                                   SET025-9 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 30368 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.07 8850095 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 198.32 83.80 972874 972874 8 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 5.36 83.80 26877 972874 8 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 11 1518.00 625.60 7273302 7273302 8 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 11 5.52 625.60 26877 7273302 8 275
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.47 2.45 3571
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.25 10193 1057
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.05 4305 969
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 87.11 13073 1288
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 7505 856
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.76 1.49 532 784 588

                                                                                   SET027-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 19770 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.19 8251666 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 518.31 393.70 1608129 1608129 7 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 13.29 393.70 51499 1608129 7 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 865.80 19.47 153400 153400 7 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 3.33 19.47 590 153400 7 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.45 2.61 3138
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.08 11601 1386
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.91 5265 993
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.66 17553 1492
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.83 8337 906
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 171.30 1 334 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 16.65 14.54 880 4008 1230

                                                                                   SET027-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 25513 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.02 8702732 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 395.46 278.65 1050829 1050829 7 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 10.14 278.65 27448 1050829 7 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 792.06 16.74 145770 145770 7 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 3.07 16.74 565 145770 7 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.45 2.51 3599
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.79 12561 1312
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.88 6097 1058
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 16913 1483
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.86 8529 849
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 159.70 1 323 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 238.30 1 443 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.70 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 6.06 5.33 867 1702 1226

                                                                                   SET027-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.38 798 1558 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 16639970 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 39.60 1.87 23166 23166 7 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 1.80 1.87 1053 23166 7 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 13 448.56 18.87 205632 205632 7 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 13 1.78 18.87 816 205632 7 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.77 128.24 3057
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.41 13457 1129
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.37 10065 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.85 14929 1038
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 11345 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 119.00 1 218 2 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 302.70 1 342 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.21 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.27 212 262 120

SET027-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.49 798 1572 4 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.82 16554555 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 40.48 1.65 19624 19624 7 22
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.84 1.65 892 19624 7 22
   SPTHEO m256n1 : P 13 452.50 18.72 223000 223000 7 250
   SPTHEO m256s1 : P 13 1.81 18.72 892 223000 7 250
   CLIN 1.0 : timeout 1813.47 128.07 2941
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.81 11857 1146
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 12.90 9489 753
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.03 14993 1074
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.43 10897 664
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 118.20 1 219 2 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 176.60 1 288 2 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.44 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.24 217 262 119

SET028-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 22934 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 8590688 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 801.40 673.13 2184638 2184638 - 40
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 673.13 159651 2184638 - 40
   SPTHEO m256n1 : timeout 7123.70 6178.17 17683213 17683213 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 731.14 6178.17 814149 17683213 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1797.42 2.60 3100
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 112.06 15057 1344
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.86 5265 990
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.67 25105 1215
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 8593 904
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.31 277.28 2275 19526 4118

SET028-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19967 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.00 9413641 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 776.55 658.92 2353453 2353453 - 39
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 658.92 205872 2353453 - 39
   SPTHEO m256n1 : timeout 7057.48 6219.99 19465799 19465799 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 930.77 6219.99 965618 19465799 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1797.50 2.44 3560
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 103.16 13713 1428
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.88 6033 1054
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.01 23121 1214
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.77 8529 847
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.60 276.87 3031 15989 4889

SET029-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 23087 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.33 8142048 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 794.90 667.63 2075069 2075069 - 40
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 667.63 111164 2075069 - 40
   SPTHEO m256n1 : timeout 7058.19 6132.56 18018986 18018986 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 698.52 6132.56 801205 18018986 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1797.43 2.58 3108
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 112.58 15121 1340
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.87 5265 987
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.61 25169 1225
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.82 8337 905
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.37 278.25 2229 19447 3995

SET029-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19955 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.93 9412483 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 780.57 663.44 2313217 2313217 - 39
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 663.44 151845 2313217 - 39
   SPTHEO m256n1 : timeout 7043.44 6205.63 19083278 19083278 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 910.96 6205.63 965618 19083278 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1797.52 2.46 3560
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 102.87 13713 1428
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.01 6097 1055
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.16 23121 1215
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 8529 847
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.66 276.66 3027 16066 4920

                                                                                   SET030-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 23411 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.37 7662478 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 756.57 629.67 2158222 2158222 - 38
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 629.67 145894 2158222 - 38
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6722.70 5864.95 20460974 20460974 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 695.92 5864.95 775947 20460974 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.35 2.72 3140
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.64 10961 1199
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.98 5073 975
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.11 13649 1391
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.81 5969 910
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.27 276.88 2213 20031 3791

                                                                                   SET030-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 19410 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.34 8893351 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 739.88 625.89 2485802 2485802 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 625.89 205718 2485802 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7242.94 6384.80 22733579 22733579 - 275
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 857.08 6384.80 952758 22733579 - 275
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.50 2.53 3580
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 18.47 14481 1158
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.96 5329 1053
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.72 13201 1358
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.77 8593 843
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.90 285.65 4329 13065 7390

                                                                                   SET031-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 22639 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.51 8188139 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 734.46 613.36 1846261 1846261 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 613.36 114386 1846261 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 872.46 17.00 65500 65500 11 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 3.33 17.00 250 65500 11 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.42 2.64 3120
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 114.03 15185 1336
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.82 4561 918
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.53 25169 1228
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.87 5521 928
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 226.00 1 331 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 197.62 179.35 1531 18782 2684

                                                                                   SET031-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19645 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.84 8588632 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 737.20 621.51 2260849 2260849 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 621.51 197352 2260849 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 781.74 3.84 34572 34572 11 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 3.03 3.84 134 34572 11 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.47 2.40 3560
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 102.96 13777 1428
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.94 5905 1037
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 23121 1215
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.74 8529 847
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 164.70 1 316 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 769.80 1 418 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 7.21 6.43 898 1948 1369

                                                                                   SET032-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 22538 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.36 8644306 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 813.99 677.53 2553195 2553195 - 41
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 677.53 143452 2553195 - 41
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7024.89 6137.57 21806018 21806018 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 683.68 6137.57 762741 21806018 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.31 2.72 3125
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 113.78 15249 1335
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.86 4689 937
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.49 25169 1228
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.89 5585 935
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 350.32 330.27 2328 20055 3301

SET032-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19595 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.25 7966785 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 796.71 674.03 2595388 2595388 - 40
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 674.03 203066 2595388 - 40
   SPTHEO m256n1 : timeout 7050.39 6245.57 21979018 21979018 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 879.26 6245.57 965618 21979018 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1797.46 2.37 3560
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 102.82 13713 1428
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.98 6097 1055
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.01 23121 1215
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.80 8529 847
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.30 286.04 4330 13069 7391

SET032-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 343254 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17719643 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.87 288.35 4404682 4404682 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 288.35 341213 4404682 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5735.11 5217.07 60800897 60800897 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 27.07 5217.07 391072 60800897 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1814.87 162.55 3065
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11345 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 385.08 371.35 4083 15874 5012

SET033-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 22406 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.58 8177867 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 958.87 789.62 2766849 2766849 - 48
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 789.62 131518 2766849 - 48
   SPTHEO m256n1 : timeout 6915.74 5989.23 20680183 20680183 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 668.05 5989.23 742733 20680183 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1797.45 2.76 3162
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 114.46 15377 1327
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.89 4689 931
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.51 25233 1228
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 5585 930
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 348.65 325.76 2437 21361 3560

SET033-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19635 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.42 8807200 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 879.15 743.62 3239407 3239407 - 44
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 743.62 219418 3239407 - 44
   SPTHEO m256n1 : timeout 6947.31 6138.19 23467654 23467654 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 855.43 6138.19 960019 23467654 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1797.51 2.48 3580
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 103.20 13777 1427
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.98 5905 1054
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 23121 1213
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.83 8529 847
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.21 287.56 4403 12920 7441

SET033-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 343251 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.40 15305855 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 355.93 317.98 4995692 4995692 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.26 317.98 321384 4995692 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5768.50 5232.72 59299078 59299078 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 26.23 5232.72 397854 59299078 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1812.50 163.94 2998
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.01 14225 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.72 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 11217 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 337.90 323.00 4359 16257 5238

                                                                                   SET034-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 21151 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 8711866 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 732.51 609.19 2311934 2311934 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 609.19 153802 2311934 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6802.98 5933.87 19175864 19175864 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 645.07 5933.87 712902 19175864 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.35 2.88 3180
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.59 10513 1187
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.85 4049 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.98 15185 1332
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.87 5073 846
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 349.20 328.83 2325 20415 3314

                                                                                   SET034-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 19370 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.12 8853329 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 731.79 547.37 1217189 1217189 - 37
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 547.37 110793 1217189 - 37
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6852.44 6064.73 20146613 20146613 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 841.69 6064.73 939527 20146613 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.50 2.57 3594
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.15 9553 1183
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.87 4945 1006
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.35 14609 1334
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.78 8529 846
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.07 285.61 4335 13115 7374

                                                                                   SET034-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 343902 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17613225 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.79 285.05 4173602 4173602 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.17 285.05 319110 4173602 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 7238.64 6591.83 66162574 66162574 - 315
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 25.56 6591.83 391495 66162574 - 315
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.03 166.64 2968
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.26 11025 1164
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.24 9041 816
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.41 16593 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 8017 847
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.49 315.49 4336 16196 5213

                                                                                   SET035-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 25501 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.70 7126504 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 759.99 632.40 2082081 2082081 - 38
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 632.40 118238 2082081 - 38
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6803.76 5926.40 19502430 19502430 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 624.58 5926.40 697542 19502430 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.35 2.92 3164
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 115.66 15441 1318
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.88 4049 873
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.79 25233 1222
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.82 5073 846
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.46 307.91 2446 21039 3468

                                                                                   SET035-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 19574 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.92 8912029 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 758.28 644.53 2489748 2489748 - 38
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 644.53 196895 2489748 - 38
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6875.39 6083.15 21101641 21101641 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 842.16 6083.15 939527 21101641 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.51 2.50 3580
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 103.71 13841 1427
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.95 5457 1037
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.16 23121 1213
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.78 8529 847
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.76 288.70 4399 12986 7509

SET035-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 262046 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17651292 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 395.56 354.59 5276496 5276496 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.23 354.59 352725 5276496 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6430.01 5858.03 55221027 55221027 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 25.79 5858.03 393023 55221027 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1811.76 165.91 2932
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.04 14161 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.19 8977 815
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16657 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.49 330.25 4891 12794 5408

SET036-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 24431 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.61 9337215 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 914.53 750.77 2995765 2995765 - 46
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 750.77 151000 2995765 - 46
   SPTHEO m256n1 : timeout 7099.90 6142.73 22006324 22006324 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 598.94 6142.73 664780 22006324 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1798.63 2.94 3138
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.97 10385 1314
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.84 2705 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.93 15825 1401
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 4561 760
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 327.36 305.24 2392 21057 3443

SET036-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 30812 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.30 10142643 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 837.06 705.20 3105552 3105552 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 705.20 180726 3105552 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 7262.95 6405.17 25783817 25783817 - 278
   SPTHEO m256s1 : timeout 818.81 6405.17 913661 25783817 - 278
   CLIN 1.0 : timeout 1797.47 2.58 3797
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.20 11857 1263
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.99 3601 919
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.88 15825 1386
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 4113 774
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.19 285.62 4342 13018 7354

SET037-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 22303 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.50 8863990 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 781.48 647.90 2306502 2306502 - 39
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 647.90 152584 2306502 - 39
   SPTHEO m256n1 : timeout 6967.01 6034.50 19138140 19138140 - 270
   SPTHEO m256s1 : timeout 594.71 6034.50 660173 19138140 - 270
   CLIN 1.0 : timeout 1797.36 2.95 3286
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.91 10705 1202
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.95 3537 863
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.94 15505 1362
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.90 4561 758
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 313.20 295.33 2597 18384 3928

SET037-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 29585 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.03 8268412 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 776.22 653.35 2266965 2266965 - 39
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 653.35 192125 2266965 - 39
   SPTHEO m256n1 : timeout 7040.09 6214.97 19997921 19997921 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 830.51 6214.97 926922 19997921 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1797.52 2.51 3754
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.35 9681 1199
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.04 4305 977
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.17 14737 1371
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.80 7441 857
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.27 290.35 3670 10729 5710

                                                                                   SET038-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 22578 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.43 8298296 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 786.87 649.81 2276388 2276388 - 40
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 649.81 147903 2276388 - 40
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5542.67 4586.81 15405280 15405280 - 278
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4586.81 157033 15405280 - 278
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.39 2.95 3257
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.25 10833 1234
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.99 3537 863
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.25 15569 1413
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.84 4561 758
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 357.00 333.28 2488 20872 3416

                                                                                   SET038-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : unknown_error - ? ? - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 8153941 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 778.18 658.85 2338403 2338403 - 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 658.85 185596 2338403 - 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5365.40 4545.68 16011922 16011922 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4545.68 223430 16011922 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.45 2.49 3646
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.54 9617 1236
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.99 4305 980
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.37 14801 1424
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.86 7505 864
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.18 275.73 3123 15602 4814

                                                                                   SET038-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 353226 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17648708 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 376.77 337.60 4858785 4858785 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 337.60 337980 4858785 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5121.42 4592.50 65443065 65443065 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4592.50 355203 65443065 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.61 168.37 2921
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.10 11729 1272
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.09 9233 795
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.41 18129 953
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 10577 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.40 287.50 3825 13023 5197

                                                                                   SET039-3 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 24224 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.51 7939396 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 835.51 690.92 2368588 2368588 - 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 690.92 115525 2368588 - 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4980.22 4114.85 15762413 15762413 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4114.85 196576 15762413 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.45 2.90 3282
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.97 10833 1203
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.88 3537 863
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.01 15569 1364
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.71 4625 757
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 343.42 319.81 2442 20600 3371

                                                                                   SET039-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 29894 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.90 8280517 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 779.52 660.07 2330124 2330124 - 39
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 660.07 209836 2330124 - 39
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6930.29 6130.68 21039606 21039606 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 842.56 6130.68 939528 21039606 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.50 2.50 3647
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.27 9681 1202
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.96 4369 980
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.21 14737 1375
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.81 7505 864
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.37 289.66 3649 10552 5629

SET040-3 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 27147 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.48 7786303 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 835.98 690.54 2277575 2277575 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 690.54 115837 2277575 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 6342.39 5476.19 19238473 19238473 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 414.26 5476.19 458580 19238473 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1797.41 2.89 3213
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.93 11089 1204
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.86 4049 881
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.50 13777 1401
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.74 5393 893
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.67 300.00 2402 20256 3301

SET040-4 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 19442 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.96 8916604 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 781.72 663.29 2264776 2264776 - 39
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 663.29 208342 2264776 - 39
   SPTHEO m256n1 : timeout 5291.06 4497.20 17186388 17186388 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4497.20 238266 17186388 - 263
   CLIN 1.0 : timeout 1797.45 2.41 3576
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.98 11473 1158
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.96 5841 1054
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.75 13265 1358
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.90 8529 847
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.37 285.12 4318 13055 7377

SET040-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 361683 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17568815 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 323.70 290.96 4472318 4472318 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 290.96 351278 4472318 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5038.42 4528.35 54513395 54513395 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4528.35 357104 54513395 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1811.88 165.58 2961
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.10 14033 1052
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.90 9169 792
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.66 295.62 4195 15994 5113

SET041-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 24363 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 16 6
   SPTHEO m16n1 : P 6 186.69 0.24 784 784 6 49
   SPTHEO m16s1 : P 6 3.81 0.24 16 784 6 49
   SPTHEO m256n1 : P 11 957.58 3.78 4064 4064 6 254
   SPTHEO m256s1 : P 11 3.77 3.78 16 4064 6 254
   CLIN 1.0 : timeout 1797.36 2.93 3283
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.96 10833 1205
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.76 3409 862
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.09 15569 1368
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 4625 755
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 25.00 0 3961 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 341.75 318.81 2435 20499 3337

SET041-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 29863 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.16 8903640 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 842.22 712.42 2942122 2942122 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 712.42 239032 2942122 - 42
   SPTHEO m256n1 : P 1 1025.81 - 8903640 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 1025.81 - 8903640 - 2 0
   CLIN 1.0 : timeout 1797.49 2.46 3647
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.47 9681 1200
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.94 4433 980
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.21 14737 1371
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.90 7377 840
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.55 290.00 3649 10551 5628

                                                                                   SET042-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 22383 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.53 8024005 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 858.20 705.78 2597386 2597386 - 43
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 705.78 146261 2597386 - 43
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5160.20 4246.39 15094974 15094974 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4246.39 154817 15094974 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.31 2.89 3316
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.24 9681 1521
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.87 2641 776
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 9.86 16657 1465
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.85 4625 763
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 382.60 1 349 1 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 323.76 306.35 2655 18377 3954

                                                                                   SET042-4 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 27811 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.46 2398608 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 803.01 678.32 2458280 2458280 - 40
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 678.32 196506 2458280 - 40
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5422.03 4593.45 16673142 16673142 - 269
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4593.45 244495 16673142 - 269
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.50 2.50 3703
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.60 9297 1544
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.85 3601 920
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.73 15889 1439
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.76 4305 787
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.47 275.84 3084 16258 4928

                                                                                   SET043-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 2 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 5 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.07 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.07 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.07 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.07 - 5 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.19 0.00 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.08 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.09 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.08 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.10 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.30 2 3 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.30 2 3 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.02 3 3 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 15 4 2

                                                                                   SET044-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 19 4 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 16 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 0.64 0.08 112 112 6 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.04 0.08 7 112 6 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.08 - 16 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.08 - 16 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.57 0.08 31
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 2.95 0.43 337 26
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.92 0.41 337 26
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 2.92 0.40 337 26
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 2.98 0.43 337 26
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.60 2 10 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.70 2 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.07 16 0 4
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 18 9 5

                                                                                   SET045-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 2 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 20 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 0.48 0.08 112 112 6 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 0.03 0.08 7 112 6 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.09 - 20 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.09 - 20 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.40 0.02 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.57 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.16 0.00 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.39 0.00 273 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.90 0.01 273 16
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 51.70 2 10 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.80 3 11 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.08 5 3 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 19 12 4

SET046-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 25 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 36 12
   SPTHEO m16n1 : P 9 0.68 0.08 255 255 12 17
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.04 0.08 15 255 12 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.10 - 36 - 12 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.10 - 36 - 12 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.49 0.01 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.31 0.01 209 7
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.31 0.02 209 7
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.32 0.01 209 7
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.30 0.01 209 7
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.50 2 6 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.70 2 8 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.05 8 1 4
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 18 6 4

SET047-5 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.14 127 535 19 10
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 127 26
   SPTHEO m16n1 : P 8 1.76 0.33 1518 1518 24 22
   SPTHEO m16s1 : P 8 0.08 0.33 69 1518 24 22
   SPTHEO m256n1 : P 16 20.48 3.81 13824 13824 25 256
   SPTHEO m256s1 : P 16 0.08 3.81 54 13824 25 256
   CLIN 1.0 : P 1 2.48 0.06 36
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1676.98 2641 252
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1677.17 2641 252
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1681.30 2449 252
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1681.35 2449 252
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 0.90 1 13 2 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 1.30 1 15 2 2 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.09 23 0 11
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 26 42 17

SET050-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 8.47 1149 2330 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 3.09 44996 5
   SPTHEO m16n1 : P 7 37.60 2.70 43100 43100 5 20
   SPTHEO m16s1 : P 7 1.88 2.70 2155 43100 5 20
   SPTHEO m256n1 : P 34 447.81 3.77 15939 15939 5 253
   SPTHEO m256s1 : P 34 1.77 3.77 63 15939 5 253
   CLIN 1.0 : timeout 1818.27 108.80 3260
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.99 14417 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.20 10065 760
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.11 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11793 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 151.50 1 343 3 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.22 0.15 191 127 79

SET051-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 8.12 1149 2257 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 3.13 45003 5
   SPTHEO m16n1 : P 7 37.80 2.90 43060 43060 5 20
   SPTHEO m16s1 : P 7 1.89 2.90 2153 43060 5 20
   SPTHEO m256n1 : P 34 447.81 6.30 15433 15433 5 253
   SPTHEO m256s1 : P 34 1.77 6.30 61 15433 5 253
   CLIN 1.0 : timeout 1816.72 108.45 3220
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.01 14417 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.46 10065 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.23 15825 676
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11793 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 154.10 1 344 3 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.32 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.20 0.10 191 128 80

SET052-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 10.21 1341 2855 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.13 2068 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 29.24 0.08 935 935 4 17
   SPTHEO m16s1 : P 1 1.72 0.08 55 935 4 17
   SPTHEO m256n1 : P 13 447.04 6.32 13970 13970 4 254
   SPTHEO m256s1 : P 13 1.76 6.32 55 13970 4 254
   CLIN 1.0 : P 1 400.67 108.34 1358
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.43 9297 788
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.43 10065 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.58 17361 606
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 673
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 73.70 1 187 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 153.20 1 343 3 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.24 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.19 0.11 188 120 74

                                                                                   SET053-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 9.92 1309 2780 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.13 2066 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 29.41 0.25 901 901 4 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 1.73 0.25 53 901 4 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 12 439.42 1.24 13462 13462 4 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 12 1.73 1.24 53 13462 4 254
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 399.82 107.99 1358
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.68 9361 795
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.56 10065 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.49 17361 605
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 672
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 73.50 1 188 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 153.40 1 343 3 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.30 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.20 0.12 191 127 79

                                                                                   SET054-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.86 255 9 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 572 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 9.77 - 572 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 9.77 - 572 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 9.77 - 572 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 9.77 - 572 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.09 1.26 160
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 52.20 0.05 593 165
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 57.29 0.05 593 168
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 51.02 0.07 721 162
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 51.02 0.07 721 162
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 6.30 0 160 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 6.30 0 160 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.08 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.05 166 1 1

                                                                                   SET054-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.93 255 9 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 572 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 9.90 - 572 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 9.90 - 572 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 9.90 - 572 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 9.90 - 572 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.30 1.27 164
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 55.85 1.52 849 169
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 61.29 1.53 849 172
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 54.44 1.50 849 166
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 54.56 1.52 849 166
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 6.60 0 164 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 6.60 0 164 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.11 0.05 171 1 1

                                                                                   SET055-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.10 14975 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 39.27 1.99 23310 23310 7 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 1.87 1.99 1110 23310 7 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 491.79 10.16 159177 159177 7 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 1.69 10.16 547 159177 7 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.98 124.78 2921
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 34.76 13009 1088
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.77 10385 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.90 17041 699
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 11921 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 115.10 1 223 17 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 136.10 1 245 2 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.26 0.17 271 71 61

                                                                                   SET055-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 144 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 37.17 0.10 84 84 3 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 1.77 0.10 4 84 3 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 9.85 - 144 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 9.85 - 144 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.33 1.23 165
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 298.11 25.57 3409 514
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 10385 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 122.83 7.37 3281 232
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.81 11857 683
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 7.30 0 165 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 7.20 0 165 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.28 0.17 278 71 60

SET056-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 150.44 4311 57703 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 397 5
   SPTHEO m16n1 : P 4 47.52 0.67 3915 3915 5 27
   SPTHEO m16s1 : P 4 1.76 0.67 145 3915 5 27
   SPTHEO m256n1 : P 6 440.32 1.25 19456 19456 5 256
   SPTHEO m256s1 : P 6 1.72 1.25 76 19456 5 256
   CLIN 1.0 : P 1 190.29 1.28 1454
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.05 10769 1154
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.69 10001 761
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.42 19409 930
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11409 675
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 97.50 1 209 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 119.60 1 261 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.22 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.07 177 51 39

SET056-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 156.83 4311 59266 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 476 5
   SPTHEO m16n1 : P 4 49.68 0.40 5967 5967 5 27
   SPTHEO m16s1 : P 4 1.84 0.40 221 5967 5 27
   SPTHEO m256n1 : P 6 456.82 3.74 28614 28614 5 251
   SPTHEO m256s1 : P 6 1.82 3.74 114 28614 5 251
   CLIN 1.0 : P 1 198.13 1.37 1497
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.48 10833 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.00 9873 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.96 19473 935
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.66 11153 670
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 98.40 1 211 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 125.60 1 273 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.16 0.08 184 51 38

SET057-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.56 351 414 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 398 5
   SPTHEO m16n1 : P 3 29.58 0.25 2482 2482 5 17
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.74 0.25 146 2482 5 17
   SPTHEO m256n1 : P 4 437.88 3.67 18450 18450 5 246
   SPTHEO m256s1 : P 4 1.78 3.67 75 18450 5 246
   CLIN 1.0 : P 1 178.36 1.27 1365
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.47 10705 1153
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.52 10001 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.48 19409 927
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11345 672
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 96.10 1 208 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 121.90 1 265 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.46 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.07 177 52 40

SET057-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.67 351 455 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 477 5
   SPTHEO m16n1 : P 3 30.94 0.25 3774 3774 5 17
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.82 0.25 222 3774 5 17
   SPTHEO m256n1 : P 4 450.69 3.71 28137 28137 5 249
   SPTHEO m256s1 : P 4 1.81 3.71 113 28137 5 249
   CLIN 1.0 : P 1 202.14 1.32 1519
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.45 10833 1188
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 12.71 10001 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.05 19473 936
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.76 11153 670
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 98.60 1 211 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 128.70 1 277 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.48 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.11 184 52 39

SET058-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.59 351 414 2 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 398 5
   SPTHEO m16n1 : P 3 29.24 0.25 2482 2482 5 17
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.72 0.25 146 2482 5 17
   SPTHEO m256n1 : P 4 430.50 1.21 18942 18942 5 246
   SPTHEO m256s1 : P 4 1.75 1.21 77 18942 5 246
   CLIN 1.0 : P 1 178.29 1.34 1365
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.65 10705 1152
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.62 10001 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.60 19409 929
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 11345 672
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 96.50 1 208 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 122.30 1 265 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.54 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.07 177 52 40

                                                                                   SET058-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.74 351 455 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 477 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 32.47 0.42 3774 3774 5 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 1.91 0.42 222 3774 5 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 463.14 3.71 28635 28635 5 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 1.86 3.71 115 28635 5 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 202.52 1.30 1519
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.70 10833 1188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 12.65 9745 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.11 19473 935
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.69 11153 670
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 99.00 1 211 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 128.50 1 277 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.49 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.08 184 52 39

                                                                                   SET059-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.72 383 480 4 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 399 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 43.75 0.62 2925 2925 6 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 1.75 0.62 117 2925 6 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 514.42 1.42 22253 22253 5 289
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 1.78 1.42 77 22253 5 289
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 183.35 1.22 1389
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.78 10705 1150
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.59 10001 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.68 19409 930
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11345 673
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 95.90 1 207 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 16.90 1 190 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 39.22 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.16 0.09 178 54 42

                                                                                   SET059-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.80 383 528 4 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 478 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 45.25 0.62 3850 3850 6 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 1.81 0.62 154 3850 6 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 534.36 4.35 33580 33580 5 292
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 1.83 4.35 115 33580 5 292
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 190.60 1.26 1432
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.41 10833 1188
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 12.77 9745 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 15.17 19473 935
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.65 11089 671
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 98.40 1 210 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 18.80 1 205 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 39.86 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.16 0.10 184 54 41

                                                                                   SET060-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.03 766 1461 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 190 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 28.56 0.08 204 204 4 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 1.68 0.08 12 204 4 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 454.99 1.29 1315 1315 4 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 1.73 1.29 5 1315 4 263
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 397.08 107.72 1354
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.07 13649 1089
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 536.88 13.03 4113 478
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.41 20049 775
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 668.99 0.17 4305 442
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 109.10 1 292 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 19.50 1 194 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.29 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.16 0.09 176 72 46

                                                                                   SET060-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 6.06 926 1895 2 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 156 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 43.26 0.52 1575 1575 4 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.06 0.52 75 1575 4 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 576.05 1.38 1405 1405 4 281
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 2.05 1.38 5 1405 4 281
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 497.86 117.43 1521
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 4.44 13393 1113
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 44.61 10705 822
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.64 19601 809
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 700.98 8.42 4369 452
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 111.00 1 299 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 22.20 1 213 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.39 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.17 0.10 191 91 58

SET061-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 105.25 4183 30578 7 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.67 17503443 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.25 308.49 4339987 4339987 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 308.49 340942 4339987 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5057.19 4624.65 43735394 43735394 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4624.65 346086 43735394 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1817.99 108.29 3251
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.10 13521 1023
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.40 10065 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.19 19345 744
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.84 0.66 231 476 218

SET061-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 11.32 1341 3094 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 8.93 83692 6
   SPTHEO m16n1 : P 3 40.85 1.42 12141 12141 7 19
   SPTHEO m16s1 : P 3 2.15 1.42 639 12141 7 19
   SPTHEO m256n1 : P 14 580.32 1.37 4185 4185 5 279
   SPTHEO m256s1 : P 14 2.08 1.37 15 4185 5 279
   CLIN 1.0 : P 1 625.98 123.01 1549
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 4.38 13457 1040
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 37.51 11665 794
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.59 19025 777
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.64 8977 649
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.95 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.12 0.07 182 18 14

SET062-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 40.16 3193 7665 6 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.72 17411500 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 137.02 108.03 1442375 1442375 9 17
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.06 108.03 86189 1442375 9 17
   SPTHEO m256n1 : P 5 681.42 211.88 2435938 2435938 10 277
   SPTHEO m256s1 : P 5 2.46 211.88 8794 2435938 10 277
   CLIN 1.0 : timeout 1819.07 110.09 3247
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 41.18 16849 1003
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.44 10065 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.44 17169 617
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11217 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 96.38 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.00 0.79 290 609 312

SET062-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.35 287 252 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.75 5414 2
   SPTHEO m16n1 : P 8 83.20 0.20 120 120 2 40
   SPTHEO m16s1 : P 8 2.08 0.20 3 120 2 40
   SPTHEO m256n1 : P 1 12.75 - 5414 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 12.75 - 5414 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.92 1.32 172
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.93 12433 844
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 48.44 11409 798
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 34.52 15825 520
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1583.91 4.73 6417 585
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 7.10 0 172 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 7.20 0 172 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.10 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.13 0.07 181 12 9

SET063-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 39.25 3033 7570 6 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.72 16269149 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 363.63 331.59 4773824 4773824 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 331.59 338650 4773824 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5151.69 4702.76 37631305 37631305 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4702.76 353070 37631305 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1815.30 106.16 2984
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 41.28 16913 1002
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.51 10129 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.44 17233 612
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11793 675
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 374.90 1 221 3 5 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 387.60 1 313 2 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 100.93 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.77 1.51 331 768 314

                                                                                   SET063-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.33 319 312 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.56 4914 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 88.62 0.21 294 294 3 42
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 2.11 0.21 7 294 3 42
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 46 553.80 1.27 1820 1820 3 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 46 2.13 1.27 7 1820 3 260
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 10.24 1.34 174
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 327.40 8.88 3537 455
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 46.80 11089 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 148.12 3.28 3409 232
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.63 7505 624
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 8.20 0 174 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 8.10 0 174 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.16 0.10 187 40 26

                                                                                   SET064-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 160.42 4342 64733 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.78 16394070 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.93 365.19 5222801 5222801 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 365.19 347861 5222801 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6297.74 5750.94 51749739 51749739 - 315
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5750.94 354223 51749739 - 315
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.67 105.41 2992
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.80 13265 1015
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.50 10065 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.82 19409 725
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11409 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 384.10 1 223 3 5 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 386.90 1 315 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 99.50 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.70 1.50 319 751 306

                                                                                   SET064-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 15.83 1596 3997 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.56 5013 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 122.55 0.28 228 228 3 57
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 2.15 0.28 4 228 3 57
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 22 555.90 1.25 1020 1020 3 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 22 2.18 1.25 4 1020 3 255
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 10.11 1.34 175
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.37 12433 838
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 48.05 11537 778
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.01 17041 564
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.25 6673 632
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 7.50 0 175 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 7.30 0 175 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.13 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.08 184 18 10

                                                                                   SET065-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.31 287 235 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.12 1848 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 32.68 0.09 323 323 4 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 1.72 0.09 17 323 4 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 20 430.95 1.25 4335 4335 4 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 20 1.69 1.25 17 4335 4 255
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 492.67 105.51 1331
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 626.23 29.79 7505 502
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.10 9617 755
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 311.68 9.17 7633 289
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10385 657
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 103.80 1 217 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 137.20 1 303 2 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.28 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.13 0.06 172 33 25

                                                                                   SET065-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.47 319 327 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.01 15185 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 93.28 0.66 1056 1056 4 44
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 2.12 0.66 24 1056 4 44
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 36 580.80 1.29 6336 6336 4 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 36 2.20 1.29 24 6336 4 264
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 772.28 127.41 1554
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 642.54 20.26 6929 448
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 39.63 6097 736
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 343.54 10.74 7185 266
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.80 6929 629
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 117.20 1 247 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 144.90 1 288 2 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.38 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.08 188 50 29

SET066-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 368897 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.76 17318608 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.47 454.12 6653115 6653115 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 454.12 355327 6653115 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5791.49 5232.05 49343107 49343107 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5232.05 334503 49343107 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1817.31 105.21 3156
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.83 14353 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.20 10129 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.10 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11857 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.13 283.39 3225 16893 4204

SET066-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 187441 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.28 5525282 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 837.90 746.48 7450812 7450812 - 42
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 746.48 247140 7450812 - 42
   SPTHEO m256n1 : timeout 5247.59 4669.07 33669873 33669873 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4669.07 265994 33669873 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1809.55 135.24 2772
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.05 11793 663
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 33.97 6097 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 56.66 17297 529
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.09 6289 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.36 288.30 3534 17630 6807

SET067-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 367693 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.67 17421738 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 439.28 401.66 5452984 5452984 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 401.66 347681 5452984 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5025.32 4596.12 51562502 51562502 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4596.12 345194 51562502 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.19 104.67 3154
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.92 14353 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.22 10129 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.11 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11729 669
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.28 220 246 150

SET067-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 189355 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1004.01 5995962 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 791.85 704.42 7002128 7002128 - 40
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.91 704.42 252244 7002128 - 40
   SPTHEO m256n1 : timeout 5182.64 4338.06 24003172 24003172 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4338.06 289912 24003172 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1814.01 147.49 3119
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.12 11537 666
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 34.11 6161 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.07 17361 512
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.10 6289 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.68 0.53 271 526 239

SET068-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 366476 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.71 17437859 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 443.62 405.92 5484739 5484739 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 405.92 337332 5484739 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5019.71 4591.53 51805123 51805123 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4591.53 343676 51805123 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.56 105.15 3156
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.92 14353 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.25 10129 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.03 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11857 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.26 220 246 150

                                                                                   SET068-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 191043 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.02 5995962 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 790.79 703.06 6950523 6950523 - 40
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 703.06 251095 6950523 - 40
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5190.94 4623.85 32487112 32487112 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4623.85 270838 32487112 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.81 147.93 3086
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.08 11537 666
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 34.30 6161 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.97 17361 512
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.11 6289 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.68 0.53 265 499 225

                                                                                   SET069-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 361110 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.78 16410621 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.34 270.99 3981849 3981849 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 270.99 329522 3981849 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5044.21 4603.01 61249221 61249221 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4603.01 356462 61249221 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.99 125.49 2990
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.66 9361 792
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.34 10065 761
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.39 17361 609
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 672
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.30 283.80 3046 15965 4023

                                                                                   SET069-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 208706 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.23 5918260 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1039.04 924.43 9659528 9659528 - 52
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 924.43 252762 9659528 - 52
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5375.06 4769.19 36863398 36863398 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4769.19 270922 36863398 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.66 148.93 3079
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 36.44 9809 717
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 34.40 6097 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.19 16145 491
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.07 6289 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 323.75 311.04 3597 19269 6331

                                                                                   SET070-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 358764 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.92 16433738 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.70 269.36 3966024 3966024 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 269.36 336017 3966024 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5067.68 4624.77 61484246 61484246 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4624.77 355620 61484246 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.16 126.04 2990
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.38 9361 774
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.46 10065 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.03 17105 601
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 10577 655
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.31 283.84 3046 15965 4023

                                                                                   SET070-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 209610 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1004.18 5918260 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1029.58 913.49 9853207 9853207 - 52
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 913.49 258360 9853207 - 52
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5462.94 4855.97 37581869 37581869 - 272
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4855.97 279623 37581869 - 272
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.78 146.98 3079
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 36.40 9809 717
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 34.49 6097 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.41 16081 491
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.32 6289 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 320.13 307.44 3595 19261 6330

SET071-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 365169 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 16347385 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 376.22 330.07 3509653 3509653 12 26
   SPTHEO m16s1 : P 2 14.47 330.07 137391 3509653 12 26
   SPTHEO m256n1 : P 3 838.04 299.89 4488393 4488393 10 287
   SPTHEO m256s1 : P 3 2.92 299.89 15639 4488393 10 287
   CLIN 1.0 : timeout 1813.69 127.73 2988
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 81.46 13713 1016
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.58 10065 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 55.58 14609 582
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 10769 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 40.26 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.00 283.42 3044 15958 4009

SET071-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 246752 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.19 6813311 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 1284.09 1122.97 11712334 11712334 14 69
   SPTHEO m16s1 : P 3 18.61 1122.97 210748 11712334 14 69
   SPTHEO m256n1 : P 3 5164.43 4498.26 37613198 37613198 14 289
   SPTHEO m256s1 : P 3 17.87 4498.26 210748 37613198 14 289
   CLIN 1.0 : timeout 1806.77 132.01 2665
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 79.31 12817 775
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 34.89 6161 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 67.92 14545 488
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.47 6289 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 65.14 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.39 1.13 334 1035 452

SET072-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 230.01 4438 110738 11 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.76 16651993 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.11 454.83 6613250 6613250 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 454.83 352294 6613250 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5801.89 5292.91 53884567 53884567 - 289
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5292.91 346800 53884567 - 289
   CLIN 1.0 : timeout 1815.53 119.64 3140
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.19 10769 1150
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.82 10129 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.39 19473 930
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11793 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.23 0.16 196 162 87

SET072-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 485.58 4470 180791 16 8
   SETHEO 3.1 : P 1 24.37 302956 7
   SPTHEO m16n1 : P 1 103.63 3.65 39087 39087 7 43
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.41 3.65 909 39087 7 43
   SPTHEO m256n1 : P 1 680.21 31.14 246339 246339 7 271
   SPTHEO m256s1 : P 1 2.51 31.14 909 246339 7 271
   CLIN 1.0 : P 1 1024.05 152.63 1903
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 47.92 10257 908
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 35.16 6225 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 34.25 18769 754
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.30 6353 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 89.68 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.61 0.45 254 473 175

SET073-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 104.43 4247 30699 7 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 16661878 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 336.48 307.41 4287604 4287604 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 307.41 341280 4287604 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5073.89 4603.02 41222498 41222498 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4603.02 363412 41222498 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1815.98 120.92 3181
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.01 13649 1058
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 27.22 7249 835
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.21 19857 765
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 7889 695
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.69 0.52 226 427 197

                                                                                   SET073-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.67 447 759 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.46 6540 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 77.88 1.15 6534 6534 6 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 2.36 1.15 198 6534 6 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 10 589.49 8.83 50094 50094 6 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 10 2.33 8.83 198 50094 6 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 884.64 122.99 1754
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.80 13265 873
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.25 5649 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.88 17873 604
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.85 5905 710
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 402.20 2 271 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.38 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.12 206 111 47

                                                                                   SET074-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 104.72 4247 30699 7 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.71 16691389 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.01 306.83 4393548 4393548 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 306.83 339085 4393548 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5097.08 4660.33 44755731 44755731 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4660.33 348830 44755731 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.27 119.62 3191
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.03 13649 1058
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 27.17 7249 835
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.21 19857 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 7889 695
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.70 0.52 226 427 197

                                                                                   SET074-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.52 447 753 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.48 6668 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 76.23 0.82 6699 6699 6 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 2.31 0.82 203 6699 6 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 10 576.84 6.30 51359 51359 6 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 10 2.28 6.30 203 51359 6 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 883.83 123.22 1754
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.90 13265 873
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.26 5649 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.92 17873 604
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.84 5905 710
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 530.20 2 271 1 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.39 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.12 206 107 46

                                                                                   SET075-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 83.70 4183 24852 7 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.74 16724586 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.85 307.56 4364371 4364371 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 307.56 345005 4364371 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5118.63 4677.14 44502055 44502055 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4677.14 359048 44502055 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.87 119.41 3169
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.99 14417 825
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 21.07 8273 842
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.22 15889 677
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10961 687
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 3.46 2.96 326 1864 511

                                                                                   SET075-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.45 447 710 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.09 766 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 76.56 0.82 2079 2079 6 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 2.32 0.82 63 2079 6 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 17 607.20 1.24 15939 15939 6 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 17 2.40 1.24 63 15939 6 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 868.49 118.74 1738
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.50 11601 663
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 35.18 6417 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 50.31 17489 527
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.36 6417 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 303.20 2 285 3 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 374.50 1 350 1 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.48 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.24 234 328 133

SET076-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 438157 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.73 16489344 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 456.05 416.29 6201966 6201966 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 416.29 341654 6201966 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 4856.49 4418.31 52314085 52314085 - 243
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4418.31 367303 52314085 - 243
   CLIN 1.0 : timeout 1817.35 110.97 3274
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.22 13265 1321
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.49 10065 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.40 15313 1149
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10705 674
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 905.90 1 330 2 0 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 402.30 1 338 2 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 151.03 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.26 287.09 3191 16770 4051

SET076-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 408389 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.41 10045758 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 849.36 749.98 7701721 7701721 - 43
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 749.98 239813 7701721 - 43
   SPTHEO m256n1 : timeout 5990.01 5274.55 41941108 41941108 - 298
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5274.55 278951 41941108 - 298
   CLIN 1.0 : timeout 1809.27 156.41 2944
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 77.42 14097 1164
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 35.42 6225 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 78.94 14737 793
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.80 6289 678
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 348.50 1 243 0 0 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 459.60 1 333 1 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.31 288.62 4003 19156 7602

SET077-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.78 255 8 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 725 3
   SPTHEO m16n1 : P 11 29.24 0.25 2125 2125 6 17
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.72 0.25 125 2125 6 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 9.91 - 725 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 9.91 - 725 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.08 1.23 160
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.88 11089 810
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.26 10129 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.14 15505 626
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 673
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 6.70 0 160 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 6.80 0 160 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.26 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.10 0.05 166 2 1

SET077-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.99 287 11 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 252 6
   SPTHEO m16n1 : P 20 118.50 1.74 3400 3400 4 50
   SPTHEO m16s1 : P 20 2.37 1.74 68 3400 4 50
   SPTHEO m256n1 : P 59 625.40 1.30 1590 1590 4 265
   SPTHEO m256s1 : P 59 2.36 1.30 6 1590 4 265
   CLIN 1.0 : P 1 11.29 1.52 188
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.66 11601 666
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 34.76 6225 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.74 16401 503
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.24 6353 679
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 9.00 0 188 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 8.70 0 188 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.30 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.07 201 3 2

SET078-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.38 319 303 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 483 4
   SPTHEO m16n1 : P 11 34.80 0.10 440 440 4 20
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.74 0.10 22 440 4 20
   SPTHEO m256n1 : P 51 426.70 3.74 2008 2008 4 251
   SPTHEO m256s1 : P 51 1.70 3.74 8 2008 4 251
   CLIN 1.0 : P 1 386.51 104.47 1332
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.81 14353 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.32 10129 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.00 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11985 672
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 53.80 1 262 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.26 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.18 0.09 187 117 71

                                                                                   SET078-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.84 351 434 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 599 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 111.39 0.23 141 141 2 47
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 2.37 0.23 3 141 2 47
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 14.06 - 599 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 14.06 - 599 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 11.10 1.61 189
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.82 11601 667
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 37.38 5777 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 50.95 17617 531
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.71 5777 687
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 8.30 0 189 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 8.20 0 189 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.24 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.35 0.23 237 290 121

                                                                                   SET079-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 121.92 4247 33939 9 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 16744105 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 337.86 308.52 4440398 4440398 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 308.52 342642 4440398 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5100.35 4661.76 43927226 43927226 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4661.76 349858 43927226 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.09 121.75 3271
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.22 13713 1061
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 28.06 5905 843
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.14 19857 761
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 7761 697
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.54 0.39 225 384 175

                                                                                   SET079-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.57 447 747 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.11 1254 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 88.20 0.54 5796 5796 6 36
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 2.45 0.54 161 5796 6 36
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 20 634.88 3.81 41216 41216 6 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 20 2.48 3.81 161 41216 6 256
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 280.13 1.62 2261
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.95 13393 869
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 46.97 5457 759
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.89 18257 612
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 15.93 4753 694
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 288.20 2 275 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 387.70 1 353 1 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.46 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.16 0.09 209 61 22

                                                                                   SET080-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.29 287 264 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 17135473 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 93.45 55.33 782250 782250 13 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 4.45 55.33 37250 782250 13 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 455.67 33.59 506715 506715 7 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 1.83 33.59 2035 506715 7 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.11 104.94 3159
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.05 11985 828
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.70 9425 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.08 15441 633
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10065 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.23 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.13 0.07 174 52 34

                                                                                   SET080-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.70 351 371 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 115.68 0.24 288 288 2 48
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 2.41 0.24 6 288 2 48
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 14.39 - 6 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 14.39 - 6 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 11.59 1.68 192
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 14.01 11729 673
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 123.42 1.56 913 221
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.30 16977 500
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 104.23 1.55 1233 208
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 6.30 0 192 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 6.20 0 192 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.17 0.08 209 53 21

SET081-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 1.43 351 370 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.76 11069 11
   SPTHEO m16n1 : P 3 43.75 1.37 16775 16775 6 25
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.75 1.37 671 16775 6 25
   SPTHEO m256n1 : P 15 494.19 1.42 32657 32657 6 289
   SPTHEO m256s1 : P 15 1.71 1.42 113 32657 6 289
   CLIN 1.0 : timeout 1818.10 108.87 3290
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 40.00 10705 1157
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.49 10065 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.27 18833 891
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.44 11793 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.14 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.21 0.13 190 129 79

SET081-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.62 447 695 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.09 940 5
   SPTHEO m16n1 : P 2 120.96 0.72 3216 3216 5 48
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.52 0.72 67 3216 5 48
   SPTHEO m256n1 : P 2 706.35 4.13 18559 18559 5 277
   SPTHEO m256s1 : P 2 2.55 4.13 67 18559 5 277
   CLIN 1.0 : P 1 1025.13 147.11 1891
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 49.87 10257 898
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 64.07 7121 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.84 15377 750
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 21.06 5713 696
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.44 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.50 0.30 258 448 155

SET082-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 169.62 4342 68328 6 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.73 16343109 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 39.96 8.19 101700 101700 11 18
   SPTHEO m16s1 : P 3 2.22 8.19 5650 101700 11 18
   SPTHEO m256n1 : P 5 544.84 68.08 812377 812377 11 257
   SPTHEO m256s1 : P 5 2.12 68.08 3161 812377 11 257
   CLIN 1.0 : timeout 1817.44 106.01 3166
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.76 9361 786
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.47 10129 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.43 17041 602
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11217 672
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 34.70 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.65 0.46 236 412 191

SET082-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 113.95 4502 16493 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.77 7820 6
   SPTHEO m16n1 : P 16 166.98 0.32 8514 8514 6 66
   SPTHEO m16s1 : P 16 2.53 0.32 129 8514 6 66
   SPTHEO m256n1 : P 16 650.24 3.78 32766 32766 6 254
   SPTHEO m256s1 : P 16 2.56 3.78 129 32766 6 254
   CLIN 1.0 : P 1 1047.71 148.67 1920
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 41.59 9937 711
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 163.74 11409 812
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.01 15953 508
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 27.75 7185 756
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.45 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.05 0.84 321 867 334

SET083-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 165.21 4406 65724 10 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 16648221 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 140.00 96.37 1532295 1532295 17 25
   SPTHEO m16s1 : P 3 5.60 96.37 63067 1532295 17 25
   SPTHEO m256n1 : P 5 572.22 50.55 767295 767295 12 289
   SPTHEO m256s1 : P 5 1.98 50.55 2655 767295 12 289
   CLIN 1.0 : timeout 1817.32 121.32 3308
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 41.22 10705 1143
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.74 7569 804
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.53 19409 909
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.50 7825 698
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 34.91 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.22 0.12 192 141 84

                                                                                   SET083-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 334.27 4790 95393 9 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.59 10112810 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 128.87 3.67 32683 32683 5 49
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 2.63 3.67 667 32683 5 49
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 7 746.20 4.28 57113 57113 7 287
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 7 2.60 4.28 199 57113 7 287
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1807.80 186.67 2974
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 51.28 10385 896
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 67.61 10001 813
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.56 15953 753
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 39.44 9937 771
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 123.50 1 242 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 312.60 1 375 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.74 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.19 0.10 216 73 28

                                                                                   SET084-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 9.19 1213 2482 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 16615426 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 333.50 290.62 4844939 4844939 12 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 13.34 290.62 208695 4844939 12 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 3803.24 3290.24 41319048 41319048 12 289
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 13.16 3290.24 208695 41319048 12 289
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.20 122.13 3308
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 41.14 10769 1146
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.85 7569 804
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.70 19409 909
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 7825 698
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 76.61 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.22 0.16 193 143 85

                                                                                   SET084-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 55.09 3608 9486 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.56 10090068 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 137.20 8.57 92512 92512 7 49
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.80 8.57 1888 92512 7 49
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 772.03 24.37 221564 221564 7 287
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 2.69 24.37 772 221564 7 287
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1807.94 185.14 2986
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 51.16 10385 897
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 67.39 10001 813
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.55 15953 753
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 39.65 9937 771
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 131.70 1 242 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 337.50 1 375 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 17.85 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.29 0.18 230 196 83

                                                                                   SET085-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 194.03 4470 82846 11 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16053488 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.81 272.07 4208704 4208704 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 272.07 325289 4208704 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4918.80 4448.29 52401947 52401947 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4448.29 346546 52401947 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.96 122.47 3199
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 80.98 13265 1047
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.45 7441 789
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 47.72 14865 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 7825 694
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 35.73 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 6.00 5.35 678 1881 947

                                                                                   SET085-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 168715 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.73 9695901 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 183.30 8.77 115830 115830 7 65
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 2.82 8.77 1782 115830 7 65
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 732.97 37.53 461538 461538 7 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 2.83 37.53 1782 461538 7 259
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.54 119.34 2936
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 96.24 11281 912
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 67.32 9937 814
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.59 14673 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 40.19 10065 767
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 154.30 1 255 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 320.80 1 384 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 24.82 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.36 4.48 570 2988 934

SET086-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 357933 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.70 16516560 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.87 309.82 4554249 4554249 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 309.82 340458 4554249 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5113.70 4670.35 63593213 63593213 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4670.35 359732 63593213 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1814.85 118.29 3070
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.01 10.26 13649 1059
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.25 8273 774
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.21 19921 766
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 8081 694
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.39 283.96 3053 16027 4017

SET086-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 161312 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.99 9089158 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1036.34 892.06 7350031 7350031 - 52
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 892.06 206004 7350031 - 52
   SPTHEO m256n1 : timeout 5171.60 4475.10 23865439 23865439 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4475.10 255343 23865439 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1811.37 117.77 2926
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.65 13457 868
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 66.79 9809 809
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.56 18193 617
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 39.83 9937 768
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 328.56 317.56 4141 19005 7562

SET087-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 356590 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.95 16434988 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.43 292.00 3948924 3948924 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 292.00 314826 3948924 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6123.81 5581.03 55050424 55050424 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5581.03 344088 55050424 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1817.68 113.66 3192
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.25 13585 1060
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.51 7825 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.24 19921 766
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 8081 693
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.01 283.37 3060 15992 3985

SET087-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 155293 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.86 8987786 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1078.89 930.06 8119172 8119172 - 54
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 930.06 202434 8119172 - 54
   SPTHEO m256n1 : timeout 4916.35 4227.21 33995156 33995156 - 245
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4227.21 255999 33995156 - 245
   CLIN 1.0 : timeout 1811.97 116.57 2970
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.33 12369 868
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 67.80 9681 796
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.22 17233 617
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 40.64 9873 748
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.00 287.83 3824 14996 8043

SET088-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 374695 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.74 16426984 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 295.56 269.25 4082637 4082637 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 269.25 324949 4082637 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5000.19 4479.02 51518105 51518105 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4479.02 350729 51518105 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1817.87 107.01 3194
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.35 11665 1039
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.93 9681 754
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.41 18257 759
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11025 663
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.66 284.29 3048 16124 4130

                                                                                   SET088-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 259880 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.79 8652369 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 970.81 790.30 8093383 8093383 - 65
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 790.30 264150 8093383 - 65
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5438.64 4683.02 26039205 26039205 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4683.02 253356 26039205 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.23 106.84 2957
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 14.98 11473 672
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 114.60 9937 774
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 34.73 18321 644
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.47 7313 738
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 319.16 308.19 4107 17539 7370

                                                                                   SET089-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 368090 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16200143 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 297.17 270.55 3911327 3911327 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.28 270.55 324162 3911327 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5014.35 4567.13 50435264 50435264 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4567.13 349999 50435264 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.71 107.51 3205
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.44 13649 1071
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.89 9745 755
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.01 20561 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11345 666
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.44 283.80 3209 16722 4140

                                                                                   SET089-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 254473 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.91 8868044 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1360.90 1163.09 10668272 10668272 - 69
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 1163.09 197171 10668272 - 69
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5326.28 4529.82 35294504 35294504 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4529.82 245037 35294504 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.27 107.35 2978
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 14.98 11281 672
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 114.30 9873 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.69 18769 643
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.12 7313 737
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.05 287.69 3823 14959 8038

                                                                                   SET090-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 356883 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 16157616 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.70 455.89 6717950 6717950 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 455.89 347192 6717950 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5857.22 5345.87 55604726 55604726 - 292
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5345.87 344553 55604726 - 292
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.36 113.59 3105
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.29 13521 1052
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.80 7825 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.43 19409 759
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 7697 684
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.60 292.42 3243 16800 4172

                                                                                   SET090-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4885 158885 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 8 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 153.70 0.26 424 424 4 53
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 2.90 0.26 8 424 4 53
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 17 837.54 4.43 2376 2376 4 297
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 17 2.82 4.43 8 2376 4 297
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 349.63 1.82 2571
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 30.21 12497 872
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 68.53 9873 794
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.35 17745 621
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 41.16 10065 749
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 68.60 1 220 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 195.40 1 365 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.80 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 3.49 2.95 579 2040 810

SET091-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 364977 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 16416538 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.37 272.65 4120430 4120430 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 272.65 334471 4120430 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5071.57 4623.83 61209928 61209928 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4623.83 368288 61209928 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.53 110.59 3227
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.44 13969 1012
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.94 10001 758
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.34 17937 769
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10961 662
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.45 284.02 3048 16065 4084

SET091-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 276163 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.80 8831523 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1394.72 1200.31 10098323 10098323 - 70
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 1200.31 194335 10098323 - 70
   SPTHEO m256n1 : timeout 5535.22 4706.17 24485364 24485364 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4706.17 234396 24485364 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1807.91 151.33 2976
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.82 11665 678
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 115.91 10193 776
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.25 17617 650
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.88 7441 741
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.87 295.17 2556 11176 5308

SET092-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 364329 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16388285 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.21 272.42 3951719 3951719 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 272.42 325046 3951719 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5028.60 4580.08 50450497 50450497 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4580.08 347795 50450497 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1817.48 110.09 3238
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.27 13649 1067
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.77 10001 758
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.53 20561 796
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11345 666
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.80 283.88 3209 16722 4140

SET092-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 273351 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.98 8804936 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1403.25 1199.52 10918831 10918831 - 71
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 1199.52 200758 10918831 - 71
   SPTHEO m256n1 : timeout 5006.87 4227.91 31191865 31191865 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4227.91 209316 31191865 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1807.98 151.96 2976
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.47 11665 678
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 115.12 10065 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 35.22 19729 646
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.67 7441 742
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.00 294.32 3356 10821 6967

SET093-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 9.60 1245 2663 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 738 5
   SPTHEO m16n1 : P 10 29.75 0.42 3060 3060 8 17
   SPTHEO m16s1 : P 10 1.75 0.42 180 3060 8 17
   SPTHEO m256n1 : P 49 432.50 3.72 2500 2500 5 250
   SPTHEO m256s1 : P 49 1.73 3.72 10 2500 5 250
   CLIN 1.0 : P 1 426.26 118.72 1414
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.51 9425 763
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.51 8017 843
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.44 17105 601
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 9489 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.40 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.10 0.05 168 7 4

                                                                                   SET093-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 97.55 4470 12133 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.41 2400 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 22 142.48 0.25 2132 2132 7 52
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 22 2.74 0.25 41 2132 7 52
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 40 717.75 1.28 10701 10701 7 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 40 2.75 1.28 41 10701 7 261
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 12.92 1.92 208
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 44.77 10449 676
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 172.52 11921 778
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 39.36 16977 501
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.79 7505 739
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 10.70 0 208 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 10.20 0 208 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.35 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.17 0.10 226 33 10

                                                                                   SET094-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 132.69 4311 49478 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 16653550 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 302.25 258.12 4445360 4445360 9 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 12.09 258.12 190017 4445360 9 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 3725.92 3175.47 38511857 38511857 9 292
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 12.76 3175.47 190017 38511857 9 292
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.18 122.38 3285
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.58 12113 1263
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.47 8081 847
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.40 18961 926
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 9425 672
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 214.96 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.35 0.23 223 224 155

                                                                                   SET094-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 76.45 4119 16824 7 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.79 9035700 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 183.38 33.65 350224 350224 6 53
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 3.46 33.65 6608 350224 6 53
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 867.10 16.42 113321 113321 6 299
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 2.90 16.42 379 113321 6 299
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.96 127.73 3148
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 43.26 11473 911
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 171.07 11729 780
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 31.68 15825 753
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.93 7505 743
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 165.70 1 259 0 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 468.70 1 383 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 6.48 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.28 263 272 138

                                                                                   SET095-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 395392 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.66 16514211 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 440.43 402.49 5845524 5845524 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 402.49 351867 5845524 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5052.37 4624.88 55760266 55760266 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4624.88 355625 55760266 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1818.64 107.48 3304
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.23 12561 1261
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.95 9681 755
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.25 18961 924
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 10705 666
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.35 0.25 218 242 145

                                                                                   SET095-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.06 383 466 4 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 248 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 121.00 0.22 396 396 5 44
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 2.75 0.22 9 396 5 44
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 21 865.84 1.55 2844 2844 5 316
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 21 2.74 1.55 9 2844 5 316
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 390.22 1.95 2315
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 43.47 11409 905
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 116.89 10193 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 31.59 15825 753
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.88 7505 743
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 217.80 1 253 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 580.20 1 369 1 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.11 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.82 0.60 303 697 219

SET096-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 366105 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.78 16049325 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.59 271.14 3708188 3708188 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 271.14 334093 3708188 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5349.71 4874.52 39168518 39168518 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4874.52 367123 39168518 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1812.27 125.95 2848
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 23.42 13201 1003
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.98 9617 754
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.59 19025 712
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 11153 666
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.72 2.44 411 1073 409

SET096-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 40.34 2905 7948 11 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.91 8838329 -
   SPTHEO m16n1 : P 3 330.48 119.15 1283688 1283688 10 72
   SPTHEO m16s1 : P 3 4.59 119.15 17829 1283688 10 72
   SPTHEO m256n1 : P 9 729.57 13.67 110556 110556 10 249
   SPTHEO m256s1 : P 9 2.93 13.67 444 110556 10 249
   CLIN 1.0 : timeout 1811.62 119.83 3181
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.87 12049 851
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 99.76 11089 725
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.41 18385 595
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.79 7825 724
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 845.30 1 267 0 1 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 519.00 1 360 1 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 28.14 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 14.48 13.22 678 3870 743

SET097-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 361685 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.88 16240322 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 516.47 469.40 6447096 6447096 - 26
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 469.40 340416 6447096 - 26
   SPTHEO m256n1 : timeout 5013.21 4550.53 51893923 51893923 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4550.53 360565 51893923 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1814.40 126.46 3003
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 23.42 13265 1008
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.67 10065 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.44 18961 722
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11217 667
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.33 286.29 3252 16855 4246

SET097-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 160473 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.06 8670664 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1796.98 1524.29 14226151 14226151 - 90
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 1524.29 206680 14226151 - 90
   SPTHEO m256n1 : timeout 6662.13 5617.81 41739000 41739000 - 335
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5617.81 237719 41739000 - 335
   CLIN 1.0 : timeout 1807.53 121.24 2818
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.39 12433 851
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 119.27 11153 742
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.98 18705 596
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.25 7825 739
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.66 292.24 3905 12405 7463

SET098-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 361544 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.89 16170217 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 484.08 440.95 6307968 6307968 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 440.95 339871 6307968 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5221.27 4742.73 54199249 54199249 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4742.73 362784 54199249 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1813.75 125.70 3002
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.89 13265 1014
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.62 10065 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.78 19409 727
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 11729 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.66 290.71 3267 16913 4274

                                                                                   SET098-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4885 154787 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 8 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 255.85 0.42 680 680 4 85
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 3.01 0.42 8 680 4 85
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 12 798.66 1.28 1305 1305 4 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 12 3.06 1.28 5 1305 4 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.05 129.27 3200
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.63 12561 852
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 119.87 11217 738
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 17.09 18961 597
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.64 7889 738
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 152.80 1 268 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 333.70 1 365 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.90 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.89 292.80 3870 12195 7415

                                                                                   SET099-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 364458 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16399800 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 328.83 300.58 3417249 3417249 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.98 300.58 355011 3417249 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5935.56 5365.37 39679364 39679364 - 295
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5365.37 352335 39679364 - 295
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.47 105.78 3195
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.98 13329 1012
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.69 10129 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.83 19409 726
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11793 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.82 287.88 3265 16918 4264

                                                                                   SET099-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4885 155604 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.09 8744827 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1515.98 1284.86 11391454 11391454 - 76
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 1284.86 193349 11391454 - 76
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5230.74 4399.60 35615858 35615858 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4399.60 235116 35615858 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.57 128.67 3146
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.47 12497 852
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 119.51 11217 739
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.98 18961 597
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.28 7889 738
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.26 292.10 3881 12228 7431

                                                                                   SET100-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 366975 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.71 17540095 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.81 456.19 6619610 6619610 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 456.19 338540 6619610 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5856.82 5347.95 54657508 54657508 - 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5347.95 350895 54657508 - 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.98 104.26 3150
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.95 14353 825
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.15 10129 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.19 15889 678
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 12049 672
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.98 287.02 3242 16848 4241

                                                                                   SET100-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5045 146549 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.01 8565053 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1096.91 933.86 7846386 7846386 - 55
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 933.86 197444 7846386 - 55
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6102.83 5200.15 35210514 35210514 - 303
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5200.15 249910 35210514 - 303
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.23 121.92 3281
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.45 12497 685
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 117.35 10961 736
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.82 17873 511
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 28.46 7697 734
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.07 290.86 3935 12163 7402

SET101-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.13 479 653 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.95 13166 11
   SPTHEO m16n1 : P 6 33.82 1.80 23218 23218 10 19
   SPTHEO m16s1 : P 6 1.78 1.80 1222 23218 10 19
   SPTHEO m256n1 : P 30 427.50 3.72 23500 23500 6 250
   SPTHEO m256s1 : P 30 1.71 3.72 94 23500 6 250
   CLIN 1.0 : timeout 1818.07 104.22 3149
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.87 14353 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.30 10129 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.15 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11729 671
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.51 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.44 0.31 234 293 173

SET101-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.57 574 945 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 693 5
   SPTHEO m16n1 : P 4 138.24 0.72 7440 7440 7 48
   SPTHEO m16s1 : P 4 2.88 0.72 155 7440 7 48
   SPTHEO m256n1 : P 5 919.56 7.87 48980 48980 7 316
   SPTHEO m256s1 : P 5 2.91 7.87 155 48980 7 316
   CLIN 1.0 : P 1 1181.67 128.37 1970
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.70 12625 687
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 39.36 8145 734
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.10 17873 509
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.60 8273 717
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.94 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.64 1.33 390 1137 381

SET102-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.27 479 651 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 502 4
   SPTHEO m16n1 : P 11 32.49 0.28 3952 3952 5 19
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.71 0.28 208 3952 5 19
   SPTHEO m256n1 : P 37 436.05 1.25 17850 17850 4 255
   SPTHEO m256s1 : P 37 1.71 1.25 70 17850 4 255
   CLIN 1.0 : P 1 386.35 105.08 1334
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.87 14353 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.43 10129 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.20 15889 678
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 12049 672
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.25 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.45 0.33 235 293 173

SET102-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.54 574 937 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.13 1354 6
   SPTHEO m16n1 : P 4 138.24 1.20 9360 9360 6 48
   SPTHEO m16s1 : P 4 2.88 1.20 195 9360 6 48
   SPTHEO m256n1 : P 4 910.08 4.71 61620 61620 6 316
   SPTHEO m256s1 : P 4 2.88 4.71 195 61620 6 316
   CLIN 1.0 : timeout 1810.29 126.59 3123
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.77 12625 687
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 39.44 8145 734
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.09 17873 510
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 30.66 8273 717
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.13 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.68 1.29 390 1187 383

SET103-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 364590 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16365484 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.21 269.81 3583708 3583708 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 269.81 335428 3583708 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5266.21 4797.44 62775685 62775685 - 262
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4797.44 369739 62775685 - 262
   CLIN 1.0 : timeout 1817.34 103.64 3151
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.70 9425 794
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.39 10065 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.45 17361 608
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.23 289.34 3259 16897 4223

                                                                                   SET103-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4917 148528 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.43 8254714 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1422.13 1202.40 10322289 10322289 - 71
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 1202.40 211938 10322289 - 71
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4999.25 4224.66 28555185 28555185 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4224.66 245004 28555185 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1806.91 138.86 2884
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 45.83 10577 683
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.64 8401 738
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 40.29 18001 506
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.15 8401 719
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 326.30 314.51 2997 20378 4852

                                                                                   SET105-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 359134 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.82 16317154 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 455.07 414.06 6082446 6082446 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 414.06 332790 6082446 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5102.90 4656.21 61491255 61491255 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4656.21 385111 61491255 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.97 125.71 2987
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 81.32 13713 1020
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.49 10129 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 55.55 14609 579
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 10769 673
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.80 287.83 3241 16805 4168

                                                                                   SET105-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 5077 159633 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.35 8208017 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1734.37 1455.26 12711934 12711934 - 87
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 1455.26 209988 12711934 - 87
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5313.60 4477.05 30378727 30378727 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4477.05 230375 30378727 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.54 146.86 2799
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 73.76 10833 787
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.40 8593 740
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 70.03 15249 536
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.45 8529 717
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 352.14 339.84 3103 20942 5080

                                                                                   SET108-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 7.20 1053 2016 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.41 33202 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 36.00 1.10 17860 17860 9 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 1.80 1.10 893 17860 9 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 26 468.14 6.55 27615 27615 5 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 26 1.78 6.55 105 27615 5 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1818.00 108.12 3259
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.97 14417 825
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.46 10065 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.17 15889 678
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11857 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 647.50 1 311 3 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 151.80 1 329 2 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.51 0.37 247 320 188

                                                                                   SET108-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 48.50 3257 8455 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 8859224 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 168.56 20.82 248038 248038 8 49
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 3.44 20.82 5062 248038 8 49
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 933.57 127.74 1280686 1280686 8 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 3.69 127.74 5062 1280686 8 253
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1804.82 144.13 2746
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.19 12881 695
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.09 8273 738
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.52 17937 510
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.23 8401 717
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 278.70 1 270 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 239.10 1 388 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.02 1.56 476 1295 520

SET109-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 370568 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 16359309 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.10 310.09 4313240 4313240 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 310.09 327527 4313240 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5030.98 4593.84 59720442 59720442 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4593.84 353950 59720442 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1814.13 125.83 2996
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.03 13649 1085
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.43 10065 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.34 20753 802
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11857 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.88 290.76 3256 16928 4221

SET109-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 232305 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.32 8629313 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1325.76 1114.02 9904248 9904248 - 67
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.18 1114.02 198978 9904248 - 67
   SPTHEO m256n1 : timeout 5924.87 5009.10 41397442 41397442 - 295
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5009.10 251033 41397442 - 295
   CLIN 1.0 : timeout 1805.00 144.26 2760
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.17 12817 695
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.33 8337 734
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.80 19281 661
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.45 8465 717
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 407.24 392.87 3314 23266 5446

SET110-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 369227 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 16371476 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.65 309.33 4296138 4296138 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 309.33 328080 4296138 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5068.25 4624.02 58365406 58365406 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4624.02 347824 58365406 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1814.36 125.96 2995
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 23.99 13649 1085
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.42 10065 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.44 20817 803
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.18 11857 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.87 290.10 3256 16928 4217

SET110-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 231712 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.17 8685555 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1322.90 1111.23 9877868 9877868 - 67
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.08 1111.23 194559 9877868 - 67
   SPTHEO m256n1 : timeout 5948.09 5008.83 40676416 40676416 - 295
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5008.83 235514 40676416 - 295
   CLIN 1.0 : timeout 1804.99 146.31 2753
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.12 12817 695
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.45 8337 734
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.93 19281 661
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.40 8465 717
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 407.31 392.80 3314 23266 5446

SET111-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 365514 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 16182968 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 417.32 352.43 2682200 2682200 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.25 352.43 179952 2682200 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5163.19 4703.43 51151600 51151600 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4703.43 351612 51151600 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1817.46 105.06 3167
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.08 13649 1085
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.35 10065 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.45 20753 803
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11857 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.59 284.52 3076 16009 4050

                                                                                   SET111-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 231645 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.27 8501586 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1500.60 1251.41 11364266 11364266 - 76
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 1251.41 209191 11364266 - 76
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5816.42 4863.14 39380238 39380238 - 290
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4863.14 238307 39380238 - 290
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1804.90 148.79 2688
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.21 12817 695
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.45 8337 733
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.97 19281 661
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.54 8529 717
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.09 292.46 3760 11991 7253

                                                                                   SET112-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 366729 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.83 16280881 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 415.38 377.96 5105028 5105028 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 377.96 320528 5105028 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5129.28 4673.56 50798322 50798322 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4673.56 343876 50798322 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.53 104.65 3168
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 23.98 13649 1085
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.40 10065 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.52 20753 803
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 11857 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.94 284.75 3070 15908 3990

                                                                                   SET112-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4374 232238 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.22 8597201 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1504.64 1257.04 11219414 11219414 - 76
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 1257.04 200852 11219414 - 76
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5809.86 4859.32 39446155 39446155 - 290
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4859.32 240746 39446155 - 290
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1805.83 147.13 2770
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.13 12817 695
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 40.66 8337 733
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 36.92 19281 661
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.54 8529 717
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.93 292.33 3760 11991 7253

                                                                                   SET113-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 369227 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.84 16426451 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 333.50 302.99 4183375 4183375 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.73 302.99 324682 4183375 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5019.96 4569.76 57284972 57284972 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4569.76 341943 57284972 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1817.01 112.96 3206
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.40 13713 1084
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.49 10129 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.71 20881 803
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 11921 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.35 284.02 3238 16827 4187

                                                                                   SET113-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 235030 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.28 8525514 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1612.81 1388.52 11822782 11822782 - 69
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 24.44 1388.52 235275 11822782 - 69
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4852.13 4074.44 33961810 33961810 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4074.44 233655 33961810 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.10 180.38 2481
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.93 13393 704
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.31 8593 732
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.21 17617 670
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.44 8721 718
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 385.22 368.66 3173 25645 5300

SET114-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 369227 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.82 16372134 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.27 307.20 4264328 4264328 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 307.20 325667 4264328 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5066.38 4616.95 58129469 58129469 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4616.95 350807 58129469 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1817.35 110.88 3227
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.38 13713 1084
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.59 10129 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.66 20881 803
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 11921 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.89 284.07 3238 16827 4183

SET114-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 235019 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.33 8493611 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1374.76 1151.15 9981905 9981905 - 69
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 1151.15 203890 9981905 - 69
   SPTHEO m256n1 : timeout 4812.55 4034.83 32849103 32849103 - 240
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4034.83 232068 32849103 - 240
   CLIN 1.0 : timeout 1799.12 180.39 2482
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.06 13393 704
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.28 8593 731
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.34 17617 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.45 8721 718
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 382.90 366.33 3163 25398 5273

SET115-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 369178 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.78 16248751 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 327.32 300.49 3925463 3925463 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 21.91 300.49 362143 3925463 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5051.55 4602.33 49877188 49877188 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4602.33 350875 49877188 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.75 110.49 3236
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.32 13649 1087
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.39 10129 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.66 20881 803
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11857 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.79 284.05 3051 16074 4089

SET115-7 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 235799 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.38 8177825 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 1826.13 1556.46 12937582 12937582 - 77
   SPTHEO m16s1 : timeout 25.27 1556.46 245987 12937582 - 77
   SPTHEO m256n1 : timeout 4931.36 4111.14 32503042 32503042 - 246
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4111.14 222685 32503042 - 246
   CLIN 1.0 : timeout 1799.06 181.87 2480
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.96 13393 704
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.78 8593 732
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.49 17617 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.48 8721 720
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.38 291.69 4087 12086 7371

SET116-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 366729 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.78 16234944 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.41 270.77 3482804 3482804 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 270.77 324077 3482804 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5057.14 4604.72 49978847 49978847 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4604.72 353177 49978847 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.70 111.15 3234
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.26 13649 1087
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.52 10129 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.76 20881 803
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 11857 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.16 283.79 3049 16010 4043

                                                                                   SET116-7 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 235333 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.67 8352627 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 1535.07 1276.46 11277234 11277234 - 77
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 1276.46 216106 11277234 - 77
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4938.17 4114.78 32571024 32571024 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4114.78 223927 32571024 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1799.08 182.44 2481
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.95 13393 704
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 41.77 8593 731
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 38.29 17617 670
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.44 8721 720
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.07 291.77 4086 12019 7333

                                                                                   SET117-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 9.46 1245 2669 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 762 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 29.41 0.59 3536 3536 8 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 1.73 0.59 208 3536 8 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 41 434.34 1.24 9906 9906 5 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 41 1.71 1.24 39 9906 5 254
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 414.45 115.39 1395
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.76 9425 789
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.60 9937 797
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.52 17425 606
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 7.89 9745 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.22 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.31 235 310 180

                                                                                   SET117-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 72.45 4055 12592 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.63 2517 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 185.26 0.29 413 413 3 59
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 3.14 0.29 7 413 3 59
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 25 928.81 4.37 2051 2051 3 293
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 25 3.17 4.37 7 2051 3 293
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 15.41 2.37 237
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 48.47 11793 695
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 43.20 8913 732
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.33 18321 518
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.90 8849 716
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 13.30 0 237 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 12.80 0 237 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.64 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.69 0.48 323 487 199

                                                                                   SET118-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.52 351 385 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 1194 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 29.24 0.08 85 85 3 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 1.72 0.08 5 85 3 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 27 453.25 1.27 1295 1295 3 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 27 1.75 1.27 5 1295 3 259
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.88 1.22 161
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1163.08 21.74 9361 841
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.43 10065 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 577.73 11.35 9617 499
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11217 673
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 7.30 0 161 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 7.10 0 161 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.12 0.06 173 33 25

                                                                                   SET118-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.49 542 868 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.58 2097 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 184.08 0.88 4956 4956 4 59
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 3.12 0.88 84 4956 4 59
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 29 920.02 1.44 24612 24612 4 293
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 29 3.14 1.44 84 24612 4 293
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 15.91 2.47 237
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1672.34 48.50 11729 728
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 42.74 8849 734
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 919.43 35.65 12625 445
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.87 8849 718
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 14.10 0 237 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 13.50 0 237 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.30 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.27 0.18 281 84 35

SET119-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 354586 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.72 16291769 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.47 270.76 3858480 3858480 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 270.76 340258 3858480 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5056.25 4609.47 60918569 60918569 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4609.47 367438 60918569 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.38 104.06 3151
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.63 9425 792
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.30 10065 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.41 17361 609
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.52 285.85 3209 16706 4082

SET119-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 233845 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.29 8434109 -
   SPTHEO m16n1 : P 8 292.99 17.84 207666 207666 6 83
   SPTHEO m16s1 : P 8 3.53 17.84 2502 207666 6 83
   SPTHEO m256n1 : P 8 959.34 58.24 678042 678042 6 271
   SPTHEO m256s1 : P 8 3.54 58.24 2502 678042 6 271
   CLIN 1.0 : timeout 1797.74 188.54 2420
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 48.74 11921 702
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 43.18 8913 731
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.76 18257 520
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.89 8849 718
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 193.00 1 302 1 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 746.10 1 389 1 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.38 1.92 462 1565 483

SET120-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 350388 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.75 16365266 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.61 271.16 3860635 3860635 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 271.16 342970 3860635 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5038.39 4592.98 60805693 60805693 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4592.98 354997 60805693 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.05 104.71 3151
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.86 9425 792
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.47 10065 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.47 17361 609
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 11281 672
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.20 285.31 3209 16706 4082

SET120-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 236696 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1003.32 8365679 -
   SPTHEO m16n1 : P 8 293.82 17.84 207998 207998 6 83
   SPTHEO m16s1 : P 8 3.54 17.84 2506 207998 6 83
   SPTHEO m256n1 : P 8 959.34 58.24 679126 679126 6 271
   SPTHEO m256s1 : P 8 3.54 58.24 2506 679126 6 271
   CLIN 1.0 : timeout 1797.75 189.54 2420
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 51.61 11921 719
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 44.36 8913 726
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 43.96 18257 520
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 32.73 8849 714
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 315.70 1 302 1 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 747.20 1 389 1 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.38 1.81 462 1565 483

SET121-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 353397 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.82 16406555 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.45 274.05 3908907 3908907 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 274.05 340412 3908907 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5054.35 4611.27 60891155 60891155 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4611.27 367761 60891155 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1817.31 104.71 3151
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.84 9361 791
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.45 10065 761
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.39 16849 595
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11089 665
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.50 285.76 3209 16706 4082

                                                                                   SET121-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 233211 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.46 8402681 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 297.56 5.58 42828 42828 6 86
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 3.46 5.58 498 42828 6 86
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 932.88 20.67 137448 137448 6 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 3.38 20.67 498 137448 6 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.73 203.07 2447
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 49.58 12113 711
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 43.70 8977 729
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 44.35 18449 519
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.36 8913 710
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 323.80 1 304 1 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 751.70 1 391 1 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.44 1.86 464 1565 483

                                                                                   SET122-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 350388 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 16382394 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 296.70 270.37 3748057 3748057 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 270.37 334695 3748057 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5058.99 4615.70 60944422 60944422 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4615.70 370359 60944422 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.99 104.52 3151
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.98 9361 788
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.64 10065 760
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.72 17361 606
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11153 669
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.03 285.36 3209 16706 4082

                                                                                   SET122-7 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 231066 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1003.46 8441484 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 292.40 5.58 43172 43172 6 86
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 3.40 5.58 502 43172 6 86
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 935.64 15.15 138552 138552 6 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 3.39 15.15 502 138552 6 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1797.71 195.07 2447
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 49.65 12113 711
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 43.62 8977 729
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 44.44 18449 519
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 33.35 8913 710
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 198.00 1 304 1 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 752.60 1 391 1 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.41 1.98 464 1565 483

                                                                                   SET123-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 359442 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.78 16592711 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.81 288.25 4504686 4504686 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.88 288.25 340737 4504686 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5114.30 4657.20 66797893 66797893 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4657.20 350344 66797893 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.58 126.19 3140
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 65.58 11921 1121
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.01 9745 760
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 60.04 18129 1010
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11089 669
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.94 305.56 3370 11965 4001

                                                                                   SET124-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 347719 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.69 18132361 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.17 348.00 5426490 5426490 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 348.00 340919 5426490 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5115.01 4669.13 68964398 68964398 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4669.13 369685 68964398 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.86 128.48 3169
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.44 13649 1040
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.92 7825 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.37 19793 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 7249 671
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 314.07 303.68 3368 11983 4013

SET125-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 386183 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.70 17499797 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 305.90 272.55 4121080 4121080 16 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 16.10 272.55 226522 4121080 16 19
   SPTHEO m256n1 : P 3 3396.60 2956.70 45300691 45300691 14 255
   SPTHEO m256s1 : P 3 13.32 2956.70 181540 45300691 14 255
   CLIN 1.0 : timeout 1815.47 124.60 3147
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.61 12817 1264
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.90 9681 758
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.41 19217 927
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 10833 667
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 234.41 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.43 293.99 3336 11891 3961

SET126-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 358293 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 16596054 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.44 457.43 6285566 6285566 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 457.43 353073 6285566 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5911.92 5402.81 53927051 53927051 - 295
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5402.81 355605 53927051 - 295
   CLIN 1.0 : timeout 1814.97 122.15 3055
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.25 14353 824
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.82 9681 757
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.34 16081 676
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 11409 668
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.56 296.18 3345 11979 3992

SET127-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 362506 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 16547273 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.92 454.34 6677875 6677875 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 454.34 340413 6677875 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5912.64 5391.70 54449762 54449762 - 295
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5391.70 358987 54449762 - 295
   CLIN 1.0 : timeout 1814.93 120.80 3045
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.40 14353 823
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.08 9681 755
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.41 16081 676
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11409 667
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.30 291.85 3315 11801 3924

SET128-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 361038 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16632346 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.67 453.71 6500431 6500431 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 453.71 342642 6500431 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6035.73 5494.00 55546563 55546563 - 301
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5494.00 360858 55546563 - 301
   CLIN 1.0 : timeout 1815.67 121.46 3045
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.48 14353 823
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.85 9745 758
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.34 16017 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11409 667
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.29 305.93 3379 11984 4030

SET129-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 359560 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.98 16475869 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 372.01 340.56 5384602 5384602 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.01 340.56 352389 5384602 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4995.72 4539.05 56619329 56619329 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4539.05 351727 56619329 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1815.93 123.46 3084
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 140.32 18129 1123
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.01 9681 758
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 90.29 20049 904
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11409 670
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 307.01 296.58 3337 11872 3979

                                                                                   SET130-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 358529 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.75 18154821 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 374.65 341.23 5242024 5242024 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.02 341.23 329141 5242024 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5119.51 4668.84 66229099 66229099 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4668.84 353637 66229099 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.71 128.67 3163
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.31 13649 1057
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.68 7889 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.37 19793 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 7889 690
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.58 293.43 3323 11830 3973

                                                                                   SET131-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 358529 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 17817104 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 414.02 380.52 5859860 5859860 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 21.88 380.52 368310 5859860 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5116.69 4668.85 66157528 66157528 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4668.85 351345 66157528 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.76 128.33 3163
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.34 13649 1057
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.62 7889 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.36 19793 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 7889 690
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.48 293.27 3323 11830 3973

                                                                                   SET132-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 358529 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 18247979 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.59 347.33 5385877 5385877 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 347.33 344035 5385877 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5041.20 4588.66 64342435 64342435 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.39 4588.66 349803 64342435 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.68 127.91 3163
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.34 13649 1057
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.64 7889 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.34 19793 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.47 7889 690
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.49 293.37 3322 11830 3971

                                                                                   SET133-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 434523 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16717858 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 439.88 400.98 6159996 6159996 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 400.98 346511 6159996 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4896.22 4460.84 54617994 54617994 - 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4460.84 361850 54617994 - 244
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.50 132.80 3069
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.55 13329 1311
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.10 9681 758
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.56 16785 1163
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10065 666
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 313.24 302.85 3364 12027 4024

                                                                                   SET134-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 356452 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.75 18576311 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 338.89 309.21 4484444 4484444 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 309.21 344571 4484444 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5173.14 4719.33 44790857 44790857 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4719.33 353805 44790857 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.00 136.23 3024
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.32 13713 1057
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.92 7889 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.33 19793 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 7889 690
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 305.98 295.65 3325 11841 3976

SET135-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 356452 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.77 18552496 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.59 307.67 4469495 4469495 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 307.67 353375 4469495 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5102.74 4650.64 43988898 43988898 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.32 4650.64 345575 43988898 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1813.83 136.86 3024
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.57 13713 1057
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.80 7889 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.26 19793 763
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 7889 690
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 303.43 293.03 3326 11841 3977

SET136-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 356452 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 18555835 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.83 308.11 4487487 4487487 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 308.11 358826 4487487 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5100.55 4650.81 44135460 44135460 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4650.81 350042 44135460 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1813.74 137.04 3024
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.37 13713 1057
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.65 7889 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.39 19729 763
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 7889 690
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.29 294.05 3326 11841 3976

SET137-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 423211 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 17035161 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.73 308.40 4425175 4425175 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 308.40 345424 4425175 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5142.80 4672.11 43700628 43700628 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4672.11 335954 43700628 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1812.43 142.34 2909
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.61 13393 1312
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 14.04 9681 759
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.53 16913 1163
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10065 666
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.01 300.43 3368 12023 4009

SET138-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 390404 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.81 16842258 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 381.57 347.62 5509706 5509706 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 347.62 326818 5509706 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5141.23 4685.59 70489704 70489704 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4685.59 357530 70489704 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1812.70 141.03 2990
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.62 13393 1295
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 26.87 7569 799
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.49 15505 1127
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.50 4945 738
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 321.64 311.22 3388 12030 4046

SET139-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 369400 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.79 16602422 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 495.44 451.80 6861376 6861376 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.07 451.80 357744 6861376 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5914.44 5387.42 52853179 52853179 - 295
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5387.42 354273 52853179 - 295
   CLIN 1.0 : timeout 1815.71 122.43 3045
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.24 14353 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.83 9809 760
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.31 16081 677
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11665 670
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.67 299.40 3351 11896 4000

                                                                                   SET140-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 366946 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.80 16619118 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 502.03 457.08 6721188 6721188 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 457.08 355564 6721188 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5910.09 5386.47 52829844 52829844 - 295
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5386.47 341695 52829844 - 295
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.78 122.52 3045
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.39 14353 824
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.85 9809 760
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.19 16081 677
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11665 670
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.77 299.39 3351 11896 4000

                                                                                   SET141-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 366946 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.78 16390486 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 501.63 456.45 6669950 6669950 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 456.45 339721 6669950 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5956.59 5428.78 53113337 53113337 - 295
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5428.78 341129 53113337 - 295
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.75 122.99 3045
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.26 14353 822
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.81 9745 758
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.31 16081 677
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11665 670
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.44 299.11 3351 11896 4000

                                                                                   SET142-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 375739 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.76 16645313 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 500.92 456.05 6523306 6523306 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 456.05 339655 6523306 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5908.12 5381.13 52433006 52433006 - 295
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5381.13 342829 52433006 - 295
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.66 120.87 3045
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.19 14353 825
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 13.57 10065 761
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.31 16081 677
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11665 670
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.96 299.48 3353 11896 4000

                                                                                   SET143-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353036 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17538410 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 498.44 443.51 6496535 6496535 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 443.51 323417 6496535 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6155.39 5513.83 56358490 56358490 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5513.83 352084 56358490 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.80 162.08 3114
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.80 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.32 301.90 4227 16055 5151

                                                                                   SET144-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350919 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17568062 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 498.49 446.83 6864050 6864050 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 446.83 345197 6864050 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6092.91 5461.27 56096778 56096778 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5461.27 357376 56096778 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.58 160.55 3118
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14289 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.91 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 650.00 1 418 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.54 317.90 4335 16188 5213

SET145-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17523709 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.87 447.64 6862856 6862856 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 447.64 342985 6862856 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6091.18 5453.68 55828790 55828790 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5453.68 350840 55828790 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.27 163.53 3097
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.07 301.71 4227 16055 5151

SET146-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 186.67 4406 78826 6 3
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17500732 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.81 359.10 5374116 5374116 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 359.10 315622 5374116 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6017.10 5396.53 42506787 42506787 - 298
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5396.53 347922 42506787 - 298
   CLIN 1.0 : timeout 1813.61 162.76 3018
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.87 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.82 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10961 682
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 6.92 6.17 747 2158 1183

SET147-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353035 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17541909 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 138.00 83.87 1426191 1426191 13 25
   SPTHEO m16s1 : P 2 5.52 83.87 58854 1426191 13 25
   SPTHEO m256n1 : P 3 1183.40 550.49 9617260 9617260 12 305
   SPTHEO m256s1 : P 3 3.88 550.49 31532 9617260 12 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.48 162.08 3120
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.17 14097 833
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 330.47 315.44 4333 16190 5213

SET148-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350919 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17515213 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 134.50 82.87 1405399 1405399 12 25
   SPTHEO m16s1 : P 2 5.38 82.87 57907 1405399 12 25
   SPTHEO m256n1 : P 3 1146.80 523.04 9290910 9290910 11 305
   SPTHEO m256s1 : P 3 3.76 523.04 30462 9290910 11 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.18 161.93 3120
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.91 9105 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.36 16593 668
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 627.60 1 409 2 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 332.33 317.62 4335 16190 5213

SET149-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17521748 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 90.24 55.44 952144 952144 12 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 5.64 55.44 59509 952144 12 16
   SPTHEO m256n1 : P 3 1316.52 650.28 11108713 11108713 11 318
   SPTHEO m256s1 : P 3 4.14 650.28 35059 11108713 11 318
   CLIN 1.0 : timeout 1815.55 161.77 3114
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.80 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 627.60 1 418 2 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.47 302.39 4226 16055 5151

                                                                                   SET150-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 342585 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17515203 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.41 447.98 6918698 6918698 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 447.98 341100 6918698 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6082.82 5450.29 56020561 56020561 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.50 5450.29 360196 56020561 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.49 162.40 3118
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.79 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.73 317.73 4333 16190 5213

                                                                                   SET151-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 359406 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17516719 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 555.77 504.04 7709231 7709231 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 24.17 504.04 389363 7709231 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6074.37 5443.34 55962392 55962392 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5443.34 372711 55962392 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.83 161.79 3121
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 13329 839
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16785 648
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.36 1.10 335 807 374

                                                                                   SET152-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 8.03 1181 2279 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.25 2952 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 38.00 0.28 1330 1330 5 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 2.00 0.28 70 1330 5 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 596.16 4.29 2880 2880 5 288
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 2.07 4.29 10 2880 5 288
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.29 163.01 3046
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 13713 838
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.81 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.15 16977 657
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10961 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.96 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.04 0.80 296 577 281

                                                                                   SET153-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347906 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.16 972 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 43.00 1.30 4320 4320 6 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 2.15 1.30 216 4320 6 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 13 621.92 1.47 4485 4485 6 299
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 13 2.08 1.47 15 4485 6 299
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.89 162.18 3017
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.87 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.96 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 10577 663
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 511.20 1 396 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.68 318.75 4337 16199 5209

                                                                                   SET154-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347939 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.19 17223687 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 497.44 446.74 6847693 6847693 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 446.74 350469 6847693 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6087.29 5440.76 54628193 54628193 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5440.76 351157 54628193 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.34 162.22 3128
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.49 317.69 4337 16191 5214

SET155-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350930 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17514974 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 495.02 442.79 6753989 6753989 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 442.79 345072 6753989 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6136.00 5496.56 55932236 55932236 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5496.56 345588 55932236 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1814.69 162.31 3136
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10897 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.63 300.61 4226 16055 5151

SET156-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353027 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17541967 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 493.24 441.00 6730747 6730747 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 441.00 341993 6730747 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6073.33 5434.13 55512691 55512691 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5434.13 355405 55512691 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1813.18 166.77 2842
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.80 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.59 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.64 300.49 4226 16055 5151

SET157-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 265745 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17746686 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.00 446.43 7010100 7010100 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 446.43 344832 7010100 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6145.95 5513.33 57473391 57473391 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5513.33 372313 57473391 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1810.07 194.45 2932
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.39 15057 1039
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.81 7185 875
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.49 21841 813
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10193 692
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 344.53 329.11 4405 16468 5298

SET158-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 1.88 383 452 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 180 4
   SPTHEO m16n1 : P 12 51.00 0.12 225 225 4 25
   SPTHEO m16s1 : P 12 2.04 0.12 9 225 4 25
   SPTHEO m256n1 : P 49 648.72 1.56 2862 2862 4 318
   SPTHEO m256s1 : P 49 2.04 1.56 9 2862 4 318
   CLIN 1.0 : P 1 631.22 184.60 1754
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.76 11217 1248
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.57 6673 900
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.49 16465 1065
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.76 7953 672
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 222.40 2 286 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 193.10 1 343 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.15 0.08 203 5 3

SET159-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.17 17488788 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 495.80 444.32 6733779 6733779 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 444.32 348736 6733779 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6165.75 5530.16 56211497 56211497 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5530.16 349335 56211497 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1815.70 162.26 3132
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.62 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 315.83 301.76 4227 16057 5151

                                                                                   SET160-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348640 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.17 17424727 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 495.39 443.46 6769465 6769465 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.10 443.46 346264 6769465 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6160.77 5530.28 56469496 56469496 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5530.28 363191 56469496 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.71 161.10 3144
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.90 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.45 316.80 4335 16190 5213

                                                                                   SET161-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353036 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17476046 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 498.52 447.30 6763904 6763904 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 447.30 347981 6763904 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6096.95 5452.13 55087210 55087210 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5452.13 358398 55087210 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.52 161.28 3139
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.83 301.59 4227 16057 5151

                                                                                   SET162-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350926 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17507111 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 495.55 443.75 6792300 6792300 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 443.75 346028 6792300 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6078.84 5434.25 54595681 54595681 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 5434.25 347980 54595681 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.63 160.60 3132
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.73 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.61 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.77 318.69 4336 16196 5204

                                                                                   SET163-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349938 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17501576 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 498.13 447.41 6813319 6813319 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 447.41 348680 6813319 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 2128.90 1499.04 17786695 17786695 11 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 6.98 1499.04 68826 17786695 11 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.64 161.75 3140
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 7.34 6.50 755 2315 1267

                                                                                   SET164-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348640 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17525834 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 497.98 446.57 6884075 6884075 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 446.57 344833 6884075 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6087.19 5460.70 56055471 56055471 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5460.70 358281 56055471 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.69 161.43 3144
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.67 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 330.20 315.26 4335 16190 5213

SET165-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348779 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17507974 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 317.47 284.12 4634505 4634505 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 284.12 327851 4634505 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6360.15 5692.93 59711658 59711658 - 318
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5692.93 347588 59711658 - 318
   CLIN 1.0 : timeout 1814.78 161.01 3128
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.80 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.62 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.30 302.27 4226 16057 5151

SET166-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 122.14 4279 46506 7 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.16 17567565 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 395.90 354.26 5630259 5630259 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 354.26 337404 5630259 - 20
   SPTHEO m256n1 : P 3 1426.35 895.62 14591029 14591029 20 257
   SPTHEO m256s1 : P 3 5.55 895.62 56894 14591029 20 257
   CLIN 1.0 : timeout 1812.55 165.42 3038
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 68.89 12689 1173
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.72 9425 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 98.98 19665 1057
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 9937 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 330.85 315.82 4350 16246 5234

SET167-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 381326 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 9.71 118149 9
   SPTHEO m16n1 : P 1 134.90 93.57 740259 740259 9 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 7.10 93.57 38961 740259 9 19
   SPTHEO m256n1 : P 2 647.28 140.10 2270688 2270688 9 248
   SPTHEO m256s1 : P 2 2.61 140.10 9156 2270688 9 248
   CLIN 1.0 : timeout 1813.59 166.51 3022
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.06 11793 1278
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9489 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 18257 952
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10641 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 45.68 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.06 321.05 4343 16218 5220

SET168-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 381041 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 14.03 192072 9
   SPTHEO m16n1 : P 1 215.08 176.03 2144796 2144796 9 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 11.32 176.03 112884 2144796 9 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 664.64 140.10 2239936 2239936 9 248
   SPTHEO m256s1 : P 1 2.68 140.10 9032 2239936 9 248
   CLIN 1.0 : timeout 1812.78 164.80 3029
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 11793 1278
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9489 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.39 18257 952
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 10641 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 45.94 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.01 320.93 4343 16218 5220

SET169-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355130 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17491950 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 492.79 439.95 6705231 6705231 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 439.95 343106 6705231 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6104.40 5460.10 55649315 55649315 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5460.10 350245 55649315 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.65 162.11 3121
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.30 302.19 4227 16055 5151

                                                                                   SET170-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355130 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17493975 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 494.09 441.07 6695304 6695304 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 441.07 342450 6695304 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6073.34 5433.61 55447906 55447906 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5433.61 355263 55447906 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.34 161.42 3108
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.94 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.62 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.44 302.17 4227 16055 5151

                                                                                   SET171-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.19 17456830 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 493.43 441.10 6883800 6883800 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.05 441.10 362766 6883800 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6080.99 5423.13 53728793 53728793 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5423.13 347137 53728793 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.29 163.29 2995
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.81 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.84 301.46 4226 16055 5151

                                                                                   SET173-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17543601 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 494.54 443.65 6936256 6936256 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.11 443.65 362464 6936256 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6100.93 5457.47 54782067 54782067 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5457.47 374019 54782067 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.55 163.06 3079
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.51 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.07 316.25 4337 16189 5214

                                                                                   SET174-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 356855 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17426231 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.66 287.25 4720683 4720683 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 287.25 323083 4720683 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6406.12 5740.51 60275091 60275091 - 318
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5740.51 361176 60275091 - 318
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.67 162.31 3068
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.78 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.10 301.04 4228 16056 5152

                                                                                   SET175-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17553492 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 500.45 448.71 6906257 6906257 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 448.71 343375 6906257 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6136.69 5506.51 56494742 56494742 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5506.51 359862 56494742 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.03 162.67 3082
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.59 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.79 318.08 4337 16189 5214

SET176-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 356855 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17467501 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.65 287.19 4680652 4680652 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 287.19 325551 4680652 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6419.95 5749.71 60295557 60295557 - 318
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5749.71 354179 60295557 - 318
   CLIN 1.0 : timeout 1813.58 162.70 3049
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.67 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.17 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 315.61 301.67 4228 16056 5152

SET177-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353047 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17515889 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.91 284.72 4547168 4547168 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 284.72 315981 4547168 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6424.78 5758.65 62209192 62209192 - 318
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5758.65 359499 62209192 - 318
   CLIN 1.0 : timeout 1813.31 163.67 3032
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.60 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.00 300.21 4227 16056 5152

SET178-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 353067 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17540225 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.42 304.39 4896203 4896203 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 304.39 324465 4896203 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5024.16 4499.71 54587701 54587701 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4499.71 352680 54587701 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1813.44 163.61 3047
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 317.61 303.43 4230 16057 5153

SET179-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 350990 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17181890 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.19 284.98 4583253 4583253 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 284.98 321562 4583253 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6411.58 5730.68 59969702 59969702 - 318
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5730.68 347053 59969702 - 318
   CLIN 1.0 : timeout 1813.86 161.74 3080
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.81 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 315.49 301.31 4229 16056 5152

SET180-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353047 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 17512838 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.26 320.45 5136799 5136799 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.28 320.45 351921 5136799 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6420.60 5762.74 62288442 62288442 - 318
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5762.74 376969 62288442 - 318
   CLIN 1.0 : timeout 1813.31 162.76 3050
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 315.76 301.46 4227 16055 5151

                                                                                   SET181-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355141 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17471391 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.38 300.17 4814203 4814203 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.04 300.17 318185 4814203 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5017.37 4489.98 54478787 54478787 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4489.98 351771 54478787 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.26 162.49 3091
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.78 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.05 300.79 4229 16056 5152

                                                                                   SET182-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355141 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17540075 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.51 446.07 6830770 6830770 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 446.07 342320 6830770 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6083.94 5430.12 54807353 54807353 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5430.12 351968 54807353 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.63 162.30 3072
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.81 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.57 302.40 4228 16056 5152

                                                                                   SET183-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 348874 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 16703438 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 135.50 85.12 1445435 1445435 13 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 5.42 85.12 59305 1445435 13 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 1171.20 544.39 9603840 9603840 12 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 3.84 544.39 31488 9603840 12 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.25 164.19 2985
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.33 11281 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.65 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.70 19729 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 635.20 1 411 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 349.10 333.15 4382 17897 5656

                                                                                   SET184-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 5.62 926 1863 4 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17696326 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 5 49.06 3.63 50292 50292 7 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 5 2.23 3.63 2286 50292 7 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 15 512.50 3.72 46000 46000 7 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 15 2.05 3.72 184 46000 7 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.18 178.23 2960
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.03 11025 1120
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.32 7953 857
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.32 19281 926
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 9297 685
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 226.70 1 227 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 591.70 1 443 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 45.98 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.28 0.17 228 144 91

                                                                                   SET185-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 348562 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.17 17586462 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.33 446.07 6803376 6803376 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 446.07 347472 6803376 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6077.44 5423.73 54163564 54163564 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5423.73 345473 54163564 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.49 165.40 2944
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.44 11345 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.72 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.67 20113 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 326.06 312.08 4230 15258 5231

SET186-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352067 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 16828371 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 194.04 148.83 2384184 2384184 13 22
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.82 148.83 108372 2384184 13 22
   SPTHEO m256n1 : P 1 2202.50 1688.72 22642554 22642554 13 250
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.81 1688.72 108372 22642554 13 250
   CLIN 1.0 : timeout 1811.40 177.81 2962
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.04 11025 1120
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.35 7953 857
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.24 19281 926
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 9297 685
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.98 321.86 4369 16312 5252

SET187-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 347138 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 9.17 65344 8
   SPTHEO m16n1 : P 3 92.60 48.10 731460 731460 10 20
   SPTHEO m16s1 : P 3 4.63 48.10 36573 731460 10 20
   SPTHEO m256n1 : P 8 672.75 40.34 534911 534911 7 299
   SPTHEO m256s1 : P 8 2.25 40.34 1789 534911 7 299
   CLIN 1.0 : timeout 1812.79 164.08 2948
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.42 11281 1216
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.90 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.71 20049 977
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 533.10 1 411 2 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 352.27 336.23 4377 17991 5694

SET188-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 344942 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17135498 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 442.87 397.86 6515086 6515086 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 397.86 357563 6515086 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5040.37 4536.70 57979211 57979211 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4536.70 372676 57979211 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1812.00 176.70 2928
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.26 11025 1113
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 24.97 8273 775
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.43 19153 926
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10385 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.08 1.75 398 1241 539

SET189-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 344154 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 16925825 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.94 448.68 7184906 7184906 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 448.68 347604 7184906 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6124.24 5487.99 57099308 57099308 - 303
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5487.99 364070 57099308 - 303
   CLIN 1.0 : timeout 1812.07 178.52 2940
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 45.95 11025 1115
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 24.84 8337 779
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.48 18641 927
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10705 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.44 1.97 401 1397 536

SET190-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 349831 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17619216 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 496.79 445.01 6982963 6982963 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 445.01 346242 6982963 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6153.42 5529.21 58591016 58591016 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5529.21 367291 58591016 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1812.93 164.19 3023
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.40 11281 1215
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.82 9489 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.67 19793 977
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 349.56 333.52 4375 17888 5677

                                                                                   SET191-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 279314 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17910583 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 441.25 395.83 6487873 6487873 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 395.83 361079 6487873 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4973.40 4437.61 52885748 52885748 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4437.61 342046 52885748 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.44 177.35 2947
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.05 11025 1119
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.34 8337 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.31 19217 926
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 10385 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.42 316.43 4336 16196 5206

                                                                                   SET192-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 352627 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17588866 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.66 288.97 4706841 4706841 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 288.97 353462 4706841 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 552.20 36.37 515554 515554 10 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 2.20 36.37 2054 515554 10 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.94 164.06 3028
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.45 11345 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9489 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.70 20113 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10833 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 201.51 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 339.59 324.28 4358 16799 5282

                                                                                   SET193-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355853 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17663778 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 117.48 73.15 1215258 1215258 10 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 5.34 73.15 55239 1215258 10 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 2 557.50 41.23 545000 545000 10 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 2 2.23 41.23 2180 545000 10 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.80 163.69 3027
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 45.87 10961 1118
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.64 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.43 19089 926
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 10769 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 412.40 1 227 1 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 79.93 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 23.10 21.31 1404 4195 2063

                                                                                   SET194-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352248 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17553305 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 439.41 393.54 5985419 5985419 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 393.54 334961 5985419 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 2135.00 1636.23 22086314 22086314 11 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.54 1636.23 104903 22086314 11 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.85 162.94 3065
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.90 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.64 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.09 317.20 4331 16181 5201

                                                                                   SET195-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354525 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17698622 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 437.46 392.78 6136839 6136839 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 392.78 343065 6136839 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 2325.00 1781.23 21866328 21866328 11 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 9.30 1781.23 104827 21866328 11 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.45 163.31 3051
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.88 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.81 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.14 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.15 317.44 4331 16181 5201

SET196-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 159.58 4374 65180 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 3.14 53509 4
   SPTHEO m16n1 : P 2 44.44 0.11 484 484 4 22
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.02 0.11 22 484 4 22
   SPTHEO m256n1 : P 17 522.50 1.22 1250 1250 4 250
   SPTHEO m256s1 : P 17 2.09 1.22 5 1250 4 250
   CLIN 1.0 : timeout 1814.10 161.97 3085
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.88 11153 1086
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.67 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 21585 758
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 397.60 1 418 2 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.35 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 4.64 3.92 747 1682 1063

SET197-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 159.97 4374 64735 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 3.16 53476 4
   SPTHEO m16n1 : P 2 45.10 0.33 484 484 4 22
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.05 0.33 22 484 4 22
   SPTHEO m256n1 : P 17 492.50 1.22 1250 1250 4 250
   SPTHEO m256s1 : P 17 1.97 1.22 5 1250 4 250
   CLIN 1.0 : timeout 1813.57 162.48 3068
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 11153 1086
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 21585 760
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 396.80 1 418 2 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.46 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 5.32 4.75 779 1838 1159

SET198-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 347226 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17706213 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 442.04 396.95 6391047 6391047 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 396.95 350692 6391047 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5046.52 4531.06 56211258 56211258 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4531.06 362024 56211258 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1812.98 164.53 2959
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.57 14801 1181
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.10 9105 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.59 16529 1085
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10897 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 340.20 325.22 4336 15777 5408

SET199-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 349955 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17736062 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 50.14 2.64 30567 30567 10 23
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.18 2.64 1329 30567 10 23
   SPTHEO m256n1 : P 6 537.14 23.82 333579 333579 10 251
   SPTHEO m256s1 : P 6 2.14 23.82 1329 333579 10 251
   CLIN 1.0 : timeout 1812.84 166.79 2965
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.11 14801 1190
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.91 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 16.56 16529 1083
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10961 682
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 492.00 1 426 2 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 110.61 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 351.50 335.37 4397 17227 5387

SET200-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 351325 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17633948 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 436.34 391.07 6142660 6142660 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.09 391.07 348484 6142660 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5026.90 4514.70 55178528 55178528 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4514.70 358065 55178528 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1811.54 165.71 2971
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 35.39 20433 1300
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.93 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.57 21777 1068
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.90 290.63 4150 17593 8417

                                                                                   SET201-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 351327 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17720035 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 125.58 78.54 1132865 1132865 12 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 5.46 78.54 49255 1132865 12 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 1414.32 900.11 11333375 11333375 12 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 5.68 900.11 49255 11333375 12 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.21 165.04 2972
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 35.34 20433 1300
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.42 21777 1069
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 546.10 1 434 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 371.72 354.73 4432 19037 5822

                                                                                   SET202-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347595 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17577066 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.61 288.86 4378581 4378581 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 288.86 338763 4378581 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6367.36 5713.29 59021849 59021849 - 319
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5713.29 361590 59021849 - 319
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.40 162.47 3090
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.01 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.91 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.17 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 8337 795
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.87 322.14 4337 16198 5215

                                                                                   SET203-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.78 383 439 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.09 1659 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 42.60 0.70 4580 4580 7 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.13 0.70 229 4580 7 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 565.02 3.84 59082 59082 7 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 2.19 3.84 229 59082 7 258
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 595.12 171.24 1687
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.16 12817 1339
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.93 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.55 16849 1180
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10257 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 233.70 1 450 4 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.46 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.73 0.52 291 419 230

                                                                                   SET204-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 9.38 1309 2594 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 637 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 42.00 0.30 1240 1240 5 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.10 0.30 62 1240 5 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 621.78 6.42 15996 15996 5 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 2.41 6.42 62 15996 5 258
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 585.64 168.12 1671
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.95 14225 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.85 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.42 16657 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 25.00 1 232 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.09 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.74 0.52 291 426 230

                                                                                   SET205-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349043 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 17470574 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 422.22 382.95 5050964 5050964 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 23.12 382.95 354734 5050964 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5614.32 5032.08 36680392 36680392 - 281
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5032.08 341208 36680392 - 281
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.64 162.54 3016
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.88 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.90 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16593 669
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10897 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 338.36 323.38 4336 16196 5204

SET206-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346512 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17505845 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 375.15 335.90 4502347 4502347 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 335.90 319302 4502347 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5616.31 5034.28 36626918 36626918 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5034.28 350423 36626918 - 281
   CLIN 1.0 : timeout 1812.74 162.68 3015
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.79 324.00 4336 16196 5204

SET207-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352109 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17593966 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 441.67 396.99 6155164 6155164 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 396.99 347371 6155164 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4984.53 4474.98 54412116 54412116 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4474.98 360126 54412116 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1814.01 162.04 3102
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.12 292.18 4086 15873 5014

SET208-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 354801 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.96 17655526 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.96 289.35 4506862 4506862 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 289.35 355016 4506862 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5794.15 5200.56 51510189 51510189 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5200.56 353885 51510189 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1812.75 163.88 3026
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.64 11281 1217
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.64 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.66 20049 977
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 328.83 314.82 4231 15258 5232

SET209-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355830 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17623739 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 322.17 289.15 4494453 4494453 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 289.15 343213 4494453 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5814.72 5216.62 51727422 51727422 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5216.62 354160 51727422 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1813.67 164.28 3026
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.65 11281 1212
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.70 19985 977
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10897 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 329.08 314.93 4231 15258 5232

SET210-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354107 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.00 17524236 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.28 287.59 4402364 4402364 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 287.59 351871 4402364 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5819.24 5223.74 51242834 51242834 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5223.74 357103 51242834 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1814.09 163.26 3078
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 13777 827
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.19 8977 760
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 317.03 302.91 4191 16005 5119

                                                                                   SET211-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354107 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17575001 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.91 290.37 4444712 4444712 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 290.37 348067 4444712 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5878.01 5282.03 51662432 51662432 - 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5282.03 346765 51662432 - 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.01 162.70 3081
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.01 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9041 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.14 302.80 4191 16005 5119

                                                                                   SET212-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352006 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.97 17530317 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.42 287.86 4402908 4402908 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 287.86 336907 4402908 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5818.70 5224.27 51225295 51225295 - 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5224.27 351015 51225295 - 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.52 162.70 3074
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.90 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.62 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.67 16465 660
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.22 303.15 4191 16005 5119

                                                                                   SET213-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352006 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17546152 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.54 287.73 4402155 4402155 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 287.73 336693 4402155 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5793.98 5198.17 50890368 50890368 - 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5198.17 348451 50890368 - 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.49 162.69 3074
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.14 303.00 4191 16005 5119

                                                                                   SET214-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351013 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17550119 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 323.01 290.34 4504360 4504360 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 290.34 347642 4504360 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5787.53 5193.67 50982317 50982317 - 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5193.67 353347 50982317 - 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.21 162.06 3082
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.44 302.23 4191 16005 5119

                                                                                   SET215-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351013 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.00 17465109 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.93 288.14 4454666 4454666 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 288.14 350118 4454666 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5819.25 5227.00 51353536 51353536 - 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5227.00 346615 51353536 - 291
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.44 162.55 3087
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.63 303.39 4191 16005 5119

SET216-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353181 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17785773 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.38 287.68 4455502 4455502 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 287.68 349821 4455502 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5872.02 5275.02 51832863 51832863 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5275.02 346496 51832863 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1810.65 171.82 2846
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.88 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.14 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.41 302.14 4191 16005 5119

SET217-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351013 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17685740 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.29 286.75 4440568 4440568 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 286.75 354284 4440568 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5825.80 5230.92 51429790 51429790 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5230.92 359666 51429790 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1812.61 162.39 3007
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.93 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.65 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 317.35 303.05 4191 16005 5119

SET218-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348680 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17473297 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.24 445.77 6791544 6791544 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 445.77 360605 6791544 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6158.62 5517.97 57978902 57978902 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5517.97 369473 57978902 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1815.26 162.65 3092
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.80 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.76 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 319.99 305.62 4227 16057 5151

SET219-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346611 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 17406634 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.49 446.99 6790003 6790003 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 446.99 342324 6790003 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6160.12 5519.02 56289174 56289174 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5519.02 361387 56289174 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1815.42 162.55 3091
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.96 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 320.00 305.89 4227 16057 5151

SET220-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352933 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17541779 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 554.91 501.91 7467606 7467606 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 23.16 501.91 378819 7467606 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6355.27 5691.95 59113543 59113543 - 315
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5691.95 351987 59113543 - 315
   CLIN 1.0 : timeout 1814.65 162.88 3066
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.36 14161 834
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.79 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16593 669
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10513 661
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.40 308.19 4227 16055 5151

                                                                                   SET221-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350836 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17415616 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 496.27 443.52 6758514 6758514 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 443.52 343871 6758514 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6358.74 5694.19 59106314 59106314 - 315
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5694.19 353390 59106314 - 315
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.21 162.87 3084
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.84 9169 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16657 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11217 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 322.53 308.02 4227 16055 5151

                                                                                   SET222-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349875 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17550226 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 438.29 393.22 6078762 6078762 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 393.22 342365 6078762 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5046.04 4532.04 54750366 54750366 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4532.04 350486 54750366 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.49 163.40 3009
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.13 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 16657 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10897 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.25 302.04 4192 16005 5119

                                                                                   SET223-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 353257 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17541081 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 439.08 393.70 5945712 5945712 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 393.70 336825 5945712 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5636.48 5068.75 47970338 47970338 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5068.75 348175 47970338 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.22 162.06 3097
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.73 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11345 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.07 302.92 4192 16005 5119

                                                                                   SET224-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352961 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17403896 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 557.38 504.33 7566441 7566441 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 25.03 504.33 389363 7566441 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6365.13 5700.72 60753725 60753725 - 315
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5700.72 364846 60753725 - 315
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.27 161.69 3099
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.79 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 321.87 307.56 4228 16055 5151

                                                                                   SET225-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350885 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17529414 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 502.35 449.99 6898139 6898139 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 449.99 359889 6898139 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6049.63 5413.81 55468967 55468967 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.52 5413.81 354239 55468967 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.60 162.53 3063
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 321.09 306.54 4226 16057 5154

SET226-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 350285 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17552139 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.61 265.04 4146391 4146391 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.20 265.04 348919 4146391 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5813.69 5205.65 41730570 41730570 - 288
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5205.65 367478 41730570 - 288
   CLIN 1.0 : timeout 1811.05 178.76 2952
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 93.22 14097 1030
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.31 9169 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 58.31 16977 952
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10833 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.25 319.96 4459 17156 5304

SET227-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 347675 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17447150 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.92 268.78 4189895 4189895 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 268.78 353605 4189895 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5745.35 5138.99 40014063 40014063 - 288
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5138.99 356070 40014063 - 288
   CLIN 1.0 : timeout 1811.28 179.87 2951
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 91.17 14097 1035
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.40 8977 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 58.20 16401 945
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10833 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.41 312.75 2501 8492 3047

SET228-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 349975 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.25 17561662 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.33 269.18 4190750 4190750 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 269.18 348855 4190750 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5816.42 5219.57 41824415 41824415 - 288
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5219.57 370769 41824415 - 288
   CLIN 1.0 : timeout 1810.98 179.63 2945
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 90.55 14161 1033
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.33 9233 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 57.67 16977 955
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10833 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.18 293.65 2806 11722 3074

SET229-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 345423 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17550820 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 328.08 296.37 4540900 4540900 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 23.04 296.37 383572 4540900 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5708.35 5100.67 39737509 39737509 - 288
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5100.67 352935 39737509 - 288
   CLIN 1.0 : timeout 1811.17 178.26 2952
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 89.92 14161 1036
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.41 9233 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 57.76 16977 956
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10833 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.32 298.97 4365 16930 5189

SET230-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349692 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17681285 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.61 447.84 7009707 7009707 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 447.84 363890 7009707 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6017.28 5389.81 55804351 55804351 - 303
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5389.81 350832 55804351 - 303
   CLIN 1.0 : timeout 1811.27 177.74 2937
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 45.57 11025 1134
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.85 9489 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.83 19217 932
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11345 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 125.15 121.25 2532 6627 3197

                                                                                   SET231-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 354717 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.08 1712 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 35.36 0.08 153 153 3 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 2.08 0.08 9 153 3 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 13.35 - 1712 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 13.35 - 1712 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 153.42 1.73 1720
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.15 11025 1018
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.19 9105 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.35 21585 759
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10897 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 400.10 1 428 2 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 15.15 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 337.73 322.61 4355 16229 5225

                                                                                   SET232-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 359166 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17619633 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 106.93 72.84 457963 457963 7 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 6.29 72.84 26939 457963 7 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 640.08 125.70 1361440 1361440 7 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 2.52 125.70 5360 1361440 7 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.42 161.60 3063
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.14 11153 1079
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 21457 754
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10769 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 335.54 320.62 4341 16209 5221

                                                                                   SET233-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 359166 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17511256 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 109.31 72.33 459748 459748 7 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 6.43 72.33 27044 459748 7 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 8 642.62 123.16 1361948 1361948 7 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 8 2.53 123.16 5362 1361948 7 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.35 163.46 3049
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.99 11153 1080
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9489 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.44 21521 757
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11025 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.12 321.05 4341 16209 5221

                                                                                   SET234-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355677 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17614999 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 49.22 0.80 7912 7912 9 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 2.14 0.80 344 7912 9 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 18 583.11 4.16 10881 10881 6 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 18 2.09 4.16 39 10881 6 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.81 162.55 3038
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.04 11153 1080
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.79 9489 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 21521 758
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11089 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 494.40 1 432 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 72.66 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.76 321.70 4353 16233 5232

                                                                                   SET235-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 40.36 3257 7409 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17609111 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 147.90 112.45 1663144 1663144 8 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.70 112.45 97832 1663144 8 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 640.00 116.23 1689750 1689750 8 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 2.56 116.23 6759 1689750 8 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.63 163.21 3024
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.38 11025 1123
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.81 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.83 17937 927
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 10705 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 419.70 1 229 1 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 534.00 1 422 2 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.60 2.16 567 1215 708

SET236-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 41.07 3289 7542 5 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17669318 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 60.50 14.85 243034 243034 8 22
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.75 14.85 11047 243034 8 22
   SPTHEO m256n1 : P 6 675.88 169.56 2695468 2695468 8 244
   SPTHEO m256s1 : P 6 2.77 169.56 11047 2695468 8 244
   CLIN 1.0 : timeout 1811.72 166.77 2956
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.19 10961 1122
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.88 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.38 19089 927
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10577 672
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 222.50 1 228 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 541.00 1 426 2 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 120.29 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 382.57 366.21 4619 17443 5617

SET237-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351217 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17519577 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.02 288.20 4550836 4550836 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 288.20 354184 4550836 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5119.46 4595.21 56202927 56202927 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4595.21 344223 56202927 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1811.74 180.29 2834
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9425 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.40 8337 796
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.67 321.05 4340 16202 5217

SET238-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 375239 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17472199 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 378.32 338.64 4946360 4946360 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 338.64 347402 4946360 - 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 2257.65 1710.83 9734176 9734176 9 261
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.65 1710.83 37312 9734176 9 261
   CLIN 1.0 : timeout 1811.12 168.22 2899
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.04 14289 1091
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 20689 780
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.85 0.56 313 485 272

SET239-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 381364 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 1.27 19382 10
   SPTHEO m16n1 : P 9 39.33 0.28 2508 2508 5 19
   SPTHEO m16s1 : P 9 2.07 0.28 132 2508 5 19
   SPTHEO m256n1 : P 42 510.88 3.70 32488 32488 5 248
   SPTHEO m256s1 : P 42 2.06 3.70 131 32488 5 248
   CLIN 1.0 : timeout 1813.68 164.20 3046
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 54.91 15249 1183
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 80.37 18001 841
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10705 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.23 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.29 0.14 219 108 67

SET240-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354161 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17600111 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 44.65 3.32 38874 38874 6 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.35 3.32 2046 38874 6 19
   SPTHEO m256n1 : P 17 517.06 3.74 33383 33383 6 251
   SPTHEO m256s1 : P 17 2.06 3.74 133 33383 6 251
   CLIN 1.0 : timeout 1813.15 165.11 3044
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 54.86 15185 1177
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 52.10 18193 965
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10705 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 178.40 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.72 0.51 290 409 226

                                                                                   SET241-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352049 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17601271 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 42.56 3.51 41610 41610 6 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.24 3.51 2190 41610 6 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 3 519.57 16.29 132528 132528 6 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 3 2.07 16.29 528 132528 6 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.98 165.08 3038
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 55.17 15249 1176
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 51.57 18385 965
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10705 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 178.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.72 0.52 290 409 226

                                                                                   SET242-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.00 415 531 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.07 974 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 39.90 0.66 7030 7030 6 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 2.10 0.66 370 7030 6 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 31 530.40 1.25 57120 57120 5 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 31 2.08 1.25 224 57120 5 255
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 592.26 169.88 1691
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.13 11793 1272
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.97 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.38 18193 953
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10513 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 102.30 1 300 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.44 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 18.86 17.14 1255 3584 1707

                                                                                   SET243-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 353066 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17552935 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.87 446.71 6766634 6766634 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 446.71 342356 6766634 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6115.68 5468.38 55850414 55850414 - 306
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5468.38 349840 55850414 - 306
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.78 160.92 3145
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 866.20 1 487 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 321.53 307.19 4228 16055 5151

                                                                                   SET244-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346571 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17552776 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 553.96 501.50 7582765 7582765 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.83 501.50 389363 7582765 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6109.52 5459.28 54623537 54623537 - 306
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5459.28 348798 54623537 - 306
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.83 161.25 3144
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.80 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 322.03 307.68 4227 16055 5154

                                                                                   SET245-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347820 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17479591 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.22 322.89 4553178 4553178 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 322.89 315804 4553178 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5643.57 5063.33 36831254 36831254 - 280
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5063.33 342400 36831254 - 280
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.51 161.75 3062
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9489 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 7.13 6.26 748 2133 1181

SET246-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349893 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17475167 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 360.92 323.86 4541735 4541735 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 323.86 313729 4541735 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5577.64 4994.08 36728269 36728269 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4994.08 353867 36728269 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1813.50 161.60 3064
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.78 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 339.10 324.13 4337 16199 5205

SET247-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347701 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17444199 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 357.90 320.73 4572373 4572373 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 320.73 314936 4572373 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5597.98 5018.91 36581870 36581870 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5018.91 346859 36581870 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1813.48 161.62 3069
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.76 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 339.03 324.04 4337 16199 5205

SET248-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355150 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17526622 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 496.97 443.94 6719591 6719591 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 443.94 345807 6719591 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6088.99 5441.31 55184048 55184048 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5441.31 352963 55184048 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.88 160.90 3153
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.81 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.80 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.02 307.75 4229 16055 5151

SET249-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 350979 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.32 17650778 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 496.03 443.46 6739756 6739756 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 443.46 342199 6739756 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6091.17 5445.94 55273222 55273222 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5445.94 348641 55273222 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.84 160.66 3151
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.33 307.87 4230 16057 5153

SET250-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353066 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.16 17581913 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 555.12 501.44 7488297 7488297 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.89 501.44 390306 7488297 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6102.42 5453.41 55359094 55359094 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5453.41 355867 55359094 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.95 160.83 3156
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.79 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.72 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.04 307.91 4232 16058 5154

                                                                                   SET251-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 360610 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17074182 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 492.94 437.52 6957239 6957239 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.95 437.52 351516 6957239 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6112.15 5471.54 57282946 57282946 - 306
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5471.54 349348 57282946 - 306
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.98 168.15 2988
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.03 14225 1062
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.87 7569 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 20689 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 7441 696
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 322.17 307.92 4241 16080 5159

                                                                                   SET252-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352540 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17556998 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 45.32 0.99 9394 9394 7 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 2.06 0.99 427 9394 7 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 27 510.00 6.22 45500 45500 7 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 27 2.04 6.22 182 45500 7 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.68 161.43 3143
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.79 11153 1083
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.17 21585 759
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 296.09 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 4.93 4.27 748 1695 1073

                                                                                   SET253-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 357447 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.97 17531313 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 45.32 0.99 9416 9416 7 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 2.06 0.99 428 9416 7 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 27 507.50 3.72 45500 45500 7 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 27 2.03 3.72 182 45500 7 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.70 161.45 3144
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.11 4.57 759 1739 1093

                                                                                   SET254-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 354862 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17550991 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 322.47 289.40 4700705 4700705 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 289.40 341796 4700705 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5038.34 4522.57 55840393 55840393 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4522.57 355297 55840393 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.39 163.38 3055
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.49 11281 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.61 19985 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 356.26 340.03 4383 17884 5690

                                                                                   SET255-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 354862 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17623719 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.40 288.64 4701965 4701965 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 288.64 353325 4701965 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5031.85 4512.80 55776949 55776949 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4512.80 354003 55776949 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.25 163.35 3051
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.48 11281 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.58 19985 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.33 303.52 4150 15162 5163

SET256-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 355891 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17662981 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.52 284.83 4506509 4506509 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 284.83 324352 4506509 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5086.44 4569.69 56463161 56463161 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4569.69 354802 56463161 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1813.08 163.38 3043
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.38 11281 1214
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.61 19985 977
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 317.53 303.56 4150 15162 5163

SET257-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355120 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17543424 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.38 446.72 6687759 6687759 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 446.72 341200 6687759 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6121.99 5485.58 57945139 57945139 - 306
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5485.58 366817 57945139 - 306
   CLIN 1.0 : timeout 1814.72 161.26 3136
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.76 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 321.04 306.63 4227 16059 5151

SET258-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 369247 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17533316 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.83 357.19 5113001 5113001 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 357.19 349325 5113001 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5143.54 4594.56 61194349 61194349 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4594.56 348233 61194349 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1811.95 172.55 2897
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.03 14289 1091
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.41 20817 781
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11025 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 398.52 383.03 4339 16405 5292

SET259-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 371534 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17467761 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 378.49 339.85 4833721 4833721 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 339.85 341921 4833721 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5120.99 4592.47 63997504 63997504 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4592.47 360624 63997504 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1812.09 175.75 2893
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 14289 1091
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 20817 782
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10961 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 395.91 380.72 4326 16311 5278

SET260-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 377602 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17641758 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 417.88 373.89 5521010 5521010 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.13 373.89 346579 5521010 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5029.67 4500.03 66553043 66553043 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4500.03 350924 66553043 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1811.30 197.94 2886
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.30 14865 1051
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.86 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.60 21585 812
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10577 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 359.96 345.78 4090 16039 5099

                                                                                   SET261-6 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355284 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17313801 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 478.99 429.25 5682265 5682265 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 429.25 324448 5682265 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5415.31 4850.83 44681683 44681683 - 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4850.83 352126 44681683 - 271
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.95 163.50 2840
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 13649 837
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16913 655
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 8.66 7.61 749 2643 1438

                                                                                   SET262-6 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354761 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17523665 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 378.68 339.06 4890658 4890658 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 339.06 334298 4890658 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5148.20 4628.75 55938491 55938491 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4628.75 386667 55938491 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.90 183.74 2779
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.74 13329 839
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16785 649
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.46 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 337.84 322.80 4342 16209 5217

                                                                                   SET263-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350929 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.25 17542727 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 543.32 486.62 7396483 7396483 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 486.62 344487 7396483 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6409.17 5740.63 59276372 59276372 - 317
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5740.63 362477 59276372 - 317
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.96 163.02 3008
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.78 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 318.11 303.95 4191 16002 5117

                                                                                   SET264-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 354798 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17644787 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 402.56 361.51 5730619 5730619 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 361.51 356035 5730619 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5267.99 4743.48 58956862 58956862 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4743.48 372135 58956862 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.58 168.30 2859
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.34 11281 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.64 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.60 19921 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10897 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 358.67 342.21 4386 18081 5725

                                                                                   SET265-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355534 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17694879 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 400.06 358.98 5632096 5632096 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 358.98 337225 5632096 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5223.82 4692.67 56315706 56315706 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4692.67 355689 56315706 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.06 167.24 2832
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.97 13393 840
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.65 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16785 649
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 337.35 322.34 4333 16187 5203

SET266-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353467 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17520365 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 396.63 356.63 5531432 5531432 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 356.63 337382 5531432 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5202.34 4652.51 54027073 54027073 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4652.51 341799 54027073 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1813.81 161.12 3029
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.61 12305 831
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 641
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10641 667
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 337.18 322.29 4333 16187 5203

SET267-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355222 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17547355 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 353.09 320.35 4919013 4919013 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.19 320.35 375930 4919013 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5000.86 4489.26 53309841 53309841 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4489.26 358231 53309841 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1811.77 169.12 2831
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.91 8721 754
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.92 317.05 4330 16181 5201

SET268-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354210 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17559071 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 439.76 395.70 6093315 6093315 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 395.70 348314 6093315 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4978.76 4472.20 54403327 54403327 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4472.20 349747 54403327 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1812.80 169.53 2945
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.00 14161 834
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 16593 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 10641 664
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.84 292.00 4086 15873 5014

SET269-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352973 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.18 17502703 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.95 286.57 4532137 4532137 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 286.57 318163 4532137 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4981.85 4444.69 50275284 50275284 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4444.69 345321 50275284 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1811.57 163.31 2879
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14289 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.61 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 319.89 305.83 4193 16001 5121

SET270-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 363803 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 17398893 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 341.15 304.98 4672642 4672642 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 304.98 356852 4672642 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5987.26 5336.63 51876699 51876699 - 300
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5336.63 351237 51876699 - 300
   CLIN 1.0 : timeout 1811.76 167.67 2931
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.92 13905 1007
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.87 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.56 20177 726
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 10897 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.06 320.34 4332 16179 5201

                                                                                   SET271-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348650 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 17578342 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.61 340.87 4928367 4928367 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 340.87 333689 4928367 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5086.27 4542.34 52070566 52070566 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4542.34 345419 52070566 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.96 165.26 2881
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.93 322.01 4343 16211 5218

                                                                                   SET272-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355130 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17513641 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.43 260.51 2305380 2305380 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.22 260.51 188909 2305380 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6443.31 5784.24 62494794 62494794 - 319
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5784.24 372463 62494794 - 319
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.44 171.52 2831
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.78 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.59 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 318.20 304.08 4194 16004 5119

                                                                                   SET273-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352199 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17490726 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.72 322.20 5194247 5194247 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 322.20 328938 5194247 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4929.79 4413.71 53403703 53403703 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4413.71 350784 53403703 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.13 161.74 3053
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.60 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 317.95 303.61 4192 16000 5117

                                                                                   SET274-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355129 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 17028311 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.91 342.23 4898858 4898858 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 342.23 322577 4898858 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5091.66 4558.14 54882573 54882573 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4558.14 379017 54882573 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.67 171.52 2861
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.87 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.65 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.17 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.74 301.77 4194 16001 5118

                                                                                   SET275-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 358116 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17519853 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.58 286.89 4504996 4504996 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 286.89 346438 4504996 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5102.09 4583.85 54922139 54922139 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4583.85 351737 54922139 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.55 162.05 2935
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.97 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.47 11345 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 304.53 290.48 4086 15878 5017

SET276-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 356367 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17580281 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.84 287.90 4410331 4410331 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 287.90 348273 4410331 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5861.30 5262.94 51387395 51387395 - 293
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5262.94 356120 51387395 - 293
   CLIN 1.0 : timeout 1810.82 171.17 2830
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.78 14289 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.00 303.78 4198 16013 5123

SET277-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 356367 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17492757 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.51 288.42 4406350 4406350 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 288.42 349973 4406350 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5837.93 5224.67 50022601 50022601 - 293
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5224.67 347175 50022601 - 293
   CLIN 1.0 : timeout 1814.28 161.79 3039
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14289 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 317.96 303.56 4198 16013 5123

SET278-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 353417 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.28 17584235 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 437.47 392.80 5850123 5850123 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 392.80 338451 5850123 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5581.21 5012.84 47333524 47333524 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5012.84 348930 47333524 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1811.24 166.67 2872
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 14289 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.61 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.36 304.11 4199 16010 5122

SET279-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 375486 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17658064 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 382.81 343.28 5142513 5142513 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 343.28 354992 5142513 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5113.56 4581.09 66353630 66353630 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4581.09 350272 66353630 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1813.06 172.85 2983
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.09 11601 1293
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.88 7505 776
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.47 21649 988
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 7377 693
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 391.12 376.13 4310 16294 5257

SET280-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 303592 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17744093 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 360.90 323.40 4942108 4942108 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 323.40 352722 4942108 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5600.50 5011.62 37685683 37685683 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5011.62 358001 37685683 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1813.92 185.70 3147
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.42 13649 1010
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.20 6033 827
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.68 19665 724
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 9553 688
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 355.47 339.92 4460 17323 5513

                                                                                   SET281-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349497 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17586009 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.35 286.87 4223896 4223896 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 286.87 323124 4223896 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6150.77 5527.79 56672421 56672421 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5527.79 352964 56672421 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.27 168.78 2961
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 32.96 13457 994
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.35 9489 792
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.09 17297 1026
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 8401 806
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.80 317.99 4326 16181 5199

                                                                                   SET282-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352687 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17516302 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.07 341.55 4942239 4942239 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 341.55 332001 4942239 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5076.88 4535.57 52430584 52430584 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4535.57 347460 52430584 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.20 162.16 2925
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 13329 839
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.93 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16785 648
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 337.74 322.55 4342 16209 5217

                                                                                   SET283-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354687 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17559368 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.72 287.15 4366488 4366488 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 287.15 352081 4366488 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5066.67 4545.19 56486772 56486772 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4545.19 375255 56486772 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.90 174.93 2969
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.07 14225 1060
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.92 7505 776
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.39 20689 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 7377 694
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 338.64 323.42 4347 16233 5220

                                                                                   SET284-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350876 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17497377 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 536.33 479.98 7241090 7241090 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 479.98 340541 7241090 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6383.36 5718.39 58832642 58832642 - 316
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5718.39 349706 58832642 - 316
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.50 167.47 2833
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 14289 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.80 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.96 302.62 4190 16002 5120

                                                                                   SET285-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 373107 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 17575346 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.86 341.79 4918057 4918057 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 341.79 350912 4918057 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5094.71 4553.34 53970233 53970233 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4553.34 349340 53970233 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.96 175.42 2881
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.06 14161 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.36 16657 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 313.73 299.84 4163 16090 5127

SET286-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 374420 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.22 17551141 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 380.47 339.70 4916260 4916260 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 339.70 356529 4916260 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5126.42 4581.17 53821765 53821765 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4581.17 347410 53821765 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1813.02 167.61 2917
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.07 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.90 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.44 295.42 4112 16024 5073

SET287-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 349874 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17590759 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 480.80 430.64 5998867 5998867 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 430.64 327400 5998867 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 5412.58 4847.48 44753580 44753580 - 271
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4847.48 355505 44753580 - 271
   CLIN 1.0 : timeout 1810.23 172.54 2856
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.45 11281 1217
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.79 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.56 19985 977
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 357.59 341.31 4380 18140 5741

SET288-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 353326 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17846969 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 441.94 396.68 6550233 6550233 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 396.68 355030 6550233 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4884.81 4375.72 55827639 55827639 - 244
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4375.72 375103 55827639 - 244
   CLIN 1.0 : timeout 1811.44 178.81 2900
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.35 11025 1113
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.50 8977 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.41 19089 927
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10705 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 380.11 363.92 4619 17521 5615

SET289-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346502 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17538584 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 335.77 301.11 4754332 4754332 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.97 301.11 339097 4754332 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5192.08 4666.87 57331957 57331957 - 257
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4666.87 358947 57331957 - 257
   CLIN 1.0 : timeout 1810.65 171.05 2833
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.78 9233 801
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.17 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 8209 834
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.64 321.72 4337 16204 5218

SET290-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353507 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17906471 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 382.58 343.51 5039931 5039931 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 343.51 357264 5039931 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5147.06 4617.35 65300860 65300860 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4617.35 359265 65300860 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1813.13 167.47 2959
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14289 837
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9489 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11153 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.51 320.76 4332 16183 5202

                                                                                   SET291-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 379173 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.16 17844176 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.03 340.49 5294862 5294862 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 340.49 329002 5294862 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5164.56 4629.10 68302256 68302256 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4629.10 350142 68302256 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.01 180.38 2937
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.97 14225 837
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.95 9425 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10833 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 314.24 299.91 4163 16039 5100

                                                                                   SET292-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 350086 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17603111 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 360.45 323.16 4673050 4673050 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 323.16 326773 4673050 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5660.63 5080.32 37180194 37180194 - 280
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5080.32 346821 37180194 - 280
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.16 163.16 2941
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 13649 838
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.00 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16977 657
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 338.57 323.56 4336 16196 5204

                                                                                   SET293-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348723 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17483755 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 501.34 449.83 6883658 6883658 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 449.83 349022 6883658 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6153.13 5518.59 56566921 56566921 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5518.59 369431 56566921 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.63 170.17 2832
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.71 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 337.29 322.25 4335 16190 5213

                                                                                   SET294-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352982 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17518738 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.31 446.91 6768148 6768148 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 446.91 342672 6768148 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6152.09 5508.77 55937531 55937531 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5508.77 347707 55937531 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.48 169.19 2944
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.90 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 320.36 306.01 4226 16057 5151

                                                                                   SET295-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355056 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 17512661 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 500.98 448.60 6835759 6835759 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 448.60 345476 6835759 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6148.59 5511.73 56047989 56047989 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5511.73 348790 56047989 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.14 164.55 2832
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 14097 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.76 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 321.53 307.36 4226 16055 5151

SET296-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 0.95 287 8 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 35 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 12.99 - 35 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 12.99 - 35 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 12.99 - 35 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 12.99 - 35 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 3.95 0.00 188
   CLIN-E 0.35FM : P 1 67.84 0.05 593 188
   CLIN-E 0.35FS : P 1 67.72 0.02 593 188
   CLIN-E 0.35BM : P 1 67.84 0.06 593 188
   CLIN-E 0.35BS : P 1 67.84 0.11 593 188
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.50 0 188 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 188 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.18 0.08 201 0 0

SET297-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348791 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17539911 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 535.79 478.15 7090041 7090041 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 478.15 335405 7090041 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 6399.20 5740.90 59318367 59318367 - 317
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5740.90 350438 59318367 - 317
   CLIN 1.0 : timeout 1812.69 162.57 3009
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 14097 834
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.64 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.91 322.39 4342 16209 5217

SET298-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347315 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17084034 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.43 444.94 6599088 6599088 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 444.94 348604 6599088 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6138.27 5508.40 57780266 57780266 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5508.40 375257 57780266 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1810.95 169.51 2831
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.90 9169 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16593 669
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 322.15 307.89 4227 16055 5151

SET299-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 343175 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.37 17743949 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.38 446.43 6856613 6856613 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 446.43 353753 6856613 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6143.25 5521.19 57665310 57665310 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5521.19 375641 57665310 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1810.57 168.89 2839
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9489 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16209 654
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 319.96 305.93 4226 16057 5154

SET300-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348774 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17764730 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.81 446.97 6829930 6829930 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 446.97 340750 6829930 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6132.78 5498.12 55840327 55840327 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5498.12 347897 55840327 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1812.79 162.42 3004
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.57 321.77 4227 16055 5154

                                                                                   SET301-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348739 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17650095 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 498.08 446.02 6811564 6811564 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 446.02 341225 6811564 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6134.59 5499.02 57555259 57555259 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5499.02 359548 57555259 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.79 170.53 2831
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.15 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 338.19 323.17 4227 16055 5151

                                                                                   SET302-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 365771 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17750039 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 401.23 359.56 5123582 5123582 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 359.56 339053 5123582 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5207.91 4680.62 65108225 65108225 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4680.62 368097 65108225 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.95 172.48 2898
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.01 14289 1093
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 20817 782
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 363.08 347.00 4398 16330 5275

                                                                                   SET303-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 363256 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 17559486 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.46 341.17 4973091 4973091 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 341.17 361562 4973091 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5160.35 4628.02 64734027 64734027 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4628.02 361905 64734027 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.42 167.78 2886
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.95 14289 1093
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 20817 783
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 360.71 344.66 4364 16269 5245

                                                                                   SET304-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 360024 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.18 16930670 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 420.15 380.42 5709032 5709032 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.21 380.42 377512 5709032 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5141.79 4619.68 71418741 71418741 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4619.68 369749 71418741 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.02 174.16 2946
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.26 14865 1054
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.89 9425 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.57 21585 813
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10577 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.89 318.09 4164 16040 5097

                                                                                   SET305-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 341008 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17479027 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 359.43 321.40 4531151 4531151 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 321.40 313782 4531151 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5580.97 4992.17 36937456 36937456 - 280
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4992.17 352019 36937456 - 280
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.02 169.85 2822
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.87 13777 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9425 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16977 657
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 359.18 343.23 4336 16196 5204

SET306-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345277 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17363059 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 496.39 444.65 6782486 6782486 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.14 444.65 346973 6782486 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6079.89 5440.37 54956093 54956093 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5440.37 348961 54956093 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1810.32 172.65 2833
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 13329 841
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16849 650
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 354.10 338.27 4335 16190 5213

SET307-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345280 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17553068 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.40 448.00 6821510 6821510 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 448.00 343109 6821510 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6069.90 5415.06 53976828 53976828 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5415.06 342583 53976828 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1813.28 163.11 2875
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.88 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.59 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.20 323.12 4226 16057 5151

SET308-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 343578 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17923921 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.88 269.06 4238497 4238497 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 269.06 335767 4238497 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4945.67 4423.86 53009067 53009067 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4423.86 349861 53009067 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1810.61 174.95 2855
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.35 11345 1217
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.61 20177 977
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11153 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.74 322.18 4162 15116 5144

SET309-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345390 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17566038 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.16 269.71 4209561 4209561 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 269.71 336362 4209561 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4956.73 4452.04 53923578 53923578 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4452.04 361155 53923578 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1811.66 168.78 2835
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.87 13329 841
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16849 650
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 353.37 337.58 4331 16181 5203

SET310-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353109 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17562335 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 302.26 271.75 4233268 4233268 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 271.75 334611 4233268 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4964.46 4458.94 53987115 53987115 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4458.94 346035 53987115 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1810.80 175.93 2809
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.79 13329 841
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.60 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16849 650
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 11345 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 352.76 337.19 4331 16181 5203

                                                                                   SET311-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351017 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.26 17548840 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 438.14 392.94 6008261 6008261 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 392.94 340778 6008261 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4942.83 4434.22 53221308 53221308 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4434.22 346652 53221308 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.21 166.71 2911
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.81 14353 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.73 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.14 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.96 321.91 4195 16006 5120

                                                                                   SET312-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348714 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.33 16898954 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.38 285.92 4642130 4642130 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 285.92 324282 4642130 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6342.36 5660.72 58142332 58142332 - 318
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5660.72 344860 58142332 - 318
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.69 174.50 2831
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.79 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.09 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 355.39 339.68 4336 16190 5213

                                                                                   SET313-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 362461 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.35 17216650 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.26 266.83 3973399 3973399 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 266.83 330699 3973399 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6376.55 5705.89 47450885 47450885 - 317
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5705.89 356893 47450885 - 317
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.19 163.65 2868
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.87 13905 1010
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.97 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.54 20177 728
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 10897 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 352.28 336.83 4338 16197 5205

                                                                                   SET314-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350944 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17145466 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.62 285.87 4675853 4675853 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 285.87 328154 4675853 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6418.63 5745.92 60435137 60435137 - 319
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5745.92 353475 60435137 - 319
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.02 175.71 2800
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.82 319.97 4228 16056 5152

                                                                                   SET315-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350916 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17508854 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.31 286.69 4644810 4644810 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 286.69 327158 4644810 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6417.95 5753.91 60436851 60436851 - 319
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5753.91 345254 60436851 - 319
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.64 168.30 2873
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.64 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.15 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.12 318.28 4228 16055 5151

SET316-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350935 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17568860 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.41 446.76 6794054 6794054 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 446.76 343250 6794054 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6095.76 5426.80 53521692 53521692 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5426.80 344283 53521692 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1811.19 169.03 2829
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.72 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.16 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.18 323.25 4229 16056 5152

SET317-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353151 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 16932151 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 342.11 307.37 4841473 4841473 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 307.37 350875 4841473 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4883.91 4375.55 52616159 52616159 - 247
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4375.55 345260 52616159 - 247
   CLIN 1.0 : timeout 1812.49 162.80 3008
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 14353 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.51 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.19 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.17 320.22 4194 16008 5122

SET318-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348950 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 16938498 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 354.99 322.29 4806293 4806293 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 23.94 322.29 375197 4806293 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5838.88 5242.60 50935947 50935947 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5242.60 353569 50935947 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1812.99 162.69 3023
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 339.73 324.58 4232 16063 5156

SET319-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348950 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.98 17497749 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.63 261.81 2131543 2131543 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 261.81 203135 2131543 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5852.82 5255.12 50911507 50911507 - 291
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5255.12 346542 50911507 - 291
   CLIN 1.0 : timeout 1813.99 162.51 3071
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.80 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.49 323.07 4232 16063 5156

SET320-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352269 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.19 16881163 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 438.68 393.35 5861596 5861596 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 393.35 342839 5861596 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5516.71 4942.28 46443195 46443195 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4942.28 345984 46443195 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1813.62 162.60 3073
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.88 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11345 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 341.08 325.90 4234 16063 5156

                                                                                   SET321-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 365612 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17586103 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 420.45 376.77 5324698 5324698 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 376.77 360188 5324698 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5074.45 4552.96 64020386 64020386 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4552.96 359370 64020386 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.28 165.94 2983
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 14289 1092
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.77 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 20817 782
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 11281 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 416.62 400.66 4294 16241 5226

                                                                                   SET322-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 365950 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17609577 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.59 343.12 4949823 4949823 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 343.12 351101 4949823 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5005.57 4475.40 62558060 62558060 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4475.40 345154 62558060 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.07 166.69 2980
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.87 14289 1092
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.65 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 20817 782
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 417.93 401.96 4319 16280 5257

                                                                                   SET323-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 350543 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17825586 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 360.43 323.53 4937817 4937817 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 323.53 355480 4937817 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5655.38 5081.82 39198958 39198958 - 280
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5081.82 376146 39198958 - 280
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1818.43 183.63 3219
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.50 13777 1010
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.82 6097 834
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.73 19729 727
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 9617 695
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.72 284.77 3843 17393 5576

                                                                                   SET324-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 361061 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17521674 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.10 356.65 5095508 5095508 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 356.65 336415 5095508 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5086.75 4549.55 61609433 61609433 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.06 4549.55 345037 61609433 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.77 170.09 2864
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.95 14289 1092
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.36 20689 781
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 357.17 341.10 4362 16275 5246

                                                                                   SET325-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 359843 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 17557711 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 377.20 337.84 4890432 4890432 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 337.84 347385 4890432 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5057.38 4530.14 63200459 63200459 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 4530.14 347985 63200459 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.74 176.89 2886
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.13 14289 1092
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 20689 782
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 355.22 339.43 4352 16243 5238

SET326-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 359515 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.30 17297384 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 418.35 374.80 5306824 5306824 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 374.80 354807 5306824 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 4977.83 4458.92 62338407 62338407 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.44 4458.92 349213 62338407 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1811.93 172.36 2858
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.02 14289 1092
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9489 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 20689 782
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10961 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 409.28 393.27 4289 16238 5223

SET327-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 360288 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17531010 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 381.48 341.34 4933298 4933298 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 341.34 334967 4933298 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5001.66 4473.76 63019100 63019100 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4473.76 354465 63019100 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1809.96 185.87 2802
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.03 14289 1091
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.76 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 20689 781
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10833 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 361.81 345.73 4343 16218 5219

SET328-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 368362 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17608150 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 378.66 339.39 5169873 5169873 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 339.39 336679 5169873 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5099.10 4555.18 64691816 64691816 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4555.18 345559 64691816 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1812.77 173.12 2998
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.16 11665 1280
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.01 7505 777
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 21649 990
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 7377 694
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 361.51 345.37 4375 16333 5261

SET329-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 393557 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 18410370 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 379.74 339.92 4939481 4939481 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 339.92 298691 4939481 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5060.09 4530.98 66888270 66888270 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4530.98 344595 66888270 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1811.06 199.10 2877
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.16 11729 1271
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.95 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 18129 954
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 10321 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 330.34 315.04 4162 16034 5096

SET330-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 369096 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17791917 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 415.01 375.44 5730865 5730865 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.15 375.44 380362 5730865 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5131.74 4598.96 68914418 68914418 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4598.96 354437 68914418 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1812.99 173.83 2937
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.07 14225 837
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.91 9425 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10833 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.25 319.21 4168 16051 5102

                                                                                   SET331-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345252 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17425817 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 500.07 448.17 6832316 6832316 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 448.17 344888 6832316 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6147.06 5510.51 56280956 56280956 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5510.51 350554 56280956 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.48 174.19 2807
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.79 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.61 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16721 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 357.30 341.16 4344 16211 5218

                                                                                   SET332-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 340561 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.18 17511851 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 498.28 446.62 6827711 6827711 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 446.62 341575 6827711 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6156.75 5524.30 58062102 58062102 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5524.30 359480 58062102 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.07 167.03 2972
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.65 9489 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 16657 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 357.28 341.25 4335 16190 5213

                                                                                   SET333-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355828 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.29 17590170 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 353.32 320.45 5136750 5136750 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.21 320.45 386527 5136750 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5087.03 4567.04 56574050 56574050 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4567.04 356868 56574050 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.83 173.41 2823
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.37 11281 1204
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.17 8721 754
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.67 20113 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 348.30 333.31 4231 15258 5232

                                                                                   SET334-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355828 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17904023 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.49 286.77 4651642 4651642 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 286.77 354462 4651642 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5030.29 4514.96 57737331 57737331 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4514.96 375947 57737331 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.59 164.58 2874
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.31 11345 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.71 18705 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 350.61 335.06 4196 15192 5190

                                                                                   SET335-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 342957 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17603412 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 361.08 323.48 4560326 4560326 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 323.48 327532 4560326 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5528.75 4942.36 35745535 35745535 - 280
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4942.36 343063 35745535 - 280
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.28 191.31 2812
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.94 14289 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 24.80 8337 778
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.33 16785 674
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 10769 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 361.88 346.03 4364 16358 5261

SET336-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349041 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17482692 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 362.17 324.62 4672332 4672332 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 324.62 325104 4672332 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5635.30 5055.41 36556338 36556338 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5055.41 346653 36556338 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1810.20 173.97 2839
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.66 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 356.38 340.45 4336 16196 5204

SET337-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351149 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17717072 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 361.48 324.35 4662677 4662677 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 324.35 326328 4662677 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5658.22 5077.64 37039060 37039060 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5077.64 346658 37039060 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1811.18 163.35 2839
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.89 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 354.65 338.65 4336 16198 5204

SET338-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 350734 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17543619 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 417.20 373.31 5019543 5019543 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 373.31 336977 5019543 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5221.00 4676.02 54098396 54098396 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4676.02 358463 54098396 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1810.71 165.70 2840
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.02 14801 1056
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.80 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.35 21585 812
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10705 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 418.39 402.32 4308 16237 5236

SET339-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 362109 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17530341 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 435.86 389.36 6182027 6182027 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 389.36 335553 6182027 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5073.46 4551.12 56652699 56652699 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4551.12 361103 56652699 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1812.80 174.79 2851
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 45.87 10961 1119
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.79 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.15 17169 913
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10641 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 363.82 347.67 4355 16259 5236

SET340-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 361588 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17697438 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 401.90 360.63 5954171 5954171 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 360.63 346849 5954171 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5086.14 4565.76 69701913 69701913 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4565.76 361285 69701913 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1811.51 182.11 2953
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.50 11345 1203
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.99 7569 778
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.58 19601 963
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 7441 696
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.52 323.70 4159 15114 5143

                                                                                   SET341-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 362795 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17402045 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 300.04 268.53 4178486 4178486 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 268.53 357695 4178486 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6397.66 5741.97 49416520 49416520 - 317
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5741.97 373311 49416520 - 317
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.04 164.47 2869
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.93 13905 1011
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.89 9425 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.48 20177 727
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10897 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 358.84 343.01 4337 16196 5204

                                                                                   SET342-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 352128 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17574428 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 440.42 395.18 5997610 5997610 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 395.18 348474 5997610 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4997.56 4486.91 53970177 53970177 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4486.91 353429 53970177 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.19 177.95 2829
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.79 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.03 8977 759
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11345 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 337.64 322.44 4230 16060 5153

                                                                                   SET343-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355130 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17253674 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.43 447.07 6739854 6739854 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 447.07 343400 6739854 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6044.87 5399.22 54259230 54259230 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5399.22 350526 54259230 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.11 166.49 2831
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.39 14033 832
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.05 9041 761
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 16593 665
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10833 672
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 344.06 328.50 4227 16055 5151

                                                                                   SET344-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 364875 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17608923 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 379.53 340.47 5355050 5355050 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 340.47 348418 5355050 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4991.24 4476.91 66488136 66488136 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4476.91 360174 66488136 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.02 180.27 2860
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 14289 1082
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.92 9041 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.46 20689 774
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.22 10641 671
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 361.79 345.78 4349 16242 5225

                                                                                   SET345-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 364628 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17642444 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.01 340.96 5059157 5059157 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 340.96 360744 5059157 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5011.58 4487.61 64932446 64932446 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4487.61 373650 64932446 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.01 167.01 2925
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14289 1092
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9489 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.48 20689 774
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10641 673
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 358.32 342.57 4350 16240 5225

SET346-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 438515 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.26 16912107 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 380.94 341.59 5326867 5326867 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 341.59 350720 5326867 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4942.44 4414.00 65528579 65528579 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4414.00 340892 65528579 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1811.63 182.28 2928
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.09 12369 1325
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.00 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 16657 1114
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 9681 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 362.12 346.06 4356 16292 5239

SET347-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347908 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17485452 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 360.21 322.91 4683617 4683617 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 322.91 322668 4683617 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5636.10 5055.14 36507394 36507394 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5055.14 347480 36507394 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1812.45 163.11 2981
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 13841 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.14 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16849 653
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 10961 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 356.78 340.74 4336 16196 5204

SET348-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348844 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17549025 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.38 447.86 6845838 6845838 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 447.86 343417 6845838 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6130.14 5501.63 56266000 56266000 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5501.63 358027 56266000 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1813.82 162.74 3083
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 13073 837
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.71 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 16721 644
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 358.04 342.00 4335 16190 5213

SET349-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348745 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17721556 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 359.98 322.91 4453595 4453595 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 322.91 316590 4453595 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5645.01 5064.68 36716576 36716576 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5064.68 346563 36716576 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1813.93 163.59 2986
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.79 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.18 8657 754
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16593 665
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 357.82 342.22 4328 16168 5200

SET350-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354548 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.24 17826589 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 297.88 265.58 3815129 3815129 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 265.58 340569 3815129 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5813.45 5214.70 40961525 40961525 - 288
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5214.70 367982 40961525 - 288
   CLIN 1.0 : timeout 1810.98 184.21 2941
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.04 13393 1010
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 25.57 6033 824
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.52 19601 724
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 9553 690
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 351.57 335.75 4297 16167 5178

                                                                                   SET351-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 355926 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.29 17513172 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 500.53 449.61 6901509 6901509 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 449.61 349167 6901509 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6128.75 5490.23 57139995 57139995 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5490.23 351941 57139995 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.51 173.33 2944
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.14 14225 1057
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.59 7377 774
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.48 20625 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 7313 691
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 361.16 345.45 4344 16218 5217

                                                                                   SET352-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 370787 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.33 16908475 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 501.81 449.36 6792395 6792395 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 449.36 362246 6792395 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6129.22 5488.82 57922540 57922540 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5488.82 362508 57922540 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.49 174.47 2875
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.29 14033 832
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.12 9169 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.38 16657 670
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10769 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 326.23 311.39 4108 16019 5073

                                                                                   SET353-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 363530 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17684262 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.95 304.33 4817101 4817101 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.34 304.33 347296 4817101 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5018.40 4499.37 64558447 64558447 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4499.37 354501 64558447 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.84 168.24 2902
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.14 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.95 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.47 16657 667
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10897 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.09 317.03 4161 16052 5104

                                                                                   SET354-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 367846 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.18 17772405 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 501.87 448.91 6663704 6663704 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 448.91 339866 6663704 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6131.10 5488.78 58371974 58371974 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5488.78 362768 58371974 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.53 176.91 2871
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 14161 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.96 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 326.56 311.73 4112 16025 5072

                                                                                   SET355-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 377666 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.18 17636712 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 440.86 394.81 6197984 6197984 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 394.81 335179 6197984 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5036.71 4533.40 57354997 57354997 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4533.40 369485 57354997 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.68 177.57 2900
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 11729 1273
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.77 9425 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.59 18129 952
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10513 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 359.90 343.96 4341 16244 5221

SET356-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345313 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17586956 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 442.88 397.91 6214949 6214949 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 397.91 354948 6214949 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4971.98 4455.78 53614117 53614117 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4455.78 351077 53614117 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1813.07 164.77 3012
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.07 13649 825
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.02 9169 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.39 16721 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10961 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 356.34 340.33 4329 16181 5201

SET357-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345265 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17521089 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.48 447.67 6817570 6817570 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 447.67 342594 6817570 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6091.90 5432.68 53282154 53282154 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5432.68 341332 53282154 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1811.21 163.21 2896
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 14161 834
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.12 9169 766
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.42 16593 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10897 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 357.94 341.94 4336 16191 5214

SET358-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352984 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17517312 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.88 446.40 6807466 6807466 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 446.40 351624 6807466 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6070.03 5430.49 55290682 55290682 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5430.49 357262 55290682 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1812.68 163.12 3008
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.22 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.90 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.35 16593 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.20 10897 676
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 340.44 325.21 4226 16057 5151

SET359-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351089 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17525052 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 459.95 412.78 6269644 6269644 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 412.78 335304 6269644 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 4997.58 4471.00 52706020 52706020 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4471.00 345132 52706020 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1814.07 163.73 3018
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.93 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.91 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.81 320.81 4192 16006 5120

SET360-6 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347413 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17533008 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.37 288.32 4497671 4497671 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 288.32 335442 4497671 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5052.26 4535.66 54243666 54243666 - 253
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4535.66 355467 54243666 - 253
   CLIN 1.0 : timeout 1813.76 163.72 3010
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.90 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.76 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 16337 657
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 358.25 342.32 4330 16185 5201

                                                                                   SET361-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345426 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17586657 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 375.61 340.40 5265627 5265627 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.28 340.40 375692 5265627 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4955.27 4452.36 53364368 53364368 - 246
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4452.36 349580 53364368 - 246
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.88 164.06 3023
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.75 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16721 675
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 11345 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 359.71 344.01 4330 16181 5201

                                                                                   SET362-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 352621 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.19 17689124 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 353.23 320.43 5122358 5122358 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.18 320.43 387023 5122358 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5075.91 4568.99 58064183 58064183 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4568.99 371778 58064183 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.67 164.72 3008
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.24 11345 1217
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.81 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.60 20177 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11153 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 341.35 326.45 4161 15116 5144

                                                                                   SET363-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 362109 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.23 17109086 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 489.07 443.93 7067035 7067035 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 24.45 443.93 387707 7067035 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4993.43 4490.77 57581239 57581239 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4490.77 379607 57581239 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.27 167.18 2967
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 45.98 10961 1115
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.35 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.32 17105 913
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10705 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 363.97 348.08 4354 16259 5236

                                                                                   SET364-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 359295 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17736938 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 378.96 339.64 5489130 5489130 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 339.64 328354 5489130 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4980.16 4451.60 66091507 66091507 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4451.60 344154 66091507 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.17 171.82 2985
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.64 11345 1207
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.09 7505 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.54 19601 963
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 7185 690
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 339.94 325.22 4159 15114 5142

                                                                                   SET365-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 352585 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.25 17521692 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.34 287.39 4605613 4605613 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 287.39 347319 4605613 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5036.35 4521.17 57789637 57789637 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4521.17 378705 57789637 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.47 164.14 2997
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.25 11281 1198
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.45 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.66 19985 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 10769 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 339.39 324.45 4162 15116 5144

SET366-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 352098 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.17 17268924 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 420.41 377.53 5428498 5428498 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 377.53 302383 5428498 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5036.90 4519.01 63498599 63498599 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4519.01 352232 63498599 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1811.10 165.71 2835
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.63 12369 842
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.88 8849 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 16529 631
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 9553 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 360.88 345.36 4124 15939 5036

SET367-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 348825 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17361491 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.26 303.49 4493364 4493364 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 303.49 346325 4493364 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5339.45 4781.40 45252890 45252890 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4781.40 351020 45252890 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1812.05 177.58 2939
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.01 11.94 13649 846
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 24.70 6289 827
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16849 655
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 9937 690
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 368.69 352.14 4391 16441 5266

SET368-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348035 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.21 17384012 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.34 448.84 6850626 6850626 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 448.84 343602 6850626 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6073.40 5443.87 55906394 55906394 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5443.87 358851 55906394 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1810.96 170.54 2833
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.98 13329 841
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 16785 650
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 361.33 345.41 4334 16190 5213

SET369-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 358406 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17603509 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.32 448.93 6876688 6876688 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 448.93 351837 6876688 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6153.74 5510.53 57253254 57253254 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5510.53 353198 57253254 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1811.82 179.99 2925
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.15 14225 1065
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.70 7569 777
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 20689 768
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 7569 697
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 342.65 327.31 4236 16083 5163

SET370-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348921 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17582037 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 440.90 395.90 5900345 5900345 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 395.90 345693 5900345 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5627.65 5068.49 48933343 48933343 - 279
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5068.49 366604 48933343 - 279
   CLIN 1.0 : timeout 1810.30 171.69 2833
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.44 13969 831
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.58 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10897 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 340.63 325.65 4192 16007 5121

                                                                                   SET373-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352965 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.31 17225681 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 502.50 451.22 6838383 6838383 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 451.22 346919 6838383 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6085.93 5433.11 54270615 54270615 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5433.11 345937 54270615 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.51 171.33 2831
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.80 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 344.81 329.57 4225 16055 5151

                                                                                   SET374-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 370754 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.30 17697669 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 373.67 334.71 5164305 5164305 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 334.71 343928 5164305 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5101.52 4571.69 67490908 67490908 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4571.69 380474 67490908 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.40 178.66 2920
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.32 11217 1369
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.96 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.48 21457 1016
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10705 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 369.80 353.45 4365 16317 5242

                                                                                   SET375-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 364010 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17660486 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 377.90 336.69 4808662 4808662 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 336.69 315182 4808662 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5082.49 4536.75 64053106 64053106 - 255
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4536.75 345277 64053106 - 255
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.59 171.69 2934
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.41 11217 1369
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.03 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.53 21457 1017
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10705 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 365.61 349.38 4365 16317 5242

                                                                                   SET376-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 400326 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17604813 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.37 340.76 5072805 5072805 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 340.76 333571 5072805 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5053.61 4534.72 65078846 65078846 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4534.72 353305 65078846 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.19 172.22 2934
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.31 11729 1266
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.05 9425 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.54 16081 1093
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 10513 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 371.85 355.64 4364 16288 5246

                                                                                   SET377-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 392519 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.30 17664051 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 376.56 337.09 5063016 5063016 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 337.09 341572 5063016 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5017.81 4496.46 64892175 64892175 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4496.46 357529 64892175 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.79 166.63 2950
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.10 14289 1088
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.92 8849 760
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 20689 779
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10257 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 368.76 352.62 4353 16278 5233

SET378-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353071 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17517687 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 441.02 396.24 6119003 6119003 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 396.24 347898 6119003 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5037.67 4524.34 55039327 55039327 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4524.34 351042 55039327 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1813.94 163.46 3024
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.24 13009 837
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.13 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16785 646
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11281 677
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 342.01 326.86 4191 16007 5121

SET379-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 351784 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17591604 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 299.39 268.56 4297159 4297159 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 268.56 336659 4297159 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5010.92 4494.59 54908316 54908316 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4494.59 357594 54908316 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1811.23 173.21 2838
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.01 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.95 9361 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.47 16657 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10961 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 363.84 347.75 4322 16216 5212

SET380-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351108 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.00 17682748 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.45 286.88 4526834 4526834 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 286.88 348923 4526834 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5166.70 4643.92 56769020 56769020 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4643.92 346056 56769020 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1810.95 165.01 2833
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.10 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.14 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.33 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.66 8337 795
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 363.00 347.31 4340 16202 5217

SET381-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349342 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17638723 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 442.28 397.24 6344591 6344591 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 397.24 351158 6344591 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4873.03 4372.61 53432863 53432863 - 244
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4372.61 357200 53432863 - 244
   CLIN 1.0 : timeout 1811.06 173.34 2824
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.09 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.72 9425 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.97 284.10 3790 16669 5419

SET382-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 351761 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17582663 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.36 449.46 6967249 6967249 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 449.46 352095 6967249 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6163.74 5519.66 57034860 57034860 - 306
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5519.66 360720 57034860 - 306
   CLIN 1.0 : timeout 1811.32 168.52 2868
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.82 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.43 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.47 283.55 3806 17176 5477

                                                                                   SET383-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348963 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17597912 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 441.51 396.73 6104339 6104339 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 396.73 346456 6104339 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4999.53 4491.30 54307261 54307261 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4491.30 353765 54307261 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.18 169.69 2832
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.10 14161 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.76 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.31 317.10 4086 15873 5014

                                                                                   SET384-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351011 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17448754 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.94 285.06 4639667 4639667 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 285.06 323715 4639667 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6309.61 5629.85 57838759 57838759 - 317
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5629.85 339745 57838759 - 317
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.83 163.96 2889
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.02 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.98 9425 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.33 16593 670
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 368.87 353.00 4336 16191 5214

                                                                                   SET385-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347379 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17503362 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 497.73 446.13 6839830 6839830 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 446.13 345712 6839830 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6123.11 5482.93 55377888 55377888 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5482.93 349420 55377888 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.85 170.51 2832
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.00 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.86 9425 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.41 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 364.42 348.32 4335 16190 5213

                                                                                   SET386-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 343658 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17680732 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 36.96 4.72 52176 52176 9 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 2.31 4.72 3261 52176 9 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 10 545.28 16.61 184576 184576 9 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 10 2.13 16.61 721 184576 9 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.14 185.91 2931
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.10 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.35 8209 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.38 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 7889 810
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 6.46 5.68 791 1981 1230

                                                                                   SET387-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 378507 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.32 17585740 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 379.48 339.83 4898010 4898010 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 339.83 354928 4898010 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5164.25 4631.05 64310387 64310387 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4631.05 359027 64310387 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.91 177.45 2870
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.81 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.01 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.41 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 375.56 359.19 4377 16332 5262

SET388-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 381075 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17677522 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 398.82 356.94 5094501 5094501 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 356.94 333995 5094501 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5151.85 4608.91 62425643 62425643 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4608.91 357826 62425643 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1812.20 166.87 2897
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.06 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.89 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.46 16657 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11089 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 350.36 334.48 4273 16200 5201

SET389-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 379703 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17764042 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 384.23 344.80 4959338 4959338 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 344.80 361562 4959338 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5164.05 4633.89 65935506 65935506 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4633.89 368284 65935506 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1811.56 175.30 2869
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.97 14033 832
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.19 9041 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 16657 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 374.86 359.06 4376 16330 5261

SET390-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 379894 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 17556470 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 402.14 360.23 5118997 5118997 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 360.23 334825 5118997 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5191.98 4648.26 62834420 62834420 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4648.26 356666 62834420 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1811.41 174.35 2897
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.01 14097 833
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.35 8721 756
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 16657 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 351.67 336.14 4264 16162 5191

SET391-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 371747 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.27 17679587 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 402.53 359.89 5473699 5473699 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 359.89 331104 5473699 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5202.34 4651.78 69271055 69271055 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4651.78 360453 69271055 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1812.23 197.14 2923
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.66 13905 831
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.69 8721 760
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.73 16337 660
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10513 671
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 329.12 313.91 4108 16074 5070

SET392-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 344479 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17552794 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.53 304.10 4608950 4608950 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 304.10 328210 4608950 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4996.24 4474.80 51022164 51022164 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4474.80 360344 51022164 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1813.04 163.45 2904
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.20 14097 833
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16529 665
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10641 665
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 366.33 350.24 4342 16209 5217

                                                                                   SET393-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346571 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17506421 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 342.91 307.70 4606328 4606328 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 307.70 323120 4606328 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4985.42 4452.92 49470405 49470405 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4452.92 344556 49470405 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.85 170.38 2832
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.95 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.81 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 369.35 353.50 4342 16209 5217

                                                                                   SET394-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348820 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17579421 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 316.82 263.24 2400814 2400814 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.11 263.24 310141 2400814 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4990.52 4478.06 53378638 53378638 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4478.06 351627 53378638 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.95 170.25 2852
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.04 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.84 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 374.22 356.80 4102 16949 5442

                                                                                   SET395-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17525107 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 503.32 451.06 6876702 6876702 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 451.06 344141 6876702 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6099.49 5459.28 55690074 55690074 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5459.28 349592 55690074 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.77 171.69 2831
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.90 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.86 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.38 16721 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 351.27 335.99 4227 16057 5151

                                                                                   SET396-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351158 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17535244 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 400.99 360.09 5616221 5616221 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 360.09 348169 5616221 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5191.93 4656.13 55837696 55837696 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.09 4656.13 341866 55837696 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.87 162.54 2880
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.03 13393 840
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.86 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.35 16785 648
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 10961 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 364.13 348.44 4333 16185 5203

                                                                                   SET397-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353111 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17558324 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 301.02 270.33 4176623 4176623 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 270.33 349992 4176623 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5037.47 4528.03 54699268 54699268 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4528.03 352995 54699268 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.06 172.09 2833
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.04 13265 840
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.94 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 16785 647
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 366.30 350.58 4331 16181 5203

SET398-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17523737 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.85 303.98 4501681 4501681 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 303.98 326705 4501681 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5422.79 4857.31 55507212 55507212 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.51 4857.31 361120 55507212 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1810.78 170.83 2836
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.94 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.77 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 349.94 334.69 4226 16057 5151

SET399-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350190 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.62 17779579 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 400.85 359.10 5100692 5100692 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 359.10 332547 5100692 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6268.79 5602.70 54696400 54696400 - 314
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5602.70 343129 54696400 - 314
   CLIN 1.0 : timeout 1810.70 169.51 2840
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.97 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.93 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 371.22 355.06 4336 16196 5204

SET400-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350190 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17465063 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 442.93 401.05 5556111 5556111 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 22.64 401.05 354670 5556111 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 6266.26 5610.40 55809613 55809613 - 314
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5610.40 344195 55809613 - 314
   CLIN 1.0 : timeout 1812.51 162.65 3007
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.06 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.18 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 16721 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.42 320.55 4336 16196 5204

SET401-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346600 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.34 17520943 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.80 302.61 4443198 4443198 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 302.61 320384 4443198 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5047.39 4524.00 51250307 51250307 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4524.00 369119 51250307 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1813.51 162.85 3046
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.85 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.16 9105 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 16721 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.60 297.52 4192 16002 5120

SET402-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347364 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.16 17472307 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.39 303.99 4495740 4495740 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 303.99 330585 4495740 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5038.08 4501.97 50175530 50175530 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4501.97 379356 50175530 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1813.44 163.16 3057
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.25 14097 833
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.25 9105 763
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.55 16593 667
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10897 675
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.34 302.27 4227 16057 5154

                                                                                   SET403-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 351745 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17590885 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 361.00 323.41 5189046 5189046 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 323.41 331417 5189046 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5040.25 4508.31 55159955 55159955 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4508.31 359312 55159955 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.79 164.47 3009
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.20 14033 832
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.09 9233 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.54 16593 667
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10833 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 338.99 324.19 4367 16262 5248

                                                                                   SET404-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 351582 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17585936 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 441.68 400.70 6198820 6198820 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.22 400.70 384428 6198820 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5206.32 4675.67 57255217 57255217 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4675.67 359013 57255217 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.72 164.49 3005
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.91 11281 1202
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.10 9297 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.03 18961 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 10833 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 325.48 311.62 4232 15258 5232

                                                                                   SET405-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 352160 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17649538 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 394.01 352.94 5502006 5502006 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.90 352.94 341406 5502006 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5165.97 4634.44 56813552 56813552 - 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4634.44 359442 56813552 - 258
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.76 163.63 3012
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 20.11 11281 1202
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.14 9297 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.93 18961 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10833 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 325.51 311.54 4232 15258 5232

                                                                                   SET406-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 353779 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17607663 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.60 358.42 5488136 5488136 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 358.42 350728 5488136 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5261.16 4702.88 55882849 55882849 - 264
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4702.88 351892 55882849 - 264
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.52 164.53 2997
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 20.14 11281 1201
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.11 9233 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.67 19281 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10897 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.65 302.87 4151 15162 5163

                                                                                   SET407-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 351246 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17555053 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.17 356.81 5390390 5390390 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 356.81 328595 5390390 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5192.02 4660.40 57106192 57106192 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4660.40 357447 57106192 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.79 163.94 3015
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 20.16 11281 1189
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.14 9425 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 12.62 19473 977
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 10897 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 386.68 373.02 3921 15121 5126

SET408-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347330 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.29 17517250 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 535.57 478.81 7206430 7206430 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 478.81 346902 7206430 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 6474.36 5802.33 61712439 61712439 - 322
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5802.33 376281 61712439 - 322
   CLIN 1.0 : timeout 1813.23 163.70 2974
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.18 14097 833
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.04 9105 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.44 16593 668
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10897 676
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.15 301.96 4226 16057 5151

SET409-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4853 368915 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17582277 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 379.09 340.06 5054998 5054998 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 340.06 348437 5054998 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5014.28 4498.06 65512519 65512519 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4498.06 357604 65512519 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1812.21 166.89 2952
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.98 14865 1034
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.13 9169 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.85 21521 809
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10513 670
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 337.38 322.50 4362 16304 5245

SET410-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 350628 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17565307 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 401.94 360.44 5400538 5400538 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 360.44 343364 5400538 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 5203.73 4666.51 67164565 67164565 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4666.51 350107 67164565 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1811.95 174.99 3006
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.58 11601 1273
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.26 7313 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.51 21585 980
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 7185 685
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.36 323.05 4365 16288 5251

SET411-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 62.99 4087 15261 4 4
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17642275 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 341.77 307.25 4826578 4826578 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 307.25 353883 4826578 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5017.19 4501.03 65898513 65898513 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4501.03 376673 65898513 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1813.02 167.05 2964
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.60 10257 775
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.03 9169 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.17 17361 612
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 10321 673
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 224.60 1 238 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 180.45 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.51 1.21 367 912 438

SET412-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 387694 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.59 17948128 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 498.15 445.01 6661613 6661613 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 445.01 340372 6661613 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6072.53 5440.09 53014060 53014060 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5440.09 354425 53014060 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1812.27 166.66 2961
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.12 14865 1029
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.17 9297 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.97 21585 807
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10769 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 387.53 370.57 4432 17282 5484

                                                                                   SET413-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4342 282280 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17817001 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 378.54 339.38 5007845 5007845 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.31 339.38 324068 5007845 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5121.22 4589.37 65150301 65150301 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4589.37 361293 65150301 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.60 185.72 3098
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.13 11665 1226
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 22.87 6545 852
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.73 19601 967
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 6609 689
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.98 287.91 4039 18865 5712

                                                                                   SET414-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348680 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17524392 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 342.98 307.18 4508062 4508062 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 307.18 324786 4508062 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4988.34 4462.25 49877683 49877683 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4462.25 360424 49877683 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.66 163.09 3008
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.06 14097 833
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.21 9041 761
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.41 16593 668
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 10897 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.74 301.66 4227 16057 5151

                                                                                   SET415-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 365941 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17702928 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 377.04 340.81 4812942 4812942 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.29 340.81 381611 4812942 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5047.24 4518.45 51864489 51864489 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4518.45 362997 51864489 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.47 167.64 2947
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 14225 1082
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.20 9105 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.53 20689 774
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10705 672
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 390.68 375.64 4328 16320 5277

                                                                                   SET416-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 341468 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17374610 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 463.26 414.70 5550385 5550385 - 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 414.70 354914 5550385 - 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5214.33 4651.60 52727561 52727561 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4651.60 348327 52727561 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.67 163.66 3015
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.27 14801 1027
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.44 8913 759
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.83 21457 806
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10321 670
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 383.77 368.70 4276 16212 5224

                                                                                   SET417-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 333189 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17250408 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.02 287.14 4496956 4496956 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 287.14 344819 4496956 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5114.10 4592.17 56256535 56256535 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4592.17 344247 56256535 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.65 162.95 3052
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.28 13969 831
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.42 8913 761
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.53 16593 665
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.91 8337 790
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.39 316.58 4348 16212 5223

SET418-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 342239 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17602251 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 317.65 284.67 4179280 4179280 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.22 284.67 318768 4179280 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6099.34 5479.31 57482075 57482075 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5479.31 377903 57482075 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1813.59 163.35 3056
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.32 13969 831
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.44 8977 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.53 16593 666
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.91 8337 787
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 336.03 320.75 4376 16252 5236

SET419-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 371498 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17659313 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.52 286.59 4283521 4283521 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.34 286.59 354953 4283521 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5193.65 4644.04 55665865 55665865 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4644.04 345556 55665865 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1811.61 168.31 2920
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.50 13905 831
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.27 9105 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.64 16529 665
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 10769 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 304.10 290.28 4114 16027 5073

SET420-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 354231 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.37 17368662 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 537.74 480.20 7326668 7326668 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 480.20 341735 7326668 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 6447.51 5762.79 61025534 61025534 - 322
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5762.79 352533 61025534 - 322
   CLIN 1.0 : timeout 1811.84 170.45 2973
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.38 14225 1044
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.48 7313 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.51 20625 761
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 7313 686
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 318.06 303.75 4245 16085 5162

SET421-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348636 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17278352 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 319.70 287.15 4223672 4223672 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 287.15 319098 4223672 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6151.17 5534.96 57372954 57372954 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5534.96 364940 57372954 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1813.69 163.35 3043
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.34 12945 838
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.59 8913 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.65 21521 875
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 8593 817
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.83 316.81 4329 16181 5202

SET422-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 360558 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.17 17569159 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.03 287.48 4332273 4332273 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 287.48 353693 4332273 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5189.16 4641.60 55921444 55921444 - 260
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4641.60 355745 55921444 - 260
   CLIN 1.0 : timeout 1811.91 171.76 2974
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.50 14225 1048
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.10 7313 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.46 20561 760
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 7249 684
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 316.42 302.30 4237 16077 5161

                                                                                   SET423-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352998 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.27 17500479 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 542.82 486.09 7324173 7324173 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 486.09 358637 7324173 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6444.65 5767.30 59896648 59896648 - 322
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5767.30 358537 59896648 - 322
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.66 163.79 3069
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 14033 832
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.31 8977 760
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.45 16529 665
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 10833 673
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 316.15 301.98 4227 16058 5152

                                                                                   SET424-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 377578 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17567247 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 503.50 450.96 6920213 6920213 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 450.96 360927 6920213 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6154.79 5512.53 57020469 57020469 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5512.53 349905 57020469 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.92 167.67 2940
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.47 11729 1254
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.10 9105 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.65 17425 952
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10449 671
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.62 319.72 4343 16224 5222

                                                                                   SET425-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4470 360525 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17621374 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 493.36 439.85 7065474 7065474 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 439.85 344406 7065474 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6065.77 5417.27 58990606 58990606 - 303
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5417.27 355039 58990606 - 303
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.25 187.68 3055
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 76.13 15057 1096
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 7.86 9425 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.85 17553 936
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10513 672
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.65 292.63 4123 16110 5094

                                                                                   SET426-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 349987 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17544754 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 418.51 376.19 5308463 5308463 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 376.19 363148 5308463 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5009.11 4496.78 61766508 61766508 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4496.78 359437 61766508 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.49 165.12 3010
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.50 13777 828
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.47 8849 778
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 32.67 19793 780
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 46.03 11985 813
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.75 319.04 4339 16217 5217

                                                                                   SET427-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 347895 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.21 17590721 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 419.96 377.53 5323910 5323910 - 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 377.53 346424 5323910 - 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5033.76 4510.52 61528785 61528785 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4510.52 406569 61528785 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.95 162.83 3021
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.34 14033 833
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.27 9105 788
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 33.30 19665 776
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 46.19 11985 829
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.25 318.46 4339 16213 5217

SET428-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 350042 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17771501 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.75 450.90 6764228 6764228 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 450.90 353842 6764228 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6100.47 5481.30 57508337 57508337 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5481.30 359952 57508337 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1811.49 179.23 2982
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 13777 840
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.00 8273 805
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 32.57 19537 780
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 47.74 12817 849
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 330.74 315.95 4337 16218 5215

SET429-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 348789 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17625459 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 495.89 443.15 6431944 6431944 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 443.15 341544 6431944 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6188.48 5559.84 59998674 59998674 - 310
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5559.84 372525 59998674 - 310
   CLIN 1.0 : timeout 1812.70 163.20 3013
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.46 13073 1083
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 7.71 9489 801
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.48 16593 668
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 29.49 11281 841
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.04 319.08 4336 16196 5214

SET430-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 363713 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 18751240 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.58 447.19 6185494 6185494 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 447.19 343679 6185494 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6141.56 5470.65 50463043 50463043 - 306
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5470.65 352200 50463043 - 306
   CLIN 1.0 : timeout 1811.33 172.88 2947
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.49 11409 1237
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 7.67 9489 800
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.48 20817 778
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10769 676
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 390.32 375.25 4331 16309 5273

SET431-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 346369 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.56 17773411 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.16 450.09 6746578 6746578 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 450.09 346200 6746578 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6230.91 5595.35 60418541 60418541 - 315
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5595.35 369997 60418541 - 315
   CLIN 1.0 : timeout 1813.89 163.68 3007
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 23.77 11025 1152
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 7.74 9425 825
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.57 16529 667
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 35.09 13393 866
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 333.27 318.48 4337 16196 5216

SET432-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 375091 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 18844746 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 497.82 445.31 7016323 7016323 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 445.31 345639 7016323 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 5999.78 5342.92 57884730 57884730 - 303
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5342.92 357935 57884730 - 303
   CLIN 1.0 : timeout 1810.04 174.93 2777
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 70.91 14417 1072
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.67 8913 786
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.15 18001 934
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10577 673
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 342.30 327.03 4379 16405 5270

                                                                                   SET433-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 348793 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17587502 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 378.12 342.77 4922624 4922624 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 24.46 342.77 378773 4922624 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5053.81 4446.03 54458892 54458892 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.17 4446.03 341898 54458892 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.95 164.41 2968
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 33.69 13009 997
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.99 9169 791
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.90 16849 1027
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 8209 803
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 380.03 363.78 4606 17441 5609

                                                                                   SET434-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 353044 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17623150 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.13 303.96 4508490 4508490 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 303.96 352456 4508490 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5159.40 4626.49 63582426 63582426 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4626.49 353708 63582426 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.87 164.73 2955
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 34.37 12945 997
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.12 9041 786
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.62 17169 1027
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 8209 804
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 379.35 363.23 4606 17437 5609

                                                                                   SET435-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 349296 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17852279 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.42 288.46 4364981 4364981 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 288.46 321990 4364981 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6154.38 5524.02 57505315 57505315 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5524.02 354888 57505315 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.33 179.98 2980
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 34.91 12689 1002
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.78 8273 805
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.03 16593 1035
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 8209 825
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 376.00 359.73 4605 17446 5608

                                                                                   SET436-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 360254 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17642111 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.26 288.59 4240941 4240941 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 288.59 325272 4240941 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6248.60 5620.88 59163789 59163789 - 310
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5620.88 364232 59163789 - 310
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.71 164.44 3030
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.64 12945 1051
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.26 8849 784
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.52 16529 667
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.21 8657 825
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.29 316.74 4338 16210 5218

                                                                                   SET437-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 360254 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17631692 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.33 287.65 4221041 4221041 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 287.65 322288 4221041 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6138.55 5510.00 58482578 58482578 - 310
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5510.00 364679 58482578 - 310
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.62 164.83 3026
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.16 13905 1051
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.56 9105 793
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 16593 669
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 8721 828
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.37 316.30 4338 16210 5218

SET438-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 370123 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 18839176 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.30 446.05 6120249 6120249 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 446.05 348044 6120249 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6163.91 5505.07 51944770 51944770 - 306
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5505.07 350185 51944770 - 306
   CLIN 1.0 : timeout 1811.45 173.84 2969
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.59 11345 1219
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.01 9169 794
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.45 20817 780
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10833 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 389.43 374.15 4331 16309 5273

SET439-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 353294 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17614841 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.85 288.41 3509629 3509629 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 288.41 317062 3509629 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6212.45 5583.04 56336508 56336508 - 308
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5583.04 361085 56336508 - 308
   CLIN 1.0 : timeout 1812.42 170.27 3010
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.59 13457 771
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 6.95 10001 712
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.35 19601 776
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 8593 773
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.84 287.80 4118 15904 5033

SET440-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 352409 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17621273 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.08 287.08 4224263 4224263 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 287.08 319274 4224263 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6257.26 5622.32 58051588 58051588 - 310
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5622.32 355760 58051588 - 310
   CLIN 1.0 : timeout 1812.59 164.97 3001
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.09 13969 1051
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.31 9041 791
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 16593 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 20.82 8465 824
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.46 316.67 4339 16211 5219

SET441-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 357665 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 16923507 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 321.58 288.62 4247445 4247445 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 288.62 327374 4247445 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6359.35 5707.79 59598215 59598215 - 315
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5707.79 347279 59598215 - 315
   CLIN 1.0 : timeout 1812.99 167.05 2979
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.45 11025 1157
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.51 8849 812
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.55 16529 668
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 7953 844
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 333.28 318.62 4337 16194 5213

SET442-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 364367 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17563651 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.94 450.19 6953403 6953403 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 450.19 346684 6953403 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6177.55 5543.91 57306665 57306665 - 306
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5543.91 357961 57306665 - 306
   CLIN 1.0 : timeout 1812.76 165.10 3002
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.28 12753 1051
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.75 9169 792
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 16593 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11153 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.47 319.38 4332 16178 5201

                                                                                   SET443-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 353153 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17658750 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.27 288.54 4243136 4243136 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 288.54 328559 4243136 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6282.46 5611.41 56733301 56733301 - 315
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5611.41 333693 56733301 - 315
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.85 166.95 2970
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.28 11025 1161
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.36 8913 813
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 16593 669
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 24.80 8721 833
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.19 319.15 4337 16195 5220

                                                                                   SET444-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 362046 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 19163851 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.26 285.93 4228584 4228584 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 285.93 328133 4228584 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6241.04 5574.92 57358368 57358368 - 315
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5574.92 346097 57358368 - 315
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.80 182.10 2930
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.50 11089 1156
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.89 8593 817
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.55 16657 670
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 7697 842
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 402.82 387.42 4353 16474 5323

                                                                                   SET445-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 360099 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17503710 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 379.96 339.58 4755566 4755566 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 339.58 336527 4755566 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5013.33 4494.07 63640389 63640389 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4494.07 353648 63640389 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.43 164.43 2994
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.25 13777 1052
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.17 9041 791
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.81 21521 811
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 10449 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 381.98 367.10 4274 16203 5220

                                                                                   SET446-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 358335 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17619071 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 317.76 284.22 4142777 4142777 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 284.22 315525 4142777 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6132.38 5518.14 58633749 58633749 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5518.14 362617 58633749 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.67 170.80 2973
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.27 14225 1060
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.98 7377 777
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.45 20625 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 26.45 8913 811
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.61 316.64 4353 16252 5236

                                                                                   SET447-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 353882 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17597900 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 495.78 442.82 6914877 6914877 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 442.82 342102 6914877 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6174.08 5530.57 56966478 56966478 - 306
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5530.57 355115 56966478 - 306
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.92 165.96 2963
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 20.74 11153 1173
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.09 9233 794
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.79 19601 978
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 11025 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.11 283.96 3942 17895 5769

SET448-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 351702 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 19008782 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.08 286.23 4770270 4770270 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 286.23 336070 4770270 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6405.97 5730.98 61220300 61220300 - 319
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5730.98 364403 61220300 - 319
   CLIN 1.0 : timeout 1811.07 167.68 2897
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 20.79 11153 1174
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.21 8977 787
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.84 19089 979
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10897 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.69 283.56 3937 17867 5703

SET449-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 360281 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17616982 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 380.41 340.62 5046365 5046365 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 340.62 360810 5046365 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4978.01 4455.31 65520987 65520987 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4455.31 356829 65520987 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1811.01 174.79 2922
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.50 10897 1108
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.39 8977 790
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.20 18257 930
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10577 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 390.22 375.03 4301 16290 5262

SET450-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 360032 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17883016 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 442.54 396.46 6472453 6472453 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 396.46 358480 6472453 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 4952.51 4422.33 53829102 53829102 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 19.94 4422.33 340824 53829102 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1810.90 181.46 2944
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 47.23 10961 1101
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.43 8913 788
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.32 18257 930
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10641 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 365.33 351.03 4107 16061 5123

SET451-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352777 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17500396 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 36.48 4.24 55088 55088 7 16
   SPTHEO m16s1 : P 2 2.28 4.24 3443 55088 7 16
   SPTHEO m256n1 : P 20 535.04 6.37 48384 48384 7 256
   SPTHEO m256s1 : P 20 2.09 6.37 189 48384 7 256
   CLIN 1.0 : timeout 1812.41 163.22 2997
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.99 14161 834
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.79 9361 791
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 8273 805
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 578.40 1 374 0 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 5.84 5.14 797 1921 1188

SET452-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 358316 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17503469 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 438.70 394.71 6439029 6439029 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 394.71 343336 6439029 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5035.72 4520.93 56205956 56205956 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4520.93 358116 56205956 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1812.95 167.77 2966
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.87 10961 1111
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.11 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.67 18705 926
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10577 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 338.33 323.16 4371 16323 5259

                                                                                   SET453-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 364399 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17718431 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.85 341.14 5235763 5235763 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 341.14 328876 5235763 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5159.50 4625.26 67619643 67619643 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4625.26 353685 67619643 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.27 170.56 2921
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 19.89 11281 1212
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.01 9425 769
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.94 19473 978
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10769 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 309.17 295.70 4110 15175 5137

                                                                                   SET454-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353907 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17573143 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 321.68 289.68 4547433 4547433 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 289.68 344119 4547433 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 811.52 290.53 4022272 4022272 12 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 3.17 290.53 15712 4022272 12 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.06 162.63 3073
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.05 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 7.38 9489 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 8465 775
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 326.19 310.67 4088 16383 5049

                                                                                   SET455-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 361526 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17533516 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 498.34 446.07 6934798 6934798 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 446.07 342072 6934798 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6082.11 5452.01 56824941 56824941 - 303
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5452.01 357379 56824941 - 303
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.30 166.87 2984
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 46.29 10961 1131
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.06 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 26.51 18641 932
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 10897 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 362.09 346.50 4060 17163 5188

                                                                                   SET456-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 355294 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 17764879 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 380.13 340.27 5289195 5289195 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 340.27 320819 5289195 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5064.71 4522.57 64877868 64877868 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 4522.57 349645 64877868 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.33 181.85 3046
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 21.78 11153 1142
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.73 6673 900
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.28 17937 956
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.63 8721 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 306.38 292.45 4150 16010 5087

                                                                                   SET457-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345357 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17545356 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.50 286.73 4102698 4102698 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 286.73 315861 4102698 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6157.27 5537.90 57920540 57920540 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5537.90 369968 57920540 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.78 161.58 3140
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 33.03 13393 994
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 7.51 9425 767
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.15 17297 1026
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 8401 774
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.29 287.43 4112 15889 5020

SET458-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348878 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17594590 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.84 288.35 4258354 4258354 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 288.35 318417 4258354 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6145.91 5520.21 56000551 56000551 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5520.21 350514 56000551 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.71 161.09 3143
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.15 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.92 9425 770
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.34 8337 794
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 325.57 311.11 4281 16117 5152

SET459-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352687 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 16807047 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 379.78 340.49 4904415 4904415 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 340.49 323927 4904415 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5110.14 4558.64 52076692 52076692 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4558.64 368963 52076692 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1814.81 160.93 3145
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 13329 839
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.76 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16785 647
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.46 319.29 4341 16211 5217

SET460-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350874 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17472076 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 499.23 447.72 6860973 6860973 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 447.72 340283 6860973 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6088.38 5441.64 54423201 54423201 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5441.64 345416 54423201 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.75 161.13 3149
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 13201 839
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.69 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 16785 647
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.40 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.23 319.29 4342 16209 5217

SET461-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350939 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17519081 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 378.70 338.96 4859181 4859181 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 338.96 319797 4859181 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5121.93 4590.23 53451441 53451441 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4590.23 347889 53451441 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1814.80 161.25 3140
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.10 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.91 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.38 16657 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.01 316.26 4339 16219 5225

SET462-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353013 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 17503951 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 497.92 444.56 6575118 6575118 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 444.56 350168 6575118 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6164.14 5530.15 56381026 56381026 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5530.15 350059 56381026 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1815.84 161.14 3143
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.15 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.85 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.33 16657 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 11281 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 333.56 318.76 4338 16220 5224

                                                                                   SET463-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346571 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17432018 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 492.66 441.97 6985526 6985526 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.98 441.97 355395 6985526 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6091.75 5454.13 55907051 55907051 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5454.13 358694 55907051 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.74 161.26 3142
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.87 14161 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.95 9425 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.70 318.86 4341 16211 5217

                                                                                   SET464-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353016 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17503889 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 495.97 443.85 6775258 6775258 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 443.85 343557 6775258 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6128.95 5493.16 55903882 55903882 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5493.16 346898 55903882 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.06 161.15 3143
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.92 14161 834
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.75 9425 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16657 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.00 316.21 4339 16219 5225

                                                                                   SET465-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347566 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.00 17567951 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 375.91 337.19 4996362 4996362 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 337.19 349596 4996362 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5542.13 4979.58 48408644 48408644 - 276
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4979.58 347418 48408644 - 276
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.73 160.75 3141
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 34.29 13969 1048
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 21.44 9425 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 37.91 17105 1087
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 42.15 8337 764
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.23 317.35 4333 16188 5211

                                                                                   SET466-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 353081 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17452046 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.01 446.22 6699168 6699168 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 446.22 339969 6699168 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6135.38 5504.84 56042793 56042793 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5504.84 352421 56042793 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1814.77 161.13 3145
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.93 14865 1021
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.07 9425 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.68 21457 800
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10897 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.51 319.66 4341 16209 5217

                                                                                   SET467-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 351739 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.22 17399671 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.12 266.29 4069807 4069807 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.35 266.29 351461 4069807 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6316.22 5648.80 43957459 43957459 - 316
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5648.80 357982 43957459 - 316
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.51 164.33 2939
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 27.61 13521 1006
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.22 9041 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.61 19793 719
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10705 676
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 338.47 322.43 4147 16924 5142

SET468-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 332278 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17752658 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 458.94 411.63 6287980 6287980 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 411.63 343161 6287980 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 5648.42 5074.46 49236423 49236423 - 281
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5074.46 363040 49236423 - 281
   CLIN 1.0 : timeout 1811.59 176.00 2957
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.14 11921 1002
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.17 6481 860
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 21.01 19473 894
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 9169 686
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.39 319.98 4080 15449 5264

SET469-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 345092 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17720034 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 438.69 393.25 6017803 6017803 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 393.25 346998 6017803 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5675.92 5097.33 50589019 50589019 - 283
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5097.33 371385 50589019 - 283
   CLIN 1.0 : timeout 1811.40 181.49 2991
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 29.04 13969 1054
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.87 7825 853
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.17 21585 751
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 9361 682
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.21 288.37 3848 16097 7066

SET470-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 358242 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.13 18682657 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.95 264.92 3660139 3660139 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 264.92 340284 3660139 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 6430.66 5743.89 43756958 43756958 - 319
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5743.89 362192 43756958 - 319
   CLIN 1.0 : timeout 1812.18 168.24 2928
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.19 13393 1007
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.25 9169 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 28.80 20049 722
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10705 675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 347.67 331.37 4203 17006 5211

SET471-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4821 385392 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17587783 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 341.48 306.58 4489638 4489638 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 306.58 354626 4489638 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5215.03 4674.89 66315976 66315976 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4674.89 350425 66315976 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1811.68 165.63 2935
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.57 11729 1258
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.46 9169 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.67 17553 953
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10513 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.25 286.37 3900 15023 5451

SET473-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 333696 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17745158 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 377.43 337.56 4935399 4935399 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 337.56 355894 4935399 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5141.76 4596.65 53941992 53941992 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4596.65 366533 53941992 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1811.27 177.41 2955
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.94 11857 1002
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.24 6481 861
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.31 19537 703
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 9233 689
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 332.67 318.48 4080 15447 5287

                                                                                   SET474-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 358319 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.25 16645876 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 298.40 266.48 4048687 4048687 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 266.48 346486 4048687 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6009.03 5377.69 64820738 64820738 - 298
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5377.69 356299 64820738 - 298
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.96 164.98 2968
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.63 13905 1051
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.32 9169 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 14.26 21457 752
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 10833 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 307.86 293.66 4155 15985 5084

                                                                                   SET475-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 355504 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 18714044 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.87 286.41 4111910 4111910 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 286.41 325188 4111910 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4983.10 4427.56 47665645 47665645 - 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4427.56 355358 47665645 - 248
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.89 170.03 2894
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.35 14097 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.40 9105 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.56 16721 668
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10897 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 315.88 301.47 4207 16032 5124

                                                                                   SET476-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353026 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 16485482 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.82 286.98 4578863 4578863 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 286.98 344785 4578863 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4946.36 4443.32 54308557 54308557 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4443.32 357086 54308557 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.11 162.40 3074
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.11 14097 833
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.78 9169 765
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16593 670
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 10897 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 349.72 333.52 4156 17079 5528

                                                                                   SET477-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 367766 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17706631 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.12 305.96 4969683 4969683 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 305.96 346393 4969683 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5035.85 4516.06 66175199 66175199 - 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4516.06 359767 66175199 - 250
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.78 170.42 2977
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 32.70 10577 952
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.56 7313 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 19.99 14609 666
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 6929 685
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 360.94 344.93 4473 16877 5434

                                                                                   SET478-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 366074 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17953173 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.25 306.36 4892872 4892872 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 306.36 349755 4892872 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5109.15 4555.88 62863053 62863053 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4555.88 343307 62863053 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.72 169.99 2972
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.11 14225 1053
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.35 7313 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.01 6.39 20561 758
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 7249 687
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.75 318.99 4341 16214 5216

SET479-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 220.02 4438 99298 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 1.81 26594 10
   SPTHEO m16n1 : P 2 65.45 3.99 45271 45271 5 17
   SPTHEO m16s1 : P 2 3.85 3.99 2663 45271 5 17
   SPTHEO m256n1 : P 8 545.28 3.81 26368 26368 5 256
   SPTHEO m256s1 : P 8 2.13 3.81 103 26368 5 256
   CLIN 1.0 : timeout 1811.85 170.27 2972
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.40 14225 1054
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.48 7313 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.41 19793 751
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 6929 686
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 490.90 1 405 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 88.98 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.35 0.24 240 207 120

SET480-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 358397 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17735036 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.20 304.21 4879620 4879620 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 304.21 347116 4879620 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5149.90 4618.51 66346317 66346317 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4618.51 377125 66346317 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1811.76 169.27 2972
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.37 14225 1054
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.66 7313 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.49 19793 751
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 6929 686
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.11 318.82 4340 16214 5216

SET481-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4790 367361 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17666839 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.43 302.77 4817367 4817367 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 302.77 339876 4817367 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5032.12 4509.04 64842117 64842117 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4509.04 363152 64842117 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1811.58 169.30 2919
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.00 14097 833
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.28 9233 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.78 16657 667
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10769 674
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 309.18 295.17 4161 16052 5104

SET482-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 358277 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17723860 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.45 302.91 4910394 4910394 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 302.91 340847 4910394 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5117.39 4585.60 66390254 66390254 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4585.60 360017 66390254 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1811.09 168.43 2901
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.48 10257 778
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.96 8977 761
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.54 17105 613
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10513 670
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 380.40 364.17 4635 17490 5629

SET483-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 359543 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17634984 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.20 303.20 4860449 4860449 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 303.20 342921 4860449 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5154.34 4625.54 66981001 66981001 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4625.54 358868 66981001 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1811.75 170.71 2972
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 14225 1056
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.13 7313 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.56 19793 750
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 6929 684
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.59 319.48 4340 16214 5216

                                                                                   SET484-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 372815 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17624964 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 340.97 305.60 4970154 4970154 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 305.60 355097 4970154 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5058.25 4515.64 63699285 63699285 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4515.64 372406 63699285 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.60 172.21 2993
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 38.38 10257 775
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.03 8273 795
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.88 17553 613
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 8785 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 336.72 321.73 4347 16229 5218

                                                                                   SET486-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 369589 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17610736 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.68 306.40 4929454 4929454 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 306.40 349523 4929454 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5127.63 4600.37 69111677 69111677 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4600.37 387597 69111677 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.80 169.51 2965
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.33 10257 773
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.84 8273 770
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.92 17361 612
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 8849 682
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.66 319.61 4339 16210 5214

                                                                                   SET487-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 369571 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17578224 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 340.91 305.96 4918589 4918589 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 305.96 350717 4918589 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5144.59 4610.72 67031896 67031896 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4610.72 375340 67031896 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.57 169.33 2964
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 25.03 10257 785
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.25 7953 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.73 17681 612
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 8849 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.75 317.98 4339 16210 5214

                                                                                   SET488-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 372174 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17645584 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 340.50 305.62 4925375 4925375 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 305.62 351222 4925375 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5121.46 4593.69 67005195 67005195 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4593.69 373958 67005195 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.32 169.98 2935
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.14 10257 786
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.07 8657 763
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.36 16913 612
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 9617 670
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.35 319.56 4332 16193 5203

                                                                                   SET489-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 353534 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17570120 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 360.61 322.66 5319442 5319442 - 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 322.66 355888 5319442 - 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5144.84 4601.26 54938827 54938827 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4601.26 377209 54938827 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.44 171.31 2968
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 119.98 14737 971
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.50 8529 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 66.53 16529 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 9297 673
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.80 316.93 4341 16220 5219

SET490-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 353534 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.26 17080126 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 361.50 323.85 5329871 5329871 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 323.85 351574 5329871 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5099.48 4559.31 54585860 54585860 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4559.31 376504 54585860 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1811.37 170.44 2970
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 120.28 14737 976
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.57 8657 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 65.11 16401 670
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 9297 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.89 316.93 4341 16220 5219

SET491-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 353553 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 16889409 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 420.42 377.06 5325836 5325836 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 377.06 350755 5325836 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5076.19 4556.71 65914620 65914620 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4556.71 360754 65914620 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1812.10 167.05 2976
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.39 13905 830
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.20 8977 760
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.75 16529 663
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10193 663
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 382.70 367.88 4270 16199 5208

SET492-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 370169 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 16668793 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 382.86 343.65 5043794 5043794 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 343.65 361682 5043794 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5149.39 4618.86 65534418 65534418 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4618.86 358561 65534418 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1812.43 167.00 2923
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.11 14289 1090
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9489 771
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.28 20689 780
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 10897 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 358.49 341.55 4218 17453 5630

SET493-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 379188 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17501153 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 316.00 280.64 4383671 4383671 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.01 280.64 335454 4383671 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5062.61 4531.08 54409168 54409168 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4531.08 348492 54409168 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1811.15 168.86 2919
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.49 11345 1245
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.09 9489 796
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.51 20625 780
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10897 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 312.21 296.70 4068 16285 5514

SET494-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350940 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17532032 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 379.95 338.94 4673570 4673570 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 338.94 322337 4673570 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5108.05 4575.57 53383958 53383958 - 255
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4575.57 348592 53383958 - 255
   CLIN 1.0 : timeout 1812.92 162.65 3009
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.68 14289 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.65 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 16657 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 313.30 299.22 4191 15997 5120

                                                                                   SET495-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 379376 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17596229 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 337.87 303.03 4265437 4265437 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 303.03 320495 4265437 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5364.47 4716.33 37849223 37849223 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4716.33 341063 37849223 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.86 172.17 2955
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.16 14289 1091
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.00 9489 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 20817 781
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 10833 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 335.01 320.26 4348 16237 5234

                                                                                   SET496-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 365425 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17475340 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.75 356.72 5494179 5494179 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 356.72 339610 5494179 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5061.00 4541.57 67968548 67968548 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4541.57 363730 67968548 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.62 171.21 2978
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.19 14289 1060
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.86 7505 776
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 20049 764
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 6993 691
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 362.11 345.16 4262 17481 5678

                                                                                   SET497-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4502 418078 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17692305 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 335.87 300.95 4295302 4295302 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.99 300.95 319319 4295302 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5367.70 4818.20 47047203 47047203 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4818.20 351988 47047203 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.72 171.12 2960
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.95 13329 1026
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.72 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 20305 744
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10513 675
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.71 288.95 3538 17499 7914

                                                                                   SET498-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 364190 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.35 17689922 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 400.05 358.75 5919097 5919097 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 358.75 351993 5919097 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5141.98 4564.91 65196048 65196048 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4564.91 367212 65196048 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.99 170.85 2982
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.38 12177 977
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.05 7377 776
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 34.35 19153 683
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 6673 687
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 362.73 346.11 4261 17481 5678

                                                                                   SET499-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 359026 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17526603 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.99 305.55 4516454 4516454 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 305.55 363724 4516454 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5361.28 4812.31 46795829 46795829 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4812.31 360072 46795829 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.67 169.29 2965
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.94 14161 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.68 8401 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.13 16721 672
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.27 9553 684
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.44 287.11 3538 17499 7892

SET500-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353014 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17502476 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.14 447.74 6862453 6862453 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 447.74 344091 6862453 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6068.02 5420.39 53962529 53962529 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 5420.39 342333 53962529 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1813.53 162.91 3060
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.99 14289 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.77 9425 769
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16721 672
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.23 297.26 4187 15997 5118

SET501-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 352998 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.28 17475226 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.97 449.29 6852605 6852605 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 449.29 345683 6852605 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6102.93 5465.37 55675108 55675108 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5465.37 348948 55675108 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1813.59 162.48 3072
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.90 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.88 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.17 16657 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 11281 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.93 300.83 4191 15997 5117

SET502-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355088 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.16 17390162 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.51 448.14 6830139 6830139 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 448.14 345623 6830139 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6130.90 5491.39 55991021 55991021 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5491.39 347984 55991021 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1812.97 162.88 3023
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 14161 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.08 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.23 16657 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 11281 678
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 313.55 299.48 4191 15997 5117

SET503-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 357907 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17633818 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.15 305.35 4498961 4498961 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 305.35 363221 4498961 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5387.43 4839.78 46909592 46909592 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4839.78 347417 46909592 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1812.40 166.93 2996
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.97 13457 1025
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.86 9425 768
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.01 6.34 20305 745
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10641 674
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.89 287.44 3535 17442 7888

SET504-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 383789 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 16580789 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.95 306.18 4517219 4517219 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 306.18 345361 4517219 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5384.50 4837.40 47086066 47086066 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4837.40 348138 47086066 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1812.15 169.40 2966
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.16 14225 835
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9489 772
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.33 16657 671
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 679
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.44 286.02 3531 18991 8432

                                                                                   SET505-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4406 386380 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17593178 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.32 304.66 4500972 4500972 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 304.66 343622 4500972 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5353.97 4813.42 48281626 48281626 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4813.42 368778 48281626 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.70 167.35 2931
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.59 13649 825
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.70 9041 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16593 667
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 10833 673
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.53 286.38 3511 18908 8432

                                                                                   SET506-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 53.41 3353 9346 22 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17925590 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 340.28 305.84 4611664 4611664 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 305.84 358543 4611664 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5352.00 4789.25 45675286 45675286 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4789.25 357961 45675286 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.56 171.73 2984
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 10.11 10577 671
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.51 6289 849
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.20 15121 524
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.48 9553 686
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.94 1.60 346 1134 320

                                                                                   SET507-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 100.37 4406 13574 23 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.03 17792551 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 342.24 307.92 4556829 4556829 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 307.92 355314 4556829 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5391.26 4846.75 46935028 46935028 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4846.75 356359 46935028 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.34 159.72 2764
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.57 10641 684
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.16 8657 750
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 5.83 15505 527
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 10513 660
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.06 1.73 279 784 234

                                                                                   SET508-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 344183 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.20 17429919 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 504.39 452.65 6682794 6682794 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 452.65 364313 6682794 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6082.44 5411.35 52597019 52597019 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 5411.35 334813 52597019 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.20 163.78 3023
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.99 13969 831
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.22 8721 756
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.36 16465 663
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 10193 657
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.88 318.14 4335 16190 5213

                                                                                   SET509-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 345443 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17527746 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 503.87 452.87 6678980 6678980 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 452.87 346078 6678980 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6089.43 5459.86 56034537 56034537 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5459.86 364575 56034537 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.66 162.70 3051
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.33 13713 826
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.63 9041 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.40 16593 668
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10513 662
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 332.90 318.28 4335 16190 5213

SET510-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 187.26 4438 78829 14 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17406006 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 355.97 318.42 4363382 4363382 - 18
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.03 318.42 302401 4363382 - 18
   SPTHEO m256n1 : timeout 5614.94 5034.87 36574892 36574892 - 280
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5034.87 352403 36574892 - 280
   CLIN 1.0 : timeout 1812.44 162.58 2999
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.52 12881 827
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.95 9041 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.63 16657 634
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.31 10641 666
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.31 285.19 3491 18041 7996

SET511-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 350880 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17424228 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.39 448.30 6048753 6048753 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 448.30 357676 6048753 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6114.45 5480.39 51681699 51681699 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5480.39 346601 51681699 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1813.47 163.81 3047
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.92 13585 824
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.93 8849 756
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.71 16337 658
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 10897 676
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 306.47 292.00 3525 17737 8028

SET512-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353008 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17053131 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.22 448.70 5700304 5700304 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 448.70 354611 5700304 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6132.03 5489.68 51341497 51341497 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5489.68 354235 51341497 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1812.85 164.18 3018
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.07 13585 824
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.72 8657 750
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.43 16465 660
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.25 10769 671
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 334.41 319.41 4348 16234 5229

SET513-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348703 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 16998920 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 500.43 448.08 5981917 5981917 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 448.08 360700 5981917 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6128.23 5494.62 51310532 51310532 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5494.62 348526 51310532 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1813.43 162.16 3049
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.86 14033 831
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.66 8657 749
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16593 669
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 10641 665
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 329.07 314.35 4303 16159 5195

SET514-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 344163 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17646257 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 342.37 307.85 4517315 4517315 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 307.85 345824 4517315 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5365.45 4823.30 47064441 47064441 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4823.30 352867 47064441 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1812.55 167.82 3022
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.90 14033 831
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.75 8593 748
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.46 16593 666
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 10129 656
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 340.57 325.69 4379 16252 5239

                                                                                   SET515-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4438 372877 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17657651 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.50 304.98 4494651 4494651 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 304.98 346003 4494651 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5363.98 4815.37 46686671 46686671 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4815.37 346284 46686671 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.41 166.72 2996
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.83 12881 1025
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.03 8977 760
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.73 19857 733
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 10513 670
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.15 287.81 3535 17443 7905

                                                                                   SET516-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 510.68 4342 236007 24 9
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.05 17755404 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.12 304.46 4520366 4520366 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 304.46 346361 4520366 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5327.41 4766.05 44639690 44639690 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4766.05 349816 44639690 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.67 177.23 3001
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.44 12945 1060
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.77 6353 854
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.76 19665 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.30 9361 686
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.17 4.51 468 2307 630

                                                                                   SET517-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 560.16 4342 245379 25 10
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17965482 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 338.15 302.68 4492253 4492253 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.33 302.68 350875 4492253 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5438.25 4883.39 47449707 47449707 - 270
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4883.39 356492 47449707 - 270
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1815.20 157.89 3256
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.68 12881 1062
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.57 6225 864
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.75 19729 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 9041 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 5.54 4.84 477 2366 645

                                                                                   SET518-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 419158 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17704708 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 334.48 299.56 4451485 4451485 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.87 299.56 344789 4451485 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5370.31 4819.43 47088763 47088763 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4819.43 362871 47088763 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.79 171.66 2965
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.12 11729 1237
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.23 9041 762
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 15697 921
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 9553 660
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 339.81 324.73 4362 16316 5244

                                                                                   SET519-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 337665 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17783292 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 337.04 302.40 4487373 4487373 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 302.40 350356 4487373 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5283.92 4740.51 45671533 45671533 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.35 4740.51 348678 45671533 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.24 178.48 2953
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.84 14417 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.37 7953 858
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.18 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 9745 687
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 451.43 434.47 4579 17289 5590

SET520-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 344988 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17288049 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.87 304.94 4512095 4512095 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 304.94 346097 4512095 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5371.31 4824.40 46288100 46288100 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4824.40 353672 46288100 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1812.54 177.65 2953
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.01 12.23 13905 829
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.02 7441 837
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 9745 686
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 395.21 378.01 4686 17422 5633

SET521-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 360118 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17728474 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 338.80 303.39 4566438 4566438 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 303.39 347936 4566438 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5377.00 4824.85 48890857 48890857 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4824.85 369993 48890857 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1811.59 183.65 2976
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.72 13841 828
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.15 8721 757
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.46 16529 664
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 10193 658
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.17 291.33 4110 16089 5081

SET522-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 362771 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17840863 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.04 305.59 4550190 4550190 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 305.59 350629 4550190 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5366.32 4811.79 47369477 47369477 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4811.79 353867 47369477 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1812.62 182.11 2973
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 13.44 13393 823
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.97 8913 760
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.46 16529 662
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10193 658
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 305.41 291.42 4118 16078 5075

SET523-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4534 403368 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17640290 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 337.69 302.83 4543875 4543875 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 302.83 347022 4543875 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5372.27 4823.70 47227071 47227071 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4823.70 348826 47227071 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1811.64 170.93 2959
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.50 11537 1231
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.17 9041 762
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 7.45 16273 952
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 10193 669
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 343.82 328.60 4391 16347 5273

SET524-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 338031 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17687059 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 501.73 449.57 7004937 7004937 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 449.57 343609 7004937 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6140.27 5511.92 57128803 57128803 - 304
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5511.92 353474 57128803 - 304
   CLIN 1.0 : timeout 1811.74 178.16 3001
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.94 13841 1061
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.78 6353 855
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.87 19601 773
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.32 9297 685
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 342.81 327.53 4402 16513 5275

                                                                                   SET525-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 342216 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17739691 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 499.06 447.26 6977199 6977199 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 447.26 342288 6977199 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6097.95 5466.88 56494965 56494965 - 304
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5466.88 355246 56494965 - 304
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.85 177.96 3001
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.19 13137 1061
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.31 6289 850
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 8.33 19729 776
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.42 9169 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 340.40 325.36 4385 16354 5254

                                                                                   SET526-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 361856 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17762512 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 340.93 305.53 4844671 4844671 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 305.53 353749 4844671 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5033.22 4488.79 60866999 60866999 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4488.79 355510 60866999 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.71 178.08 2911
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 11985 822
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.01 8785 796
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.59 16529 616
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.65 8849 661
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 353.65 339.50 4033 16096 5058

                                                                                   SET527-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4630 361856 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 17764098 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.52 301.50 4813406 4813406 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 301.50 355849 4813406 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5007.45 4471.92 61915290 61915290 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4471.92 353377 61915290 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.99 177.59 2911
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.40 11985 820
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.12 9041 799
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.82 16529 615
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.24 9041 668
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 341.37 325.75 4359 17298 5314

                                                                                   SET528-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 404515 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.18 17750856 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 381.20 341.86 4878311 4878311 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 341.86 341255 4878311 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5084.72 4566.93 63414239 63414239 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4566.93 358428 63414239 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1810.64 177.84 2911
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.98 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.00 9105 802
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.34 16657 671
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 9.20 9617 677
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 338.92 323.48 4330 17255 5279

                                                                                   SET529-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 364826 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.06 17603913 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 374.23 338.75 5285270 5285270 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 22.25 338.75 385761 5285270 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5041.55 4516.17 64301418 64301418 - 251
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4516.17 372828 64301418 - 251
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.49 163.93 2922
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.51 10257 786
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.14 8913 758
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.32 18257 612
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10577 671
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 314.90 300.54 4170 16072 5117

SET530-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 362652 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17784563 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 340.84 305.64 4885066 4885066 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 305.64 351305 4885066 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 5043.44 4525.95 65217620 65217620 - 251
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4525.95 361033 65217620 - 251
   CLIN 1.0 : timeout 1811.40 163.89 2923
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 26.60 10257 791
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.68 9105 764
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 22.96 16401 612
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.37 10513 670
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 314.81 300.43 4170 16072 5117

SET535-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 370427 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17531867 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 298.83 268.11 4379419 4379419 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 268.11 336033 4379419 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 4985.65 4447.50 52092067 52092067 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4447.50 333210 52092067 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1812.00 166.53 2982
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.44 14225 1082
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.82 9169 767
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.42 20497 770
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.54 10705 671
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 340.00 324.79 4406 16376 5288

SET536-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 348784 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17557411 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 439.34 392.34 5785176 5785176 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 392.34 328183 5785176 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5042.73 4532.09 55034816 55034816 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4532.09 354752 55034816 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1813.58 162.50 3054
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.19 13841 829
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.39 9041 761
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16465 660
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10769 670
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 311.88 298.02 4199 16017 5126

SET537-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4758 367859 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.14 17655961 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 300.20 269.22 4418374 4418374 - 15
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 269.22 354139 4418374 - 15
   SPTHEO m256n1 : timeout 5009.92 4488.44 56171945 56171945 - 250
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4488.44 355675 56171945 - 250
   CLIN 1.0 : timeout 1812.11 173.91 2973
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 13969 832
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.20 8913 761
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.75 16209 654
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.45 10513 668
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 308.03 293.88 4162 16044 5098

SET538-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 353043 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.12 17507100 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 520.71 466.29 7017995 7017995 - 26
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 466.29 348797 7017995 - 26
   SPTHEO m256n1 : timeout 6321.29 5663.08 58277985 58277985 - 314
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5663.08 359794 58277985 - 314
   CLIN 1.0 : timeout 1813.70 162.49 3072
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.91 13841 828
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.20 8721 755
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.14 16209 650
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.01 0.26 10513 659
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 315.77 301.58 4235 16064 5155

                                                                                   SET539-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 360887 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17704000 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 336.19 300.94 4300414 4300414 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 300.94 319018 4300414 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5349.97 4772.53 44814492 44814492 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4772.53 337847 44814492 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.34 169.93 2930
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.42 14289 1082
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.93 8721 757
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.83 20369 761
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10129 658
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.34 318.40 4342 16221 5219

                                                                                   SET540-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 360669 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17642049 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.52 357.83 5802716 5802716 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 357.83 340656 5802716 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5167.80 4632.48 70552262 70552262 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4632.48 374456 70552262 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.69 171.43 2982
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.91 14225 1043
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 21.42 6801 754
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.70 20177 752
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 6673 674
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 352.92 336.31 4160 17327 5567

                                                                                   SET541-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346219 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 17402646 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 443.19 397.11 5416957 5416957 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 397.11 347711 5416957 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6411.96 5743.30 58313066 58313066 - 320
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5743.30 358054 58313066 - 320
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.72 164.43 2943
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 28.53 14801 1018
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.18 8593 751
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 13.40 21393 800
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 9617 653
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 385.70 370.51 4269 16195 5205

                                                                                   SET545-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355020 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17499816 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 319.81 286.33 4454772 4454772 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 286.33 355208 4454772 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5068.51 4538.31 54549746 54549746 - 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4538.31 355299 54549746 - 252
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.77 170.07 2975
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.82 13137 1040
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 20.00 7313 768
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.49 20369 756
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 6609 667
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 334.99 320.06 4341 16212 5216

                                                                                   SET546-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 355654 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17491109 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 376.78 336.90 5154265 5154265 - 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.91 336.90 342970 5154265 - 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6127.26 5462.24 53649076 53649076 - 307
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 5462.24 365803 53649076 - 307
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.86 165.17 2944
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 24.83 10257 779
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.93 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 23.53 15889 612
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.44 10705 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 333.60 318.83 4337 16224 5207

SET547-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 349118 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17428505 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 380.50 342.05 4932581 4932581 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 342.05 323120 4932581 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 5188.95 4649.34 42423855 42423855 - 259
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4649.34 347546 42423855 - 259
   CLIN 1.0 : timeout 1813.54 163.24 3012
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.89 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.07 9105 765
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.24 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.28 11281 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.35 320.47 4340 16221 5207

SET548-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 374660 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.27 17092294 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 420.34 376.18 5858065 5858065 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 376.18 351439 5858065 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5090.65 4550.92 54823410 54823410 - 254
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4550.92 349079 54823410 - 254
   CLIN 1.0 : timeout 1811.77 168.81 2923
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.10 11217 1252
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.00 9489 796
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.35 20689 782
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 385.31 370.38 4287 16249 5240

SET549-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346484 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 17523396 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.55 287.97 4498506 4498506 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 287.97 335664 4498506 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 5129.75 4603.93 56416625 56416625 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4603.93 351989 56416625 - 256
   CLIN 1.0 : timeout 1814.70 162.86 3068
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.93 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9425 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.22 16721 675
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.28 8401 796
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 331.35 316.61 4348 16212 5223

SET550-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 346619 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17580071 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 318.31 285.61 4199807 4199807 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 285.61 318980 4199807 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6165.71 5542.22 56450340 56450340 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5542.22 347184 56450340 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1814.60 163.23 3063
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.60 14417 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.83 9425 773
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 16721 676
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 18.33 8337 793
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 335.96 321.19 4376 16252 5236

SET551-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4726 362850 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17595632 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 496.75 444.33 7017628 7017628 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 19.93 444.33 346056 7017628 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 6149.71 5508.13 57471627 57471627 - 305
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5508.13 347653 57471627 - 305
   CLIN 1.0 : timeout 1811.73 172.13 2995
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.95 13649 1037
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 21.09 7441 799
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.42 20689 767
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 7441 698
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 333.24 318.21 4354 16244 5224

                                                                                   SET552-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4598 359544 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.09 17281950 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 496.72 444.10 6942338 6942338 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 444.10 344352 6942338 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6121.30 5496.76 58565945 58565945 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5496.76 363867 58565945 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.53 167.23 2932
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.91 14097 1054
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.93 9489 797
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.29 16721 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.39 11089 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.41 317.01 4139 15911 5205

                                                                                   SET553-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 582.27 4566 332147 6 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.07 17580517 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 37.92 5.36 55680 55680 7 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 2.37 5.36 3480 55680 7 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 18 505.46 8.86 47244 47244 7 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 18 1.99 8.86 186 47244 7 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.14 163.13 3077
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.82 13393 840
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.56 9425 771
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.15 17233 638
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.26 11281 681
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 329.33 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 4.75 4.14 748 1695 1073

                                                                                   SET554-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4694 374199 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.98 17691009 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 337.16 300.93 4509945 4509945 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 19.90 300.93 346652 4509945 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5401.00 4849.49 47536172 47536172 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4849.49 353209 47536172 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.45 171.05 2948
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.08 14289 1094
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.55 9489 773
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.37 20817 783
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 10769 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 335.95 320.97 4350 16246 5225

                                                                                   SET555-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 363073 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.18 17602041 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 398.70 357.07 5526793 5526793 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 357.07 334227 5526793 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5158.28 4624.46 68119707 68119707 - 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4624.46 347731 68119707 - 257
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1813.65 168.14 2969
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.96 14353 1090
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.89 9425 772
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.21 20049 779
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.35 10513 678
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 344.81 328.46 4107 17465 5607

                                                                                   SET556-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4662 371280 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 17804428 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.22 304.13 4541396 4541396 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 304.13 346247 4541396 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5412.33 4856.82 47367642 47367642 - 268
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4856.82 354510 47367642 - 268
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1811.60 182.56 2997
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.99 14353 1092
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 16.50 8337 782
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.25 20881 783
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.24 10705 679
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 390.67 375.38 4322 16345 5264

SET558-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 1.66 351 396 3 2
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.21 17563415 -
   SPTHEO m16n1 : P 2 86.13 26.32 405216 405216 18 27
   SPTHEO m16s1 : P 2 3.19 26.32 15008 405216 18 27
   SPTHEO m256n1 : P 6 840.05 163.22 2052892 2052892 12 317
   SPTHEO m256s1 : P 6 2.65 163.22 6476 2052892 12 317
   CLIN 1.0 : timeout 1811.70 165.32 2945
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.94 12881 1088
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.15 8657 841
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.31 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.29 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.41 1.12 447 810 487

SET559-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 374.72 4662 154649 58 18
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17566526 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.19 287.81 4377131 4377131 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 287.81 344836 4377131 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 6047.02 5369.38 48026310 48026310 - 303
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5369.38 363681 48026310 - 303
   CLIN 1.0 : timeout 1812.24 166.07 2981
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.16 12881 1088
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.01 8721 844
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.42 16721 644
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.43 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 345.21 329.77 4394 16453 5281

SET561-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 386.50 4662 174044 46 14
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.10 18096709 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 419.27 374.92 4942757 4942757 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 374.92 333153 4942757 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5061.18 4529.50 61150780 61150780 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4529.50 344515 61150780 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1811.28 168.72 2901
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 17.19 12945 1089
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 19.32 8657 842
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16657 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.34 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 439.44 422.61 4522 17260 5501

SET562-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 532.91 4885 289958 46 14
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.15 17510205 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 421.23 377.38 5225524 5225524 - 21
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 377.38 346662 5225524 - 21
   SPTHEO m256n1 : timeout 5202.15 4661.89 63735246 63735246 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4661.89 348936 63735246 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1811.64 167.31 2894
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.07 14225 837
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.11 9489 796
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.27 16721 674
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 11281 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 410.44 394.52 4408 16682 5370

SET564-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
   Otter 3.0.2 : P 1 125.46 4311 46691 9 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.16 17552385 -
   SPTHEO m16n1 : P 1 191.88 154.53 1910232 1910232 13 18
   SPTHEO m16s1 : P 1 10.66 154.53 106124 1910232 13 18
   SPTHEO m256n1 : P 4 665.48 123.16 1910842 1910842 20 254
   SPTHEO m256s1 : P 4 2.62 123.16 7523 1910842 20 254
   CLIN 1.0 : timeout 1812.23 165.34 2986
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.18 14161 836
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 17.92 8977 814
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.32 16593 673
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.41 10897 681
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 364.41 348.52 4488 16810 5375

                                                                                   SET565-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 366.31 4694 150166 78 24
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.16 17544768 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 496.18 442.17 6858858 6858858 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 442.17 341485 6858858 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 6132.91 5482.49 56975099 56975099 - 305
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5482.49 361141 56975099 - 305
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.06 164.73 2984
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 12.14 14161 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.20 8977 815
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.30 16657 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.23 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 363.06 347.29 4494 16783 5386

                                                                                   SET566-6 (unsatisfiable) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 148.61 4342 47632 12 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.11 17605178 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 57.84 7.08 113040 113040 13 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.41 7.08 4710 113040 13 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 662.97 73.16 1351770 1351770 13 287
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 2.31 73.16 4710 1351770 13 287
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1812.61 165.81 2989
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.98 14161 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 18.22 8977 815
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.26 16593 673
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.38 11281 680
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 362.63 346.69 4486 16810 5375

                                                                                   SET567-6 (unknown) Bugfixed v1.0.1
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4566 347509 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 17590426 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 496.64 445.60 6155970 6155970 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 445.60 347990 6155970 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5565.21 4984.46 47091851 47091851 - 279
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4984.46 349652 47091851 - 279
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1816.22 162.48 3073
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 11.95 14225 835
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.74 9361 766
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 27.14 16593 659
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.36 10129 685
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 331.61 317.05 4322 16181 5191

                                                                                   SYN001-1.005 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.34 95 31 30 30
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.22 18894 1305
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 19.04 8.24 73472 73472 1305 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 1.19 8.24 4592 73472 1305 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 257 285.27 114.34 959381 959381 1305 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 257 1.11 114.34 3733 959381 1305 257
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.67 0.06 32
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 3.17 2.77 274 32
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 3.17 2.77 274 32
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 3.17 2.77 274 32
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 3.17 2.77 274 32
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.30 0 32 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.09 156 0 32
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.01 58 0 0

                                                                                   SYN003-1.006 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.13 95 18 10 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 165 16
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 1.44 0.08 496 496 16 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.09 0.08 31 496 16 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 165 - 16 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 165 - 16 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.43 0.00 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.43 0.16 210 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.43 0.16 210 24
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.43 0.16 210 24
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.43 0.16 210 24
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.20 0 24 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.20 0 24 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 33 0 0

SYN004-1.007 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.12 63 13 12 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.16 273 254
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.34 - 273 - 254 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.34 - 273 - 254 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.34 - 273 - 254 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.34 - 273 - 254 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.35 0.00 15
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.52 0.00 210 15
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.52 0.00 210 15
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.52 0.00 210 15
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.52 0.00 210 15
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.20 0 15 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.07 8 1 8
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 27 0 0

SYN005-1.010 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.09 95 1 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 11 10
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.15 - 11 - 10 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.15 - 11 - 10 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.15 - 11 - 10 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.15 - 11 - 10 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.38 0.01 11
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.64 0.01 209 12
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.64 0.00 209 12
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.60 0.00 209 12
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.60 0.00 209 12
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 11 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.20 0 11 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 36 9 9

SYN006-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 95 4 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 19 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.17 - 19 - 6 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 - 19 - 6 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.17 - 19 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.17 - 19 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.72 0.01 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.44 0.00 209 10
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.46 0.00 209 10
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.51 0.00 209 10
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.52 0.00 209 10
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.90 2 19 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.70 2 13 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 26 5 4

SYN007-1.002 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.03 63 3 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 7 6
   SPTHEO m16n1 : P 16 1.28 0.08 112 112 6 16
   SPTHEO m16s1 : P 16 0.08 0.08 7 112 6 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.27 - 7 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.27 - 7 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.14 0.01 4
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.06 0.02 210 4
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.06 0.02 210 4
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.06 0.02 210 4
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.06 0.02 210 4
   CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 7 0 4
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.00 20 0 0

SYN008-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 4 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.08 - 4 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.08 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.08 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.08 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.10 0.00 6
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.05 0.00 210 6
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.05 0.00 210 6
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.05 0.00 210 6
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.05 0.00 210 6
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 17 0 0

                                                                                   SYN009-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 42 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 13 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.16 - 13 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.16 - 13 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.16 - 13 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.16 - 13 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.28 0.01 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.29 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.30 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.28 0.00 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.28 0.01 209 8
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 23 3 3

                                                                                   SYN010-1.005:005 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.27 95 21 21 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 2.03 3919
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 2.61 - 3919 - 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.61 - 3919 - 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 2.61 - 3919 - 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 2.61 - 3919 - 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.92 0.00 27
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 2.19 1.11 274 27
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.19 1.11 274 27
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 2.19 1.11 274 27
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 2.19 1.11 274 27
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.07 16 5 16
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.03 0.01 54 0 0

                                                                                   SYN011-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 6 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 77 16
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 0.90 0.07 225 225 14 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 0.06 0.07 15 225 14 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.18 - 77 - 14 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.18 - 77 - 14 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.16 0.01 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.07 0.03 210 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.07 0.03 210 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.07 0.03 210 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.07 0.03 210 8
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.10 0 8 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 12 0 6
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 20 1 -1

                                                                                   SYN012-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.05 606 442 8 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.77 7226 32
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 3.20 1.84 17056 17056 32 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.20 1.84 1066 17056 32 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 149 35.78 17.84 93798 93798 37 239
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 149 0.15 17.84 394 93798 37 239
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1595.79 1.64 108
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.09 15185 269
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.16 14801 304
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.11 15185 269
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.11 14801 304
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 389.40 5 180 7 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 54.38 311 0 126
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 28 13 6

                                                                                   SYN013-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 1564 14519 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.84 10999750 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 441.59 433.96 5049938 5049938 - 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 433.96 252680 5049938 - 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4794.22 4710.80 52945700 52945700 - 240
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.46 4710.80 260464 52945700 - 240
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.84 2.75 651
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.73 11281 599
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 8.32 14737 469
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 20.54 10897 839
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.60 16145 519
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 77.28 9943 0 27607
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.56 0.47 68 212 -21

SYN014-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2650 16337 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.37 11168651 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 482.04 473.51 5358611 5358611 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 473.51 253384 5358611 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 4828.17 4740.89 54803340 54803340 - 242
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4740.89 270800 54803340 - 242
   CLIN 1.0 : timeout 1800.02 11.20 1011
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 16.99 12945 697
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 33.13 20817 601
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.64 9809 957
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 38.78 22481 669
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.57 0.51 75 266 -4

SYN014-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 411 4
   SPTHEO m16n1 : P 9 7.98 0.10 231 231 4 21
   SPTHEO m16s1 : P 9 0.38 0.10 11 231 4 21
   SPTHEO m256n1 : P 1 1.19 - 411 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 1.19 - 411 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 5.37 0.04 91
   CLIN-E 0.35FM : P 1 2.83 0.02 273 33
   CLIN-E 0.35FS : P 1 3.49 0.02 273 39
   CLIN-E 0.35BM : P 1 10.33 0.49 465 57
   CLIN-E 0.35BS : P 1 10.18 0.47 465 54
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.07 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.01 58 17 9

SYN015-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2522 13586 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.38 11016485 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 502.03 493.29 5492193 5492193 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 493.29 251871 5492193 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 7528.85 7397.94 82030391 82030391 - 377
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 7397.94 256126 82030391 - 377
   CLIN 1.0 : timeout 1800.10 7.82 897
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 15.28 12881 697
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 30.71 20753 600
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.05 9809 955
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 35.60 23057 654
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.18 2.65 141 1568 -66

SYN015-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : not_tested (incomplete equality)
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.41 11458621 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 543.88 533.43 6071321 6071321 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 533.43 236573 6071321 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 4954.29 4857.05 56170848 56170848 - 248
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4857.05 252082 56170848 - 248
   CLIN 1.0 : timeout 1802.21 4.91 1021
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 6.17 15569 534
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 46.25 15377 545
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.56 9617 578
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 65.50 16785 600
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.34 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 14.45 13.55 392 5195 712

SYN028-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 4 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 23 7
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.09 - 23 - 7 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 - 23 - 7 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.09 - 23 - 7 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.09 - 23 - 7 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.10 0.00 6
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.04 0.01 210 6
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.04 0.01 210 6
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.04 0.01 210 6
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.04 0.01 210 6
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.01 17 0 0

                                                                                   SYN029-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 3 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 8 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.09 - 8 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 - 8 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.09 - 8 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.09 - 8 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.09 0.00 5
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.05 0.01 210 5
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.05 0.01 210 5
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.05 0.01 210 5
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.05 0.01 210 5
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.10 0 5 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.10 0 5 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.01 7 0 4
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 16 0 0

                                                                                   SYN030-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 7 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 40 18
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 1.18 0.07 332 332 18 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.08 0.07 26 332 18 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.13 - 40 - 18 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.13 - 40 - 18 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.16 0.01 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.08 0.04 210 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.08 0.04 210 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.08 0.04 210 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.08 0.04 210 9
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.10 0 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 19 0 7
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 20 0 0

                                                                                   SYN031-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 63 17 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 28 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 0.51 0.08 187 187 7 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.03 0.08 11 187 7 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.12 - 28 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.12 - 28 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.89 0.04 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.65 0.08 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.58 0.02 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.64 0.08 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.58 0.03 209 12
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.80 2 11 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.00 2 17 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.04 18 1 4
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 21 10 5

                                                                                   SYN032-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 6 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 43 19
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 0.96 0.08 320 320 19 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.06 0.08 20 320 19 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.16 - 43 - 19 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.16 - 43 - 19 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.12 0.01 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.09 0.05 210 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.09 0.05 210 7
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.09 0.05 210 7
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.09 0.05 210 7
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.02 11 0 7
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 19 0 0

                                                                                   SYN033-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 95 6 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 19 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.11 - 19 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.11 - 19 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.11 - 19 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.11 - 19 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.21 0.00 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.29 0.00 209 5
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.07 0.01 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 169.99 6.40 6033 165
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.11 0.01 209 11
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 29 16 11

SYN034-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 72 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 42 12
   SPTHEO m16n1 : P 10 0.45 0.07 615 615 12 15
   SPTHEO m16s1 : P 10 0.03 0.07 41 615 12 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.12 - 42 - 12 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.12 - 42 - 12 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.42 0.01 9
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.53 0.02 209 9
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.32 0.01 209 7
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.53 0.02 209 9
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.30 0.01 209 7
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.50 2 6 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.60 2 8 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 8 1 4
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 19 6 4

SYN035-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 3 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 9 8
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.06 - 9 - 8 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.06 - 9 - 8 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.06 - 9 - 8 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.06 - 9 - 8 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.14 0.00 3
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.11 0.00 209 3
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.12 0.00 209 3
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.11 0.00 209 3
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.11 0.00 209 3
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 3 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 3 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 20 0 0

SYN036-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : unknown_error - ? ? - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.88 1314611 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 2850.16 1605.69 1931730 1931730 - 144
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 1605.69 15131 1931730 - 144
   SPTHEO m256n1 : timeout 5364.24 3029.34 3930400 3930400 - 271
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 3029.34 18019 3930400 - 271
   CLIN 1.0 : timeout 1799.02 0.03 128
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.47 10385 2595
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 12753 2529
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 9041 2200
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.33 13393 2611
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 16.75 12.79 513 10983 -3390

SYN036-3 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.50 159 565 46 35
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.26 14788023 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.31 314.44 4528039 4528039 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 314.44 295195 4528039 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4783.69 4695.29 64455271 64455271 - 240
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4695.29 303042 64455271 - 240
   CLIN 1.0 : P 1 15.47 1.67 128
   CLIN-E 0.35FM : P 1 14.23 8.50 529 102
   CLIN-E 0.35FS : P 1 10.89 6.09 465 96
   CLIN-E 0.35BM : P 1 14.29 8.48 529 102
   CLIN-E 0.35BS : P 1 11.05 6.15 465 96
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 76.20 1 68 2 6 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 105.50 1 50 0 0 0 1 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.40 265 0 128
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.04 0.02 59 46 -69

SYN036-4 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : unknown_error - ? ? - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.38 6371209 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 441.36 420.52 2526577 2526577 - 22
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 420.52 130075 2526577 - 22
   SPTHEO m256n1 : timeout 5439.86 5183.16 32250336 32250336 - 272
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5183.16 140431 32250336 - 272
   CLIN 1.0 : timeout 1798.84 0.82 881
   CLIN-E 0.35FM : P 1 829.55 379.34 5905 810
   CLIN-E 0.35FS : P 1 99.92 51.58 1553 204
   CLIN-E 0.35BM : P 1 827.67 378.77 5905 810
   CLIN-E 0.35BS : P 1 99.81 51.61 1553 204
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 115.70 7 102 25 6 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 68.20 5 75 13 9 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 7.99 2913 0 39
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.07 92 19 -13

                                                                                   SYN037-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 48.20 255 1361 83 60
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.20 14593323 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.67 314.83 4186788 4186788 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 314.83 272756 4186788 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4900.35 4810.24 63508401 63508401 - 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4810.24 291069 63508401 - 245
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 15.64 1.93 128
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 9.63 3.94 529 102
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 8.91 4.16 465 96
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 9.71 3.93 529 102
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 9.02 4.16 465 96
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 75.50 1 68 2 6 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 101.70 1 50 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.44 265 0 182
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.08 0.05 60 47 -74

                                                                                   SYN037-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.38 95 136 23 22
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.59 13529468 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 301.29 296.37 3633694 3633694 - 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 296.37 253504 3633694 - 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5211.30 5126.54 68590139 68590139 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 5126.54 318129 68590139 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 58.55 1.44 230
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 10.83 7.06 401 84
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 20.79 14.25 529 93
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 10.25 6.44 401 84
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 20.77 14.12 529 93
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 15.30 1 57 0 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 13.10 1 57 0 0 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.50 407 0 65
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.03 49 10 -15

                                                                                   SYN038-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.58 606 520 8 8
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.57 6908 32
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 3.04 1.84 17808 17808 32 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.19 1.84 1113 17808 32 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 145 38.18 22.60 183286 183286 37 239
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 145 0.16 22.60 770 183286 37 239
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1580.84 1.67 108
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.12 15185 269
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.14 14801 304
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.08 15185 269
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.08 14801 304
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 365.00 5 176 7 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 54.72 303 0 122
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.01 28 13 6

                                                                                   SYN039-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.67 159 283 6 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.73 6041464 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 399.21 392.40 2352039 2352039 - 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.43 392.40 131089 2352039 - 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4944.22 4854.88 29272646 29272646 - 262
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.47 4854.88 153745 29272646 - 262
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.61 1.60 461
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 72.62 32401 586
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 45.04 40209 499
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 72.43 32401 586
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 45.32 40017 499
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 198.20 13 312 1214 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 114.70 8 271 3520 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 8.89 1142 0 46
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.26 0.19 96 202 67

                                                                                   SYN040-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.09 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.09 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.09 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.06 0.00 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.04 0.02 210 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.04 0.02 210 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.04 0.02 210 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.04 0.02 210 3
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.00 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 15 0 0

SYN041-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.03 63 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.05 0.00 4
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.00 0 4 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 14 0 0

SYN044-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 6 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 20 9
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.14 - 20 - 9 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.14 - 20 - 9 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.14 - 20 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.14 - 20 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.09 0.00 6
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.09 0.03 210 6
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.09 0.03 210 6
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.09 0.03 210 6
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.09 0.03 210 6
   CLIN-S 1.0+ : P(PC) 1 0.10 0 6 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(PC) 1 0.00 0 6 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.02 11 0 6
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 17 0 0

SYN045-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 10 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.11 - 10 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.11 - 10 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.11 - 10 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.11 - 10 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.08 0.00 4
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.07 0.01 210 4
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.07 0.01 210 4
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.07 0.01 210 4
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.07 0.01 210 4
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.00 15 0 0

SYN046-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.05 - 3 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.05 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.05 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.05 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.05 0.00 3
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.02 0.00 210 3
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.00 0 3 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 3 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.02 0.00 14 0 0

SYN047-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 4 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.13 - 14 - 6 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.13 - 14 - 6 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.13 - 14 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.13 - 14 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.11 0.00 5
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.06 0.00 210 5
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.06 0.00 210 5
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.06 0.00 210 5
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.06 0.00 210 5
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 5 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.00 0 5 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 16 0 0

                                                                                   SYN048-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.03 63 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.06 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.05 0.00 2
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.02 0.00 209 2
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.03 0.00 209 2
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.02 0.00 209 2
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.04 0.00 209 2
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.00 14 0 0

                                                                                   SYN049-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.07 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.07 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.07 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.07 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.06 0.00 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.06 0.01 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.05 0.00 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.04 0.00 209 3
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.05 0.00 209 3
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 3 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.00 0 3 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 15 0 0

                                                                                   SYN050-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 2 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.06 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.06 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.06 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.06 - 4 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.16 0.00 5
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.13 0.00 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.13 0.00 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.11 0.00 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.11 0.00 209 6
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 5 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 5 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 18 1 1

                                                                                   SYN051-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 3 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 7 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.08 - 7 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.08 - 7 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.08 - 7 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.08 - 7 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.36 0.01 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.12 0.03 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.13 0.03 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.13 0.03 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.14 0.02 209 6
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.30 1 6 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.20 1 5 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.02 10 0 4
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 16 0 0

                                                                                   SYN052-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 4 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 9 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.11 - 9 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.11 - 9 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.11 - 9 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.11 - 9 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.24 0.00 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.13 0.03 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.16 0.03 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.14 0.02 209 8
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.14 0.02 209 8
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.30 1 6 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.30 1 6 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.02 12 0 6
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.00 17 0 0

SYN053-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 24 6
   SPTHEO m16n1 : P 14 0.60 0.07 102 102 6 15
   SPTHEO m16s1 : P 14 0.04 0.07 7 102 6 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.15 - 24 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.15 - 24 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.33 0.00 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.20 0.02 209 3
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.21 0.02 209 3
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.21 0.02 209 3
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.19 0.01 209 3
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.30 1 7 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.20 1 6 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 21 9 3
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.00 18 0 0

SYN054-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 7 5 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 76 12
   SPTHEO m16n1 : P 10 0.90 0.07 193 193 12 15
   SPTHEO m16s1 : P 10 0.06 0.07 13 193 12 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.15 - 76 - 12 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.15 - 76 - 12 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.73 0.02 13
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.18 0.02 209 13
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.19 0.03 209 13
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.30 0.03 209 13
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.31 0.03 209 13
   CLIN-S 1.0+ : P(MF) 1 1.10 1 22 3 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(MF) 1 0.80 1 17 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.01 12 0 7
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 22 0 0

SYN055-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 63 10 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 89 14
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.22 - 89 - 10 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.22 - 89 - 10 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.22 - 89 - 10 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.22 - 89 - 10 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.88 0.02 12
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.47 0.00 209 13
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.46 0.02 209 13
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.57 0.05 209 14
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.55 0.05 209 14
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.80 1 13 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.70 1 13 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.02 13 4 6
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 26 4 3

SYN056-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 95 25 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.77 24072201 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : M 1 5.10 0.16 29
   CLIN-E 0.35FM : M 1 0.90 0.23 273 29
   CLIN-E 0.35FS : M 1 0.92 0.21 273 29
   CLIN-E 0.35BM : M 1 0.88 0.00 273 29
   CLIN-E 0.35BS : M 1 0.94 0.01 273 29
   CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : M 1 0.37
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 0.00 0.00 38 17 7

SYN057-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 5 4 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 17 8
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.12 - 17 - 8 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.12 - 17 - 8 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.12 - 17 - 8 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.12 - 17 - 8 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.67 0.01 10
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.23 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.23 0.00 209 11
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.26 0.02 209 11
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.28 0.02 209 11
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.50 1 10 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 0.50 1 13 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.06 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 26 2 2

                                                                                   SYN058-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 3 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 9 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.08 - 9 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.08 - 9 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.08 - 9 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.08 - 9 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.38 0.01 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.22 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.22 0.01 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.27 0.03 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.24 0.01 209 9
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.30 1 8 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.30 1 8 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.03 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 27 3 3

                                                                                   SYN059-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : sos_empty ? 95 128 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.92 17933007 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
                                                                                      CLIN 1.0 : M 1 86.27 2.87 113
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : M 1 10.65 1.09 529 102
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : M 1 11.02 1.12 529 102
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : M 1 10.63 1.10 529 102
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : M 1 11.00 1.12 529 102
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : M 1 2.17
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 0.03 0.01 74 24 14

                                                                                   SYN060-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 6 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 15 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.13 - 15 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.13 - 15 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.13 - 15 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.13 - 15 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.43 0.00 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.24 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.21 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.25 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.23 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.50 1 13 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 0.40 1 11 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 20 1 1

                                                                                   SYN061-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 2 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 5 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.08 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.08 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.08 - 5 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.08 - 5 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.39 0.02 8
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.17 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.18 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.18 0.01 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.19 0.01 209 9
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.30 1 9 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.30 1 9 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 19 2 1

                                                                                   SYN062-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 3 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 12 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.09 - 12 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.09 - 12 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.09 - 12 - 7 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.09 - 12 - 7 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.62 0.02 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.20 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.22 0.00 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.24 0.03 209 10
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.27 0.01 209 10
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.50 1 11 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 0.40 1 10 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 2 2 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 26 1 1

SYN063-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 1 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 9 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.32 - 9 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.32 - 9 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.32 - 9 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.32 - 9 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.27 0.00 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.21 0.03 209 8
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.23 0.02 209 8
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.20 0.02 209 8
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.21 0.01 209 8
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.20 0 7 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.02 0.00 24 0 0

SYN064-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.02 63 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.05 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.05 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.05 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.05 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.08 0.00 2
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.05 0.00 209 2
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.04 0.00 209 2
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.03 0.00 209 2
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.02 0.00 209 2
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.01 0.00 15 0 0

SYN065-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.13 - 4 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.13 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.13 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.13 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.28 0.00 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.29 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.25 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.28 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.26 0.00 209 8
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 7 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 23 4 3

SYN066-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 5 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 15 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.18 - 15 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.18 - 15 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.18 - 15 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.18 - 15 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.55 0.00 5
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.36 0.02 209 6
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.37 0.01 209 6
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.38 0.02 209 6
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.38 0.03 209 6
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.70 2 15 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.80 2 16 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.02 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 23 2 0

SYN067-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 1820 6598 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.78 3656413 -
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : timeout 1802.28 0.37 671
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.35 17937 2162
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 13137 1649
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.29 18001 2148
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.19 16081 1675
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 263.55 208.15 920 298648 121202

                                                                                   SYN068-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 7 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 13 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.10 - 13 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.10 - 13 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.10 - 13 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.10 - 13 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.87 0.01 11
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.26 0.00 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.25 0.00 209 12
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.29 0.02 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.23 0.01 209 11
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 0.40 1 10 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.40 1 9 1 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.05 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 25 1 1

                                                                                   SYN069-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 15 10 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 118 24
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.33 - 118 - 24 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.33 - 118 - 24 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.33 - 118 - 24 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.33 - 118 - 24 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1.62 0.03 17
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.11 0.00 273 19
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.08 0.00 273 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.49 0.10 273 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1.22 0.06 273 19
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 2.40 2 19 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.50 1 19 1 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.39 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 35 15 10

                                                                                   SYN070-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 37 9 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 525 34
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 2.26 0.18 773 773 34 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 0.15 0.18 69 773 34 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 190 30.21 3.45 11598 11598 28 252
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 190 0.12 3.45 51 11598 28 252
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.98 0.13 33
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 2.06 0.08 273 21
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 2.68 0.17 273 29
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 2.38 0.04 273 22
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 4.23 0.01 337 33
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.60 1 16 2 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.40 1 16 0 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.27 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 33 9 0

                                                                                   SYN071-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.07 63 22 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.33 5064 18
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 1.60 0.56 7216 7216 18 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 0.10 0.56 451 7216 18 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 124 16.94 3.61 38962 38962 17 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 124 0.07 3.61 161 38962 17 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.54 0.07 23
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1.49 0.28 273 24
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1.51 0.29 273 24
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 7.35 2.06 401 49
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 6.35 1.46 401 40
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.05 26 0 9
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 20 5 -3

                                                                                   SYN072-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.16 95 55 10 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.64 9704273 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 8 12.32 10.80 105264 105264 53 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 8 0.77 10.80 6579 105264 53 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 146 58.19 39.19 372416 372416 55 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 146 0.23 39.19 1472 372416 55 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 137.94 1.57 136
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 38.84 6.74 913 127
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 30.91 3.62 913 112
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 18.95 2.78 657 88
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 15.52 1.95 593 65
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.53 130 0 39
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.09 0.06 49 172 33

SYN073-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.05 63 3 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.25 - 4 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.25 - 4 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.25 - 4 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.25 - 4 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.30 0.00 8
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.41 0.00 209 8
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.47 0.01 209 8
   CLIN-E 0.35BM : P 1 4.67 0.00 401 21
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.23 0.01 209 9
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 2 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 2 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.02 0.00 16 4 2

SYN074-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 13.12 638 1894 9 8
   SETHEO 3.1 : P 1 1.04 8715 39
   SPTHEO m16n1 : P 13 8.14 2.09 18084 18084 24 22
   SPTHEO m16s1 : P 13 0.37 2.09 822 18084 24 22
   SPTHEO m256n1 : P 105 76.85 9.25 74730 74730 27 265
   SPTHEO m256s1 : P 105 0.29 9.25 282 74730 27 265
   CLIN 1.0 : timeout 1800.40 4.11 589
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 2.18 19345 724
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.48 15057 654
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 1.56 20113 722
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 3.76 14225 664
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 20.28 1815 0 353
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.12 0.07 52 110 24

SYN075-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.84 287 978 9 8
   SETHEO 3.1 : timeout 999.47 10167299 -
   SPTHEO m16n1 : P 6 5.51 0.85 7334 7334 24 19
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.29 0.85 386 7334 24 19
   SPTHEO m256n1 : P 97 62.75 3.74 22339 22339 24 251
   SPTHEO m256s1 : P 97 0.25 3.74 89 22339 24 251
   CLIN 1.0 : timeout 1800.27 7.56 523
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.11 19281 723
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 15121 655
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.21 20177 723
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.16 21841 570
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.03 0.01 38 36 8

SYN076-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 10378 12334 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.34 5501331 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 721.18 664.94 3904788 3904788 - 36
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 664.94 127474 3904788 - 36
   SPTHEO m256n1 : timeout 5347.52 4920.81 31796225 31796225 - 268
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4920.81 167386 31796225 - 268
   CLIN 1.0 : timeout 1800.16 0.59 291
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 22.29 8081 851
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 39.15 21969 492
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 55.18 11537 938
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.00 23313 484
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 302.33 297.57 1137 11098 1798

SYN077-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 1532 44788 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.62 6146942 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 379.81 376.49 2351922 2351922 - 19
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 376.49 180604 2351922 - 19
   SPTHEO m256n1 : timeout 4937.73 4894.64 23641984 23641984 - 247
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4894.64 168952 23641984 - 247
   CLIN 1.0 : timeout 1800.76 8.05 594
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.81 24465 385
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.68 26513 444
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.85 11601 732
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 1.89 29457 496
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.14 0.10 60 128 88

                                                                                   SYN078-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : term_too_deep ? 287 657 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.63 4295622 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 320.80 317.61 1486152 1486152 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 317.61 111240 1486152 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5181.53 5128.72 18090573 18090573 - 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5128.72 89128 18090573 - 260
                                                                                      CLIN 1.0 : cls_lim 1449.59 5.30 390
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 1.61 5649 4034
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.70 7121 2747
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 2.80 12305 745
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 17.05 20369 538
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 0.02 0.00 36 10 5

                                                                                   SYN079-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.04 63 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 5 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.14 - 5 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.13 0.00 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.10 0.00 209 5
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.10 0.00 209 5
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 5.49 0.01 465 19
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.28 0.00 209 7
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 4 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 22 4 4

                                                                                   SYN080-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 6 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.17 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.27 0.00 7
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.42 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.38 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 8.33 0.00 593 26
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.33 0.00 209 9
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : P 1 0.04
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : P 1 0.01
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 20 42 7

                                                                                   SYN081-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.06 63 11 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 9 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 0.32 0.08 128 128 6 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 0.02 0.08 8 128 6 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.11 - 9 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.11 - 9 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.25 0.00 6
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.23 0.03 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.21 0.03 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.22 0.03 209 6
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.22 0.02 209 6
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 0.30 2 6 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 0.40 2 6 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.03 10 0 4
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 16 0 0

                                                                                   SYN082-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.14 95 25 5 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 311 20
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 2.42 0.09 548 548 17 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 0.13 0.09 32 548 17 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 133 28.90 1.18 5416 5416 17 241
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 133 0.12 1.18 23 5416 17 241
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 2.09 0.03 17
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.78 0.12 273 16
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.46 0.10 209 13
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 1.01 0.14 273 15
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.43 0.05 209 12
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.50 2 14 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.30 1 15 2 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 0.11 25 0 6
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 32 1 1

SYN083-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.04 95 0 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 15 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.23 - 15 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.23 - 15 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.23 - 15 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.23 - 15 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.29 0.00 7
   CLIN-E 0.35FM : P 1 4.12 0.01 465 14
   CLIN-E 0.35FS : P 1 2.70 0.00 337 14
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 6.68 46609 542
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.57 0.00 273 8
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.04 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : P 1 0.03
   DISCOUNT 3.0O : P 1 0.03
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 20 0 0

SYN084-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : sos_empty ? 95 64 - -
   SETHEO 3.1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m16s1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256n1 : not_tested (satisfiable)
   SPTHEO m256s1 : not_tested (satisfiable)
   CLIN 1.0 : M 1 0.29 0.00 13
   CLIN-E 0.35FM : M 1 0.30 0.00 209 13
   CLIN-E 0.35FS : M 1 0.28 0.00 209 13
   CLIN-E 0.35BM : M 1 0.30 0.00 209 13
   CLIN-E 0.35BS : M 1 0.27 0.00 209 13
   CLIN-S 1.0+ : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : unknown_error ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : M 1 0.06
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 0.01 0.00 44 0 0

SYN085-1.010 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.10 95 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 12 11
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.14 - 12 - 11 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.14 - 12 - 11 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.14 - 12 - 11 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.14 - 12 - 11 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.19 0.00 12
   CLIN-E 0.35FM : P 1 0.25 0.00 210 12
   CLIN-E 0.35FS : P 1 0.25 0.00 210 12
   CLIN-E 0.35BM : P 1 0.25 0.00 210 12
   CLIN-E 0.35BS : P 1 0.25 0.00 210 12
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 12 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 12 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.00 0.00 22 0 0

SYN088-1.010 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.79 351 512 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 12 11
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.22 - 12 - 11 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.22 - 12 - 11 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.22 - 12 - 11 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.22 - 12 - 11 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.69 0.03 22
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.16 0.01 209 23
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.16 0.02 209 23
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.14 0.00 209 23
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.16 0.01 209 23
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.30 0 22 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.30 0 22 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.01 0.00 40 1 1

SYN103-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.55 383 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.24 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.24 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.24 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.24 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 8.85 0.00 356
   CLIN-E 0.35FM : P 1 108.93 0.01 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 108.41 0.04 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 109.15 0.13 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 108.30 0.09 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 352 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN104-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.44 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.00 0.00 356
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 109.07 0.11 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 108.47 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 108.99 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 108.44 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN105-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.66 415 55 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.40 2.74 347
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 111.23 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 110.79 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 111.59 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 110.72 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.70 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.21 664 8 7

                                                                                   SYN106-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.63 415 26 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 7.99 - 6 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.99 - 6 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.99 - 6 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.99 - 6 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.04 2.62 347
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 127.30 0.07 913 352
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 133.32 0.13 913 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 111.24 0.11 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 113.46 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.19 664 8 6

                                                                                   SYN107-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.18 447 453 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 52.92 0.13 108 108 3 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 1.96 0.13 4 108 3 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.01 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.01 - 4 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.30 2.65 347
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 347.20 0.09 1105 394
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 307.38 0.12 1041 396
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 119.04 0.09 1041 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 118.71 0.06 977 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.00 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.10 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.47 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.23 665 77 38

                                                                                   SYN108-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.00 415 299 8 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 52.65 0.13 108 108 3 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 1.95 0.13 4 108 3 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.15 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.15 - 4 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.50 2.67 346
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 319.64 0.12 1105 390
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 283.94 0.11 1041 392
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 120.88 0.10 1041 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 116.96 0.12 977 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.30 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.40 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.50 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.45 0.24 665 77 38

SYN109-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.06 447 439 5 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 289 9
   SPTHEO m16n1 : P 7 29.25 0.07 150 150 9 15
   SPTHEO m16s1 : P 7 1.95 0.07 10 150 9 15
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.09 - 289 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.09 - 289 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 139.73 11.49 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1711.56 0.31 2385 432
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1614.27 0.35 2449 424
   CLIN-E 0.35BM : P 1 185.28 8.52 3153 352
   CLIN-E 0.35BS : P 1 179.92 7.85 3153 352
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 203.50 1 444 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 415.40 1 564 14 3 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 3.35 23 7 5
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.69 1.16 716 1696 730

SYN110-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.07 479 1441 6 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 893 11
   SPTHEO m16n1 : P 18 88.30 0.83 6726 6726 19 45
   SPTHEO m16s1 : P 18 1.98 0.83 337 6726 19 45
   SPTHEO m256n1 : P 144 483.60 1.22 2976 2976 11 248
   SPTHEO m256s1 : P 144 1.95 1.22 12 2976 11 248
   CLIN 1.0 : P 1 138.73 11.28 300
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 2449 447
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 2577 443
   CLIN-E 0.35BM : P 1 211.23 8.53 3153 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 205.26 7.88 3153 350
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 197.30 1 444 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 457.10 1 565 14 5 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.87 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.14 1.46 714 1826 673

SYN111-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.12 447 333 5 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 144 9
   SPTHEO m16n1 : P 6 31.20 0.08 160 160 9 16
   SPTHEO m16s1 : P 6 1.95 0.08 10 160 9 16
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.94 - 144 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.94 - 144 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 137.39 11.42 300
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.30 2449 446
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1751.37 0.39 2513 439
   CLIN-E 0.35BM : P 1 203.37 8.97 3153 352
   CLIN-E 0.35BS : P 1 190.95 7.90 3153 352
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 200.80 1 444 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 354.90 1 558 12 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.75 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.69 1.08 715 1663 725

SYN112-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.80 415 214 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 17 54.32 0.14 112 112 3 28
   SPTHEO m16s1 : P 17 1.94 0.14 4 112 3 28
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.02 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.02 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.54 2.68 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 144.59 0.06 913 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 280.71 0.14 1041 392
   CLIN-E 0.35BM : P 1 114.71 0.09 913 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 114.30 0.09 913 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.80 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.50 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.49 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 664 17 12

SYN113-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.24 447 473 5 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 633 8
   SPTHEO m16n1 : P 25 66.64 0.17 306 306 8 34
   SPTHEO m16s1 : P 25 1.96 0.17 9 306 8 34
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.33 - 633 - 8 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.33 - 633 - 8 0
   CLIN 1.0 : P 1 139.94 12.01 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1611.29 0.18 2257 414
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1497.77 0.21 2321 406
   CLIN-E 0.35BM : P 1 186.25 8.61 3153 353
   CLIN-E 0.35BS : P 1 184.09 8.35 3153 353
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 667.70 1 439 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 4.18 38 5 5
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.98 1.32 703 1700 641

                                                                                   SYN114-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.52 415 60 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 472 9
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 31.52 0.08 154 154 4 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 1.97 0.08 10 154 4 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 196 481.12 1.22 1239 1239 4 248
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 196 1.94 1.22 5 1239 4 248
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 80.31 6.94 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 244.64 0.07 1041 374
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 200.58 0.08 977 372
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 123.46 4.26 1809 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 120.73 3.83 1681 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 78.30 1 381 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 130.20 1 428 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.80 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.20 664 20 14

                                                                                   SYN115-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.65 447 831 7 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 170 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 57.36 0.57 1224 1224 13 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 2.01 0.57 49 1224 13 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 133 473.84 1.19 3387 3387 13 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 133 1.95 1.19 14 3387 13 243
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 223.39 11.42 364
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 42.47 2897 426
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 38.90 2833 431
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 187.21 8.48 2641 354
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 175.23 7.82 2513 354
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 206.60 1 446 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 382.60 1 558 14 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 5.97 51 2 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.10 0.64 678 943 463

                                                                                   SYN116-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.34 447 697 8 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.22 2476 22
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 21 50.70 0.39 754 754 10 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 21 1.95 0.39 29 754 10 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 145 490.00 1.22 4465 4465 10 250
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 145 1.96 1.22 18 4465 10 250
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 139.09 11.52 300
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 562.98 23.70 2513 251
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 562.11 21.07 2449 267
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 300.55 18.67 2065 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 260.27 12.33 2321 373
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 212.30 1 444 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 187.30 1 468 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.42 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.53 0.29 665 173 90

                                                                                   SYN117-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.48 447 697 8 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.15 1681 22
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 15 34.00 1.20 15061 15061 20 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 15 2.00 1.20 939 15061 20 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 230 525.53 13.53 228657 228657 21 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 230 2.00 13.53 935 228657 21 263
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 241.36 18.40 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 510.61 0.15 1169 253
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 505.94 0.14 1105 269
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 290.18 14.55 2065 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 248.75 8.40 2257 373
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 563.50 1 448 1 9 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 506.70 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.32 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.57 0.34 665 173 90

                                                                                   SYN118-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.52 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.12 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.12 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.12 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.12 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.97 0.00 358
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 108.65 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 107.12 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 108.72 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 107.96 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.37 0.20 664 0 0

SYN119-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.48 383 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.05 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.05 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.05 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.05 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 8.77 0.00 357
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.80 0.06 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 107.21 0.05 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.93 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 107.27 0.12 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 353 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 353 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.20 664 0 0

SYN120-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.56 415 25 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.07 - 6 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.07 - 6 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.07 - 6 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.07 - 6 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.36 2.63 347
   CLIN-E 0.35FM : P 1 140.00 0.07 913 358
   CLIN-E 0.35FS : P 1 275.61 0.10 1041 391
   CLIN-E 0.35BM : P 1 110.21 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 110.63 0.07 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.90 0 347 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 347 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.20 664 17 12

SYN121-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.88 415 241 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 150 12
   SPTHEO m16n1 : P 11 29.38 0.07 315 315 13 15
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.96 0.07 23 315 13 15
   SPTHEO m256n1 : P 60 465.13 1.18 3507 3507 12 241
   SPTHEO m256s1 : P 60 1.93 1.18 15 3507 12 241
   CLIN 1.0 : P 1 139.97 11.81 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 821.00 0.16 1489 330
   CLIN-E 0.35FS : P 1 779.42 0.19 1489 334
   CLIN-E 0.35BM : P 1 148.61 4.20 1745 346
   CLIN-E 0.35BS : P 1 159.68 3.89 2577 346
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 357.10 1 444 0 0 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 353.70 1 560 11 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.51 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.85 0.52 665 404 151

SYN122-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.90 415 240 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 230 9
   SPTHEO m16n1 : P 1 38.41 0.32 350 350 9 19
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.04 0.32 26 350 9 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.06 - 230 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.06 - 230 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 137.48 11.35 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 824.52 0.11 1489 331
   CLIN-E 0.35FS : P 1 782.74 0.20 1489 335
   CLIN-E 0.35BM : P 1 165.77 4.24 2705 351
   CLIN-E 0.35BS : P 1 162.77 3.92 2577 351
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 608.50 1 458 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.29 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.85 0.52 665 404 151

SYN123-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.79 415 139 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 5
   SPTHEO m16n1 : P 15 54.88 0.14 168 168 5 28
   SPTHEO m16s1 : P 15 1.96 0.14 6 168 5 28
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.07 - 6 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.07 - 6 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 80.02 6.48 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 809.61 0.13 1489 329
   CLIN-E 0.35FS : P 1 758.25 0.23 1489 329
   CLIN-E 0.35BM : P 1 171.59 3.91 3409 332
   CLIN-E 0.35BS : P 1 158.74 3.60 3217 332
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 608.40 1 458 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 100.40 1 411 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.50 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.82 0.52 665 387 143

                                                                                   SYN124-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.92 415 261 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 243 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 52.38 0.13 311 311 9 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 1.94 0.13 13 311 9 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 152 514.07 1.30 1846 1846 6 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 152 1.94 1.30 7 1846 6 265
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.86 6.64 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 160.87 0.05 913 357
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 131.59 0.10 913 355
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 163.48 12.64 1745 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 132.26 7.68 1745 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 148.50 1 422 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 231.80 1 497 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.30 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.22 665 24 17

                                                                                   SYN125-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.64 447 861 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 75 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.27 - 75 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.27 - 75 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.27 - 75 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.27 - 75 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.65 11.38 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 707.33 0.22 1297 315
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 562.44 0.16 1105 291
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 130.92 0.08 1425 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 125.68 0.10 1233 352
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 193.00 1 446 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 395.70 1 564 14 2 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.83 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.64 0.35 665 332 160

                                                                                   SYN126-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.40 447 688 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 573 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 30 64.35 0.16 198 198 5 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 30 1.95 0.16 6 198 5 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.01 - 573 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.01 - 573 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.42 11.18 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 287.78 0.13 1041 383
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 239.48 0.05 977 381
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 141.62 0.11 1041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 135.49 0.07 913 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 227.80 1 446 2 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 176.90 1 462 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.14 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.20 664 22 16

                                                                                   SYN127-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.49 447 688 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 646 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 29.55 0.07 150 150 5 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 1.97 0.07 10 150 5 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.02 - 646 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.02 - 646 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.87 11.22 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 295.01 0.15 1041 386
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 246.43 0.12 977 384
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 242.58 0.11 1169 385
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 210.89 0.10 1105 385
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 257.10 1 447 0 4 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 177.00 1 462 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.14 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.22 664 22 16

                                                                                   SYN128-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.58 447 879 16 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.22 2380 20
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 21 45.50 0.33 713 713 15 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 21 1.98 0.33 31 713 15 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 193 499.18 1.25 4726 4726 15 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 193 1.95 1.25 20 4726 15 256
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 422.67 29.19 448
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.30 2513 448
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 2577 448
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 283.17 14.96 2193 381
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 239.98 13.56 2065 376
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 240.70 1 446 4 2 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 348.40 1 560 10 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.40 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.95 0.54 671 692 309

SYN129-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.70 447 881 16 7
   SETHEO 3.1 : P 1 0.22 2379 20
   SPTHEO m16n1 : P 21 45.08 0.33 690 690 15 23
   SPTHEO m16s1 : P 21 1.96 0.33 30 690 15 23
   SPTHEO m256n1 : P 193 499.14 1.25 4509 4509 15 256
   SPTHEO m256s1 : P 193 1.95 1.25 19 4509 15 256
   CLIN 1.0 : P 1 423.43 29.51 448
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.30 2513 450
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 2577 448
   CLIN-E 0.35BM : P 1 282.05 14.93 2257 381
   CLIN-E 0.35BS : P 1 240.18 13.63 2129 376
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 246.20 1 446 4 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 348.70 1 560 10 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.81 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.91 0.54 671 692 309

SYN130-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.56 383 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.64 2.56 345
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.48 0.03 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.56 0.15 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.55 0.09 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 107.00 0.09 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 345 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.60 0 345 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.19 664 1 0

SYN131-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.54 383 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.15 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.15 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.15 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.15 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 8.70 0.00 360
   CLIN-E 0.35FM : P 1 108.00 0.05 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 107.30 0.05 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 108.05 0.09 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 107.20 0.06 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 356 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 356 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.35 0.20 664 0 0

SYN132-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.51 383 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.25 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.25 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.06 2.64 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.06 0.09 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.50 0.06 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.35 0.04 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.87 0.06 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.20 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.20 664 10 6

SYN133-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.50 383 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.32 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.32 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.32 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.32 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.77 2.62 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.23 0.10 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.78 0.05 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.90 0.09 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 107.12 0.05 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.10 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.20 664 10 6

                                                                                   SYN134-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.90 415 213 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.00 - 6 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.00 - 6 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 6 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 6 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 80.01 6.70 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 145.22 0.13 913 359
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 387.41 0.14 1105 285
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 118.06 3.79 1681 342
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 118.09 3.50 1681 342
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 65.50 1 372 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 102.20 1 411 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.49 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.49 0.27 665 112 49

                                                                                   SYN135-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.90 415 229 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 177 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 23 58.80 0.15 236 236 4 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 23 1.96 0.15 8 236 4 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.05 - 177 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.05 - 177 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 90.60 6.50 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 256.57 0.05 1041 373
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 210.65 0.08 977 371
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 127.24 8.40 1809 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 124.11 7.69 1745 350
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 358.70 1 444 0 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 233.90 1 498 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.76 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.20 664 23 16

                                                                                   SYN136-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.85 415 229 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 164 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 24 57.90 0.15 236 236 4 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 24 1.93 0.15 8 236 4 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 164 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 164 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 91.31 6.52 297
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 256.68 0.08 1041 374
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 211.05 0.06 977 372
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 126.85 8.38 1809 351
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 124.23 7.77 1745 351
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 376.30 1 445 0 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 233.50 1 499 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.78 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 665 23 16

                                                                                   SYN137-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.01 415 281 6 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.12 2664 25
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 69.82 0.44 4988 4988 30 35
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 2.02 0.44 527 4988 30 35
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 37 474.11 2.91 28838 28838 30 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 37 1.96 2.91 349 28838 30 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 238.79 18.30 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 870.91 0.13 1489 337
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 819.38 0.19 1489 337
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 208.56 18.97 3345 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 199.73 17.80 3089 361
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 10.59 39 7 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.91 0.53 665 497 169

                                                                                   SYN138-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.27 447 466 9 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 612 17
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 69.53 0.42 2528 2528 25 35
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 1.99 0.42 93 2528 25 35
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 6 491.97 2.61 7470 7470 23 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 6 1.98 2.61 46 7470 23 249
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 238.64 18.37 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 2449 447
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 2577 445
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 205.25 8.60 3153 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 197.81 7.86 3153 353
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 628.00 1 450 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 462.70 1 566 14 5 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 5.56 39 6 6
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.69 1.06 716 1668 728

SYN139-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.65 479 2232 16 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.00 27553473 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 126.22 72.53 1697515 1697515 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.36 72.53 518131 1697515 - 27
   SPTHEO m256n1 : P 104 476.59 6.24 83440 83440 33 241
   SPTHEO m256s1 : P 104 1.98 6.24 493 83440 33 241
   CLIN 1.0 : P 1 649.69 32.28 231
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.39 2449 447
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 2577 445
   CLIN-E 0.35BM : P 1 346.55 8.74 4305 359
   CLIN-E 0.35BS : P 1 320.57 12.08 4305 359
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 8.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.48 1.87 738 2008 720

SYN140-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.48 479 2230 17 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.97 27529555 -
   SPTHEO m16n1 : P 6 356.29 214.51 6042264 6042264 30 72
   SPTHEO m16s1 : P 6 12.12 214.51 286715 6042264 30 72
   SPTHEO m256n1 : P 110 634.56 10.02 110660 110660 35 317
   SPTHEO m256s1 : P 110 2.01 10.02 521 110660 35 317
   CLIN 1.0 : P 1 648.84 32.01 231
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 2449 447
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 2577 445
   CLIN-E 0.35BM : P 1 322.62 4.23 4177 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 311.70 7.82 4177 350
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 10.45 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.49 1.86 737 2008 721

SYN141-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.61 447 833 8 5
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.08 24706021 -
   SPTHEO m16n1 : P 18 50.25 0.61 2250 2250 26 25
   SPTHEO m16s1 : P 18 2.01 0.61 90 2250 26 25
   SPTHEO m256n1 : P 170 522.04 1.30 15172 15172 22 265
   SPTHEO m256s1 : P 170 1.97 1.30 67 15172 22 265
   CLIN 1.0 : P 1 237.46 18.23 362
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.19 2449 445
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 2577 443
   CLIN-E 0.35BM : P 1 276.47 21.80 2705 358
   CLIN-E 0.35BS : P 1 277.06 24.57 2769 358
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 644.60 1 465 1 1 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 379.40 1 559 14 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.57 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.09 0.60 678 956 467

SYN142-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.56 479 2244 20 7
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.97 24212515 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 390.00 341.82 7558186 7558186 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 341.82 500497 7558186 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 1930.58 1405.51 36449197 36449197 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 1405.51 654123 36449197 - 263
   CLIN 1.0 : P 1 648.72 32.03 231
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.28 2449 445
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.32 2577 443
   CLIN-E 0.35BM : P 1 372.60 13.28 4433 365
   CLIN-E 0.35BS : P 1 358.61 20.55 4497 365
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 19.98 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.51 1.81 738 2014 721

SYN143-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.50 479 2244 20 7
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 23782883 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 390.41 342.41 7576035 7576035 - 24
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.42 342.41 506119 7576035 - 24
   SPTHEO m256n1 : timeout 1939.86 1416.50 35173980 35173980 - 263
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 1416.50 636232 35173980 - 263
   CLIN 1.0 : P 1 650.48 32.01 231
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 2449 445
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 2577 443
   CLIN-E 0.35BM : P 1 373.37 13.35 4433 365
   CLIN-E 0.35BS : P 1 358.45 20.68 4497 365
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 20.95 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.50 1.77 738 2013 721

                                                                                   SYN144-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.61 510 2383 15 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 22570194 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 18 63.69 0.16 1111 1111 12 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 18 1.93 0.16 35 1111 12 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 76 464.12 1.19 3127 3127 12 243
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 76 1.91 1.19 13 3127 12 243
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1412.67 72.04 460
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 755.58 0.18 1361 313
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 719.09 0.17 1361 316
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 181.76 0.10 1489 363
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 175.75 0.15 1425 363
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 562.40 1 446 1 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 575.80 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.35 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.67 0.37 665 366 173

                                                                                   SYN145-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.44 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.03 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.03 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.03 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.03 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.68 0.00 361
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 110.46 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 110.29 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 110.48 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 109.91 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.50 0 357 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 357 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.34 0.19 664 0 0

                                                                                   SYN146-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.51 415 27 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 29.25 0.07 45 45 2 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 1.95 0.07 3 45 2 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.95 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.95 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.25 0.00 354
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 114.79 4.22 1681 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 113.95 3.92 1681 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 115.91 4.28 1681 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 114.21 3.98 1681 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 1.20 0 351 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.00 0 351 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.35 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN147-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.74 415 90 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 6 29.70 0.07 45 45 2 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 6 1.98 0.07 3 45 2 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.05 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.05 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.27 0.00 354
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 114.68 4.25 1681 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 113.85 3.92 1681 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 114.70 4.25 1681 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 113.84 3.87 1681 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 1.20 0 351 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.90 0 351 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.37 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN148-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.17 447 391 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 75 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.06 - 75 - 8 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.06 - 75 - 8 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.06 - 75 - 8 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.06 - 75 - 8 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.89 6.60 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.38 2449 445
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 2577 444
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 165.26 4.38 3281 351
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 161.15 4.00 3345 351
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 226.50 1 445 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 504.70 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.26 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.58 1.00 708 1534 691

SYN149-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.52 415 17 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 9 32.98 0.08 51 51 2 17
   SPTHEO m16s1 : P 9 1.94 0.08 3 51 2 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.98 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.98 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.52 2.55 345
   CLIN-E 0.35FM : P 1 351.53 17.88 2065 386
   CLIN-E 0.35FS : P 1 289.98 12.32 1937 384
   CLIN-E 0.35BM : P 1 123.45 4.22 1681 346
   CLIN-E 0.35BS : P 1 120.62 3.87 1681 346
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.10 0 345 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.80 0 345 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.19 664 18 12

SYN150-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.15 447 374 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 19 40.74 0.10 84 84 3 21
   SPTHEO m16s1 : P 19 1.94 0.10 4 84 3 21
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.88 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.88 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.82 6.57 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 194.18 0.13 977 362
   CLIN-E 0.35FS : P 1 147.69 0.08 913 359
   CLIN-E 0.35BM : P 1 131.14 0.08 1041 347
   CLIN-E 0.35BS : P 1 126.56 0.13 913 347
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 147.40 1 421 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 101.80 1 412 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.49 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.20 664 19 13

SYN151-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.05 447 374 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 11 38.40 0.10 80 80 3 20
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.92 0.10 4 80 3 20
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.20 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.20 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.29 6.53 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 205.48 0.07 977 364
   CLIN-E 0.35FS : P 1 162.66 0.09 913 362
   CLIN-E 0.35BM : P 1 129.52 0.11 1041 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 125.47 0.08 913 350
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 204.20 1 449 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 102.10 1 412 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.21 664 24 17

SYN152-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.02 415 309 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 15 43.12 0.11 88 88 3 22
   SPTHEO m16s1 : P 15 1.96 0.11 4 88 3 22
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.10 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.10 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.83 2.60 347
   CLIN-E 0.35FM : P 1 207.61 12.96 1809 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 152.06 7.76 1681 355
   CLIN-E 0.35BM : P 1 119.88 4.20 1681 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 117.15 3.95 1681 348
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 24.20 0 347 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.80 0 347 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.47 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.19 664 19 13

SYN153-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.60 447 781 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 45 4
   SPTHEO m16n1 : P 21 52.90 0.13 212 212 4 27
   SPTHEO m16s1 : P 21 1.96 0.13 8 212 4 27
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.01 - 45 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.01 - 45 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.24 6.53 295
   CLIN-E 0.35FM : P 1 219.80 0.10 977 367
   CLIN-E 0.35FS : P 1 178.16 0.07 913 365
   CLIN-E 0.35BM : P 1 148.66 4.25 1809 354
   CLIN-E 0.35BS : P 1 143.19 3.91 1681 354
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 188.30 1 442 3 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 320.10 1 552 5 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.85 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.20 664 20 14

                                                                                   SYN154-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.43 447 781 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 44 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 22 50.96 0.13 204 204 4 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 22 1.96 0.13 8 204 4 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 44 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 44 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.41 6.66 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 227.70 0.08 977 370
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 185.58 0.07 913 368
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 132.43 0.07 1041 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 128.75 0.09 913 350
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 178.20 1 444 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 155.00 1 439 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.88 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.22 664 20 14

                                                                                   SYN155-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.63 447 834 13 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.96 14697737 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 34.00 0.25 3026 3026 18 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.00 0.25 178 3026 18 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 73 598.20 3.70 17086 17086 18 300
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 73 2.00 3.70 75 17086 18 300
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 237.46 18.50 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1502.34 0.33 2193 399
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.28 2577 444
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 47.05 5137 467
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 64.14 4945 459
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 893.90 1 566 14 5 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 3.60 407 47 30
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.11 0.71 678 959 467

                                                                                   SYN156-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 5.06 510 3139 27 7
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 12226567 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 153.17 121.22 2060538 2060538 71 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 13.00 121.22 186990 2060538 71 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 4 2156.54 1654.18 28211685 28211685 63 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 4 12.94 1654.18 186738 28211685 63 254
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 1411.05 72.39 460
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1518.91 0.25 2193 398
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 2577 445
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 29.63 3793 527
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 50.29 5329 447
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 275.10 1 447 3 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 520.80 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.15 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.13 0.64 678 950 464

                                                                                   SYN157-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.59 447 829 12 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 1.69 21161 18
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 31.52 0.08 1215 1215 12 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 1.97 0.08 94 1215 12 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 148 495.36 1.26 6190 6190 13 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 148 1.92 1.26 25 6190 13 258
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 423.26 29.68 449
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 852.15 0.19 1489 330
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 809.27 0.14 1489 334
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 565.28 18.87 2321 451
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1198.48 23.84 4241 432
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 385.20 1 565 15 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.71 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.58 0.36 665 176 77

                                                                                   SYN158-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.70 447 829 12 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 4.28 56901 18
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 41.58 0.48 1797 1797 12 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 1.98 0.48 94 1797 12 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 165 475.80 1.20 5248 5248 15 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 165 1.95 1.20 22 5248 15 244
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 398.26 18.23 454
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 847.12 0.13 1489 330
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 806.14 0.17 1489 334
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 563.72 15.51 2449 450
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 1236.99 43.02 3409 434
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 302.30 1 445 3 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 515.50 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.02 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.65 0.39 665 176 76

SYN159-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.13 479 1642 26 7
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 16809566 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 445.63 400.21 7374357 7374357 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 400.21 602319 7374357 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 3976.60 3468.34 57500160 57500160 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 3468.34 600875 57500160 - 256
   CLIN 1.0 : P 1 1410.32 72.35 460
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.29 2449 447
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 2577 445
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 24.84 4945 463
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1451.64 52.39 4817 389
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 307.70 1 444 3 4 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 512.90 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 39.31 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.69 1.09 701 1511 597

SYN160-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.47 447 829 12 6
   SETHEO 3.1 : P 1 6.45 88398 18
   SPTHEO m16n1 : P 5 29.98 0.50 1395 1395 12 15
   SPTHEO m16s1 : P 5 2.00 0.50 93 1395 12 15
   SPTHEO m256n1 : P 191 507.00 1.27 4902 4902 13 260
   SPTHEO m256s1 : P 191 1.95 1.27 19 4902 13 260
   CLIN 1.0 : P 1 400.26 18.30 454
   CLIN-E 0.35FM : P 1 847.26 0.20 1489 330
   CLIN-E 0.35FS : P 1 806.16 0.21 1489 334
   CLIN-E 0.35BM : P 1 619.33 25.23 2577 475
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1193.35 37.45 4305 435
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 303.60 1 448 4 4 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 349.30 1 560 10 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.99 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.64 0.41 665 176 76

SYN161-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.59 447 829 12 6
   SETHEO 3.1 : P 1 5.71 77210 18
   SPTHEO m16n1 : P 5 30.60 0.21 1306 1306 12 15
   SPTHEO m16s1 : P 5 2.04 0.21 93 1306 12 15
   SPTHEO m256n1 : P 175 486.93 1.23 5422 5422 15 251
   SPTHEO m256s1 : P 175 1.94 1.23 22 5422 15 251
   CLIN 1.0 : P 1 237.18 18.75 362
   CLIN-E 0.35FM : P 1 847.36 0.18 1489 330
   CLIN-E 0.35FS : P 1 806.40 0.21 1489 334
   CLIN-E 0.35BM : P 1 651.43 31.75 2705 478
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1213.66 47.02 4049 415
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 645.50 1 465 1 2 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.93 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.63 0.36 665 177 78

SYN162-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.63 447 829 12 6
   SETHEO 3.1 : P 1 5.71 77210 18
   SPTHEO m16n1 : P 5 29.50 0.35 1306 1306 12 15
   SPTHEO m16s1 : P 5 1.97 0.35 93 1306 12 15
   SPTHEO m256n1 : P 175 489.44 1.23 5422 5422 15 251
   SPTHEO m256s1 : P 175 1.95 1.23 22 5422 15 251
   CLIN 1.0 : P 1 237.11 18.47 362
   CLIN-E 0.35FM : P 1 846.93 0.13 1489 330
   CLIN-E 0.35FS : P 1 805.79 0.28 1489 334
   CLIN-E 0.35BM : P 1 651.14 31.75 2705 478
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1210.54 46.93 4049 415
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 243.60 1 449 3 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 512.00 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.95 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.58 0.35 665 176 77

SYN163-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.26 479 1642 26 7
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.00 17282800 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 443.14 397.66 6735720 6735720 - 23
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.49 397.66 423479 6735720 - 23
   SPTHEO m256n1 : timeout 3980.40 3472.07 66117096 66117096 - 256
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 3472.07 556398 66117096 - 256
   CLIN 1.0 : P 1 1414.65 71.84 460
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.29 2449 447
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.18 2577 445
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 58.38 5009 452
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1479.45 54.21 4881 391
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 499.90 1 445 710 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 512.40 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 37.95 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.71 1.17 700 1511 599

                                                                                   SYN164-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.48 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.22 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.22 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.22 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.22 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.84 0.00 358
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 110.36 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 109.75 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 110.43 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 109.71 0.12 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN165-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.61 415 19 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 40.70 0.10 63 63 2 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 1.94 0.10 3 63 2 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.15 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.15 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.46 0.00 354
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 110.45 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 109.77 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 110.54 0.12 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 109.80 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 1.40 0 351 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.20 0 351 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.32 0.19 664 0 0

                                                                                   SYN166-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.52 479 2133 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 353 8
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 57.88 0.15 264 264 8 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 1.93 0.15 9 264 8 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.10 - 353 - 8 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.10 - 353 - 8 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.64 11.45 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1151.41 0.28 1937 389
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1124.55 0.26 2001 391
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 169.55 0.06 1873 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 157.95 0.10 1873 353
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 234.00 1 446 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 352.20 1 562 10 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.14 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.98 0.60 675 787 382

                                                                                   SYN167-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.59 415 2 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 11 39.20 0.10 60 60 2 20
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 11 1.96 0.10 3 60 2 20
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.01 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.01 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.75 2.66 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 200.27 0.08 977 363
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 155.50 0.12 913 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 117.66 0.08 1041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 115.34 0.05 913 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.10 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.20 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.21 665 24 17

                                                                                   SYN168-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.94 415 227 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.05 479 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 31 64.02 0.16 165 165 4 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 31 1.94 0.16 5 165 4 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.13 - 479 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.13 - 479 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 80.56 6.76 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 284.40 0.08 1041 378
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 235.74 0.12 977 376
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 136.72 0.11 1041 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 131.54 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 85.80 1 383 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 156.60 1 446 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.42 0.23 665 21 15

SYN169-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.95 415 227 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 375 6
   SPTHEO m16n1 : P 20 60.45 0.15 155 155 4 31
   SPTHEO m16s1 : P 20 1.95 0.15 5 155 4 31
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.97 - 375 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.97 - 375 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.42 6.50 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 288.02 0.10 1041 380
   CLIN-E 0.35FS : P 1 238.62 0.12 977 378
   CLIN-E 0.35BM : P 1 236.81 0.07 1169 383
   CLIN-E 0.35BS : P 1 208.67 0.11 1105 383
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 83.20 1 383 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 157.40 1 446 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.21 665 25 18

SYN170-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.43 447 687 5 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.30 3760 7
   SPTHEO m16n1 : P 15 39.59 0.10 289 289 5 20
   SPTHEO m16s1 : P 15 1.98 0.10 15 289 5 20
   SPTHEO m256n1 : P 146 500.52 1.26 1545 1545 5 258
   SPTHEO m256s1 : P 146 1.94 1.26 6 1545 5 258
   CLIN 1.0 : P 1 136.17 11.37 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 512.76 11.04 2513 280
   CLIN-E 0.35FS : P 1 492.32 13.85 2449 280
   CLIN-E 0.35BM : P 1 179.64 8.58 2001 352
   CLIN-E 0.35BS : P 1 170.26 7.99 1937 352
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 424.90 1 446 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 181.80 1 466 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.15 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.45 0.25 665 82 40

SYN171-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.20 479 1724 12 6
   SETHEO 3.1 : P 1 21.48 536863 36
   SPTHEO m16n1 : P 26 198.83 135.97 2633568 2633568 36 32
   SPTHEO m16s1 : P 26 6.99 135.97 97538 2633568 36 32
   SPTHEO m256n1 : P 105 568.90 65.59 1466542 1466542 88 255
   SPTHEO m256s1 : P 105 2.30 65.59 7273 1466542 88 255
   CLIN 1.0 : P 1 1413.30 72.10 460
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 2449 447
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 2577 445
   CLIN-E 0.35BM : P 1 412.20 10.79 2961 314
   CLIN-E 0.35BS : P 1 417.44 6.77 2641 293
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 693.80 1 462 1 2 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 520.90 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.69 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.81 2.02 747 2221 727

SYN172-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.54 383 0 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.35 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.35 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.35 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.35 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 8.82 0.00 356
   CLIN-E 0.35FM : P 1 110.50 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 109.69 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 110.48 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 109.75 0.16 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 352 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.34 0.19 664 0 0

SYN173-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.87 415 191 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 11 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.15 - 11 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.15 - 11 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.15 - 11 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.15 - 11 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.86 2.69 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 967.90 0.18 1681 360
   CLIN-E 0.35FS : P 1 908.76 0.23 1617 359
   CLIN-E 0.35BM : P 1 130.21 0.05 1745 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 125.66 0.05 1553 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.60 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.21 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.58 0.33 665 228 118

                                                                                   SYN174-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.85 415 164 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 8 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 7.89 - 8 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.89 - 8 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.89 - 8 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.89 - 8 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.88 2.63 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 996.14 0.29 1681 366
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 936.07 0.23 1681 365
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 130.14 0.12 1745 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 125.52 0.09 1553 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.80 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.10 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.22 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.60 0.31 665 237 124

                                                                                   SYN175-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.86 415 243 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 10 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 54.88 0.14 112 112 3 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 1.96 0.14 4 112 3 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 10 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 10 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.55 2.59 346
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 355.32 0.11 1105 375
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 321.50 0.14 1041 379
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 118.02 0.06 1041 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 116.21 0.07 977 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.00 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.48 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.42 0.19 665 54 29

                                                                                   SYN176-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.87 415 239 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 702 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 43.12 0.11 777 777 14 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 1.96 0.11 41 777 14 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.97 - 702 - 9 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.97 - 702 - 9 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.96 11.22 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 832.38 0.15 1489 328
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 781.80 0.15 1489 328
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 229.70 12.99 3601 343
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 222.81 11.90 3345 343
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 772.30 1 448 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.46 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.82 0.52 665 390 152

                                                                                   SYN177-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.51 447 830 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.03 241 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 4 66.97 0.42 429 429 6 34
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 4 1.97 0.42 13 429 6 34
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.97 - 241 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.97 - 241 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 135.46 11.27 300
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 945.94 0.21 1553 355
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 893.47 0.24 1553 355
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 190.24 0.11 1681 341
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 146.88 0.10 1553 352
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 718.60 1 438 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 164.60 1 452 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.81 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.65 0.35 665 323 159

                                                                                   SYN178-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.36 479 1964 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 597 13
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 51.96 0.13 619 619 13 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.01 0.13 33 619 13 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 19 528.44 1.33 3848 3848 13 271
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 19 1.95 1.33 15 3848 13 271
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 236.87 18.05 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 943.30 0.24 1553 354
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 890.17 0.22 1553 354
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 939.14 23.59 5265 374
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 566.42 21.07 4817 371
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.92 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.71 0.37 666 424 196

SYN179-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.53 447 751 9 6
   SETHEO 3.1 : P 1 5.42 163244 21
   SPTHEO m16n1 : P 4 33.97 0.35 5931 5931 18 17
   SPTHEO m16s1 : P 4 2.00 0.35 425 5931 18 17
   SPTHEO m256n1 : P 30 494.22 2.56 9920 9920 17 248
   SPTHEO m256s1 : P 30 2.01 2.56 50 9920 17 248
   CLIN 1.0 : P 1 238.66 18.33 362
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1347.33 0.28 2065 384
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1300.76 0.40 2065 386
   CLIN-E 0.35BM : P 1 644.65 8.47 3089 373
   CLIN-E 0.35BS : P 1 641.71 0.17 2961 373
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.76 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.01 0.61 674 818 402

SYN180-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.29 479 1987 13 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 584 25
   SPTHEO m16n1 : P 13 37.21 0.25 1143 1143 20 19
   SPTHEO m16s1 : P 13 1.96 0.25 66 1143 20 19
   SPTHEO m256n1 : P 122 495.23 1.24 9101 9101 20 254
   SPTHEO m256s1 : P 122 1.95 1.24 57 9101 20 254
   CLIN 1.0 : P 1 238.30 18.22 362
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.32 2449 446
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 2577 445
   CLIN-E 0.35BM : P 1 439.65 13.25 4689 360
   CLIN-E 0.35BS : P 1 430.35 15.97 4689 359
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 213.90 1 442 2 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 467.50 1 566 14 5 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 22.37 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.85 1.20 731 1854 792

SYN181-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.76 479 1192 7 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 564 19
   SPTHEO m16n1 : P 14 36.86 0.27 455 455 14 19
   SPTHEO m16s1 : P 14 1.94 0.27 25 455 14 19
   SPTHEO m256n1 : P 184 585.88 1.48 4228 4228 14 302
   SPTHEO m256s1 : P 184 1.94 1.48 16 4228 14 302
   CLIN 1.0 : P 1 136.63 11.39 301
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.29 2449 445
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 188.40 0.06 2961 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 209.71 0.06 3025 357
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 194.20 1 446 2 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.04 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.87 1.23 731 1854 792

SYN182-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.53 447 730 6 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.25 2717 18
   SPTHEO m16n1 : P 13 33.49 0.08 295 295 6 17
   SPTHEO m16s1 : P 13 1.97 0.08 18 295 6 17
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.25 - 2717 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.25 - 2717 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 457.36 29.46 231
   CLIN-E 0.35FM : P 1 290.43 0.08 1041 385
   CLIN-E 0.35FS : P 1 242.84 0.10 977 383
   CLIN-E 0.35BM : P 1 344.14 11.06 2769 444
   CLIN-E 0.35BS : P 1 148.03 3.92 1745 351
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 617.40 1 437 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.26 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.20 665 26 19

SYN183-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.30 447 730 6 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.27 2912 18
   SPTHEO m16n1 : P 15 35.64 0.09 324 324 6 18
   SPTHEO m16s1 : P 15 1.98 0.09 18 324 6 18
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.40 - 2912 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.40 - 2912 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 238.06 18.50 362
   CLIN-E 0.35FM : P 1 294.57 0.12 1041 387
   CLIN-E 0.35FS : P 1 247.37 0.09 977 385
   CLIN-E 0.35BM : P 1 310.13 0.12 1297 405
   CLIN-E 0.35BS : P 1 212.74 0.11 1105 386
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 349.90 1 452 1 9 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 457.10 1 566 14 5 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.27 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.22 665 23 17

                                                                                   SYN184-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.48 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.66 0.00 359
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.05 0.04 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.58 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.22 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.62 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 355 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 355 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.37 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN185-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.44 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 7.91 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.91 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.91 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.91 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.95 0.00 358
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 106.85 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.76 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 106.99 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.40 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.19 664 0 0

                                                                                   SYN186-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.97 447 341 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 18 51.30 0.13 162 162 5 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 18 1.90 0.13 6 162 5 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.97 - 6 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.97 - 6 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.69 2.59 347
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 486.24 0.12 1169 248
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 481.69 0.12 1105 264
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 116.18 0.07 1233 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 114.95 0.11 1169 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.30 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.48 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.68 0.36 665 389 179

                                                                                   SYN187-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.98 447 342 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 55.96 0.14 174 174 5 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 1.93 0.14 6 174 5 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 6 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 6 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.66 2.53 346
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 484.62 0.09 1169 248
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 483.14 0.16 1105 264
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 115.59 0.09 1233 347
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 114.28 0.08 1169 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.10 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.50 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.65 0.35 665 389 179

                                                                                   SYN188-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.17 447 454 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 6 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 48.99 0.12 150 150 5 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 1.96 0.12 6 150 5 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.93 - 6 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.93 - 6 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.82 2.53 347
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 484.79 0.05 1105 248
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 481.21 0.11 1105 264
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 116.32 0.07 1233 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 114.52 0.06 1169 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.20 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.49 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.67 0.41 665 389 179

SYN189-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.23 447 459 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 21 7
   SPTHEO m16n1 : P 17 48.75 0.12 222 222 7 25
   SPTHEO m16s1 : P 17 1.95 0.12 9 222 7 25
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.23 - 21 - 7 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.23 - 21 - 7 0
   CLIN 1.0 : P 1 135.36 11.26 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 495.42 0.16 1169 250
   CLIN-E 0.35FS : P 1 491.54 0.11 1105 266
   CLIN-E 0.35BM : P 1 118.29 0.07 1233 347
   CLIN-E 0.35BS : P 1 117.06 0.05 1169 347
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 100.50 1 385 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 249.40 1 530 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.79 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.69 0.40 666 390 180

SYN190-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.43 447 731 9 5
   SETHEO 3.1 : P 1 41.74 1057554 26
   SPTHEO m16n1 : P 1 91.72 28.00 602647 602647 26 32
   SPTHEO m16s1 : P 1 6.69 28.00 93235 602647 26 32
   SPTHEO m256n1 : P 61 1046.19 517.82 11177604 11177604 26 269
   SPTHEO m256s1 : P 61 6.10 517.82 86111 11177604 26 269
   CLIN 1.0 : P 1 422.22 29.12 448
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 2513 450
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.29 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 297.67 13.33 3665 368
   CLIN-E 0.35BS : P 1 396.53 16.84 4049 372
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.79 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.25 1.54 743 2200 807

SYN191-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.31 447 676 13 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.08 1875 21
   SPTHEO m16n1 : P 13 58.20 0.15 1046 1046 13 30
   SPTHEO m16s1 : P 13 1.94 0.15 39 1046 13 30
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.96 - 1875 - 9 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.96 - 1875 - 9 0
   CLIN 1.0 : P 1 237.59 18.43 362
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.34 2513 451
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 268.51 9.14 3665 364
   CLIN-E 0.35BS : P 1 231.06 8.50 3665 363
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 291.60 1 445 1 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 417.60 1 565 15 3 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.16 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.67 1.19 685 1376 557

SYN192-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.46 447 816 11 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 88 11
   SPTHEO m16n1 : P 21 53.16 0.13 1242 1242 11 27
   SPTHEO m16s1 : P 21 1.97 0.13 48 1242 11 27
   SPTHEO m256n1 : P 185 488.29 1.24 3952 3952 12 253
   SPTHEO m256s1 : P 185 1.93 1.24 16 3952 12 253
   CLIN 1.0 : P 1 237.84 18.29 361
   CLIN-E 0.35FM : P 1 824.14 0.12 1489 332
   CLIN-E 0.35FS : P 1 780.47 0.12 1489 336
   CLIN-E 0.35BM : P 1 250.85 9.19 2129 363
   CLIN-E 0.35BS : P 1 313.79 19.83 2385 353
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.95 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.62 0.40 665 169 74

SYN193-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.56 447 815 11 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 87 11
   SPTHEO m16n1 : P 24 52.92 0.13 1283 1283 11 27
   SPTHEO m16s1 : P 24 1.96 0.13 48 1283 11 27
   SPTHEO m256n1 : P 219 578.12 1.46 11790 11790 11 298
   SPTHEO m256s1 : P 219 1.94 1.46 44 11790 11 298
   CLIN 1.0 : P 1 237.94 18.22 362
   CLIN-E 0.35FM : P 1 822.02 0.16 1489 332
   CLIN-E 0.35FS : P 1 779.46 0.21 1489 336
   CLIN-E 0.35BM : P 1 256.06 14.43 2129 365
   CLIN-E 0.35BS : P 1 302.11 16.07 2449 354
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 415.80 1 447 0 6 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 470.20 1 566 14 5 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.33 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.62 0.38 665 169 74

                                                                                   SYN194-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.49 447 812 10 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1001.98 27368551 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 47.76 0.35 2160 2160 26 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 1.99 0.35 90 2160 26 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 180 480.64 1.20 6340 6340 13 244
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 180 1.97 1.20 29 6340 13 244
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 237.64 18.68 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 507.10 0.23 1169 255
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 503.49 0.14 1105 271
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 218.41 26.41 2193 359
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 202.16 24.14 2129 359
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 251.60 1 449 4 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 380.10 1 559 14 1 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 6.24 718 6 3
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.55 0.30 665 169 89

                                                                                   SYN195-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.47 447 811 9 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 271.15 6888935 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 46.86 1.53 13487 13487 15 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 2.04 1.53 645 13487 15 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 12 478.56 2.57 6490 6490 13 242
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 12 1.98 2.57 31 6490 13 242
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 237.80 18.26 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 509.56 0.11 1169 256
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 506.56 0.15 1105 272
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 175.73 12.76 2129 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 165.92 11.73 2065 356
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 266.00 1 448 2 3 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 458.90 1 566 14 5 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.64 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.52 0.30 665 171 88

                                                                                   SYN196-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.75 415 107 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 7.97 - 14 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.97 - 14 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.97 - 14 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.97 - 14 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.62 6.54 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 146.40 0.09 913 360
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 387.56 0.13 1105 286
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 119.10 3.84 1617 331
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 118.89 3.65 1681 331
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 112.30 1 387 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 339.30 1 559 8 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.53 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.49 0.25 665 110 48

                                                                                   SYN197-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.63 415 75 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 45 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.20 - 45 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.20 - 45 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.20 - 45 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.20 - 45 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.86 2.65 347
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 127.40 0.11 913 353
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 126.21 0.05 913 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 109.70 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 108.84 0.04 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 22.90 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.10 0 347 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 664 9 6

                                                                                   SYN198-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.70 415 107 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 4
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.23 - 14 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.23 - 14 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.23 - 14 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.23 - 14 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 78.79 6.50 294
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 148.09 0.04 913 359
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 387.34 0.17 1105 285
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 118.86 3.83 1617 331
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 118.33 3.53 1681 331
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 110.60 1 385 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.48 0.29 665 110 48

SYN199-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.72 415 107 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.31 - 14 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.31 - 14 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.31 - 14 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.31 - 14 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.76 6.57 295
   CLIN-E 0.35FM : P 1 146.33 0.06 913 360
   CLIN-E 0.35FS : P 1 387.36 0.08 1105 286
   CLIN-E 0.35BM : P 1 119.14 3.85 1617 331
   CLIN-E 0.35BS : P 1 118.66 3.66 1681 331
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 111.00 1 387 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 336.70 1 558 7 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.46 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.48 0.28 665 110 49

SYN200-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.81 415 107 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 14 4
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.16 - 14 - 4 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.16 - 14 - 4 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.16 - 14 - 4 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.16 - 14 - 4 0
   CLIN 1.0 : P 1 80.12 6.54 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 146.47 0.04 913 361
   CLIN-E 0.35FS : P 1 387.64 0.04 1105 287
   CLIN-E 0.35BM : P 1 118.95 3.86 1681 331
   CLIN-E 0.35BS : P 1 118.44 3.57 1681 331
   CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 112.80 1 388 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.47 0.25 665 110 48

SYN201-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.74 479 1016 5 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 71 6
   SPTHEO m16n1 : P 27 57.60 0.15 1385 1385 6 30
   SPTHEO m16s1 : P 27 1.92 0.15 49 1385 6 30
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.99 - 71 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.99 - 71 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.57 6.52 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 352.10 0.12 1105 379
   CLIN-E 0.35FS : P 1 305.80 0.12 1041 378
   CLIN-E 0.35BM : P 1 142.12 4.25 2065 354
   CLIN-E 0.35BS : P 1 128.34 3.96 2001 352
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 178.70 1 446 1 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 270.80 1 562 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.03 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.50 0.26 665 125 59

SYN202-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.38 479 2035 8 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 823 14
   SPTHEO m16n1 : P 1 44.35 0.42 4007 4007 14 22
   SPTHEO m16s1 : P 1 2.04 0.42 208 4007 14 22
   SPTHEO m256n1 : P 120 496.22 4.13 78546 78546 14 252
   SPTHEO m256s1 : P 120 1.97 4.13 552 78546 14 252
   CLIN 1.0 : P 1 238.26 18.59 362
   CLIN-E 0.35FM : P 1 565.22 0.11 1169 275
   CLIN-E 0.35FS : P 1 602.45 0.25 1233 290
   CLIN-E 0.35BM : P 1 298.90 12.87 4625 359
   CLIN-E 0.35BS : P 1 277.83 11.89 4625 359
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 651.70 1 438 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 6.71 32 2 3
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.67 0.42 666 414 193

SYN203-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.44 447 740 7 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.63 9705 11
   SPTHEO m16n1 : P 35 68.95 0.17 2100 2100 13 35
   SPTHEO m16s1 : P 35 1.97 0.17 60 2100 13 35
   SPTHEO m256n1 : P 158 480.57 1.22 4493 4493 11 249
   SPTHEO m256s1 : P 158 1.93 1.22 21 4493 11 249
   CLIN 1.0 : P 1 137.28 11.37 301
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 2513 450
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 282.34 17.12 3601 366
   CLIN-E 0.35BS : P 1 210.41 7.79 3537 354
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 637.00 1 439 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 335.20 1 558 7 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.12 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.17 0.71 680 1024 503

                                                                                   SYN204-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.45 479 2195 14 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 190.49 5257784 23
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 61.79 0.71 16103 16103 23 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 2.00 0.71 869 16103 23 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 139 562.84 4.86 81946 81946 31 285
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 139 1.98 4.86 493 81946 31 285
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 424.08 29.42 448
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.15 2513 450
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 2577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 297.06 8.59 4305 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 270.73 11.97 4369 361
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 591.30 1 445 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 579.70 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 12.47 34 2 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.94 1.26 736 2001 828

                                                                                   SYN205-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.40 479 2196 14 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 190.81 5257784 23
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 61.79 0.90 16103 16103 23 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 2.00 0.90 869 16103 23 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 139 558.45 4.71 81946 81946 31 285
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 139 1.96 4.71 493 81946 31 285
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 424.17 29.26 448
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.21 2513 451
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.37 2577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 286.22 8.57 4305 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 259.82 11.87 4369 361
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 11.15 26 3 3
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.96 1.23 736 2001 828

                                                                                   SYN206-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.93 479 1040 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.36 5181 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 28 60.45 0.15 1745 1745 13 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 28 1.95 0.15 60 1745 13 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 194 499.87 1.27 12045 12045 11 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 194 1.93 1.27 54 12045 11 259
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 238.02 18.35 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.27 2513 452
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.25 2577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 174.48 5.81 3665 358
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 165.95 3.91 3537 352
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.79 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.17 0.69 680 1024 503

                                                                                   SYN207-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.37 447 740 7 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 169.35 4279334 23
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 18 59.80 0.90 11230 11230 29 30
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 18 2.00 0.90 573 11230 29 30
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 151 566.94 5.52 74345 74345 18 291
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 151 1.95 5.52 372 74345 18 291
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 422.23 29.38 448
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.17 2513 452
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.22 2577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 201.32 8.54 3601 354
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 186.98 7.92 3537 354
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 589.30 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.51 0.96 680 1258 513

                                                                                   SYN208-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.53 447 758 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.20 4254 15
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 19 57.37 0.36 8476 8476 18 29
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 19 1.98 0.36 401 8476 18 29
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 127 644.47 1.67 6138 6138 11 341
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 127 1.89 1.67 21 6138 11 341
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 137.02 11.38 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.29 2513 452
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.24 2577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 212.43 4.29 3473 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 178.43 0.06 2705 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 643.50 1 439 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 336.90 1 558 7 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.99 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.18 0.69 680 1024 503

SYN209-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.40 447 682 6 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.11 1811 10
   SPTHEO m16n1 : P 12 33.32 0.08 204 204 7 17
   SPTHEO m16s1 : P 12 1.96 0.08 12 204 7 17
   SPTHEO m256n1 : P 136 464.13 1.19 1939 1939 7 243
   SPTHEO m256s1 : P 136 1.91 1.19 8 1939 7 243
   CLIN 1.0 : P 1 136.66 11.34 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 502.97 0.18 1169 253
   CLIN-E 0.35FS : P 1 498.49 0.23 1105 269
   CLIN-E 0.35BM : P 1 149.30 4.17 2065 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 143.54 3.92 2001 350
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 237.20 1 445 1 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 187.70 1 469 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 2.48 601 32 7
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.54 0.28 665 169 87

SYN210-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.40 447 683 6 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.11 1772 9
   SPTHEO m16n1 : P 11 32.64 0.25 272 272 7 17
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.92 0.25 16 272 7 17
   SPTHEO m256n1 : P 61 505.65 1.28 3122 3122 7 262
   SPTHEO m256s1 : P 61 1.93 1.28 12 3122 7 262
   CLIN 1.0 : P 1 136.84 11.44 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 517.95 0.11 1169 254
   CLIN-E 0.35FS : P 1 502.45 0.17 1105 270
   CLIN-E 0.35BM : P 1 160.35 8.33 2065 351
   CLIN-E 0.35BS : P 1 155.26 7.72 2001 351
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 210.20 1 444 1 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 188.50 1 469 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 2.44 585 26 4
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.54 0.27 665 169 87

SYN211-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.30 447 684 6 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.08 642 9
   SPTHEO m16n1 : P 15 32.81 0.08 306 306 7 17
   SPTHEO m16s1 : P 15 1.93 0.08 18 306 7 17
   SPTHEO m256n1 : P 224 501.79 1.27 2588 2588 9 260
   SPTHEO m256s1 : P 224 1.93 1.27 10 2588 9 260
   CLIN 1.0 : P 1 136.88 11.33 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 507.60 0.15 1169 255
   CLIN-E 0.35FS : P 1 503.01 0.09 1105 271
   CLIN-E 0.35BM : P 1 145.79 4.11 2065 353
   CLIN-E 0.35BS : P 1 141.71 3.90 2001 353
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 259.70 1 445 1 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 187.60 1 469 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 2.47 603 31 17
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.53 0.29 665 169 87

SYN212-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.23 447 686 6 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.11 1757 9
   SPTHEO m16n1 : P 10 33.66 0.08 255 255 7 17
   SPTHEO m16s1 : P 10 1.98 0.08 15 255 7 17
   SPTHEO m256n1 : P 92 506.88 1.29 2887 2887 7 264
   SPTHEO m256s1 : P 92 1.92 1.29 11 2887 7 264
   CLIN 1.0 : P 1 135.78 11.39 300
   CLIN-E 0.35FM : P 1 509.38 0.12 1169 256
   CLIN-E 0.35FS : P 1 503.21 0.24 1105 272
   CLIN-E 0.35BM : P 1 137.32 8.25 2065 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 134.27 7.67 2001 350
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 210.00 1 443 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 187.50 1 468 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.75 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.50 0.30 665 169 87

SYN213-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.51 447 828 15 6
   SETHEO 3.1 : P 1 278.38 6888909 20
   SPTHEO m16n1 : P 12 29.85 0.21 777 777 17 15
   SPTHEO m16s1 : P 12 1.99 0.21 55 777 17 15
   SPTHEO m256n1 : P 216 526.84 1.26 12022 12022 17 257
   SPTHEO m256s1 : P 216 2.05 1.26 50 12022 17 257
   CLIN 1.0 : P 1 398.74 18.29 454
   CLIN-E 0.35FM : P 1 826.04 0.24 1489 324
   CLIN-E 0.35FS : P 1 784.56 0.23 1489 328
   CLIN-E 0.35BM : P 1 491.42 26.95 2833 393
   CLIN-E 0.35BS : P 1 350.37 23.30 2001 280
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 465.50 1 446 2 8 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 528.90 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.82 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.64 0.38 665 169 74

                                                                                   SYN214-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.47 447 828 15 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.04 27322560 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 32.00 0.22 918 918 17 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 2.00 0.22 61 918 17 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 149 506.21 1.26 10555 10555 17 257
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 149 1.97 1.26 50 10555 17 257
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 397.85 18.48 454
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 826.18 0.18 1489 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 784.25 0.16 1489 328
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 942.50 55.89 4177 513
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 344.07 19.14 2001 280
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 462.30 1 448 1 7 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 531.90 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.82 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.63 0.37 665 169 74

                                                                                   SYN215-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.52 447 828 15 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 272.15 6888787 19
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 29.70 0.22 825 825 17 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 1.98 0.22 55 825 17 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 175 522.00 1.30 11099 11099 17 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 175 1.97 1.30 50 11099 17 265
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 399.88 18.35 454
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 825.99 0.20 1489 324
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 784.49 0.15 1489 328
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 457.89 6.03 2769 393
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 337.55 11.20 1873 280
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 515.00 1 450 0 8 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 537.40 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.05 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.62 0.37 665 169 74

                                                                                   SYN216-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.74 415 101 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 89 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 2 51.55 0.13 318 318 5 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 2 1.99 0.13 16 318 5 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.41 - 89 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.41 - 89 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.15 6.56 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 801.81 0.21 1489 329
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 751.66 0.20 1489 329
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 169.73 3.92 3409 331
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 157.22 3.61 3153 331
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 602.00 1 457 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 837.40 1 565 14 5 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.50 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.83 0.49 665 387 149

                                                                                   SYN217-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.68 415 139 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 121 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 62.71 0.16 271 271 6 32
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 1.96 0.16 9 271 6 32
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.21 - 121 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.21 - 121 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.87 6.57 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 803.77 0.19 1489 329
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 752.24 0.14 1489 329
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 169.72 3.88 3409 332
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 160.09 3.62 3217 332
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 359.60 1 444 0 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 100.10 1 411 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.50 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.85 0.49 665 418 144

                                                                                   SYN218-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.76 415 139 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 75 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 51.94 0.13 380 380 5 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 2.01 0.13 21 380 5 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.10 - 75 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.10 - 75 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.38 6.57 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 801.93 0.18 1489 328
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 749.00 0.16 1489 328
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 150.33 4.21 1745 347
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 162.60 3.89 2577 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 650.60 1 457 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.49 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.84 0.57 665 417 147

SYN219-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.96 415 241 4 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 150 12
   SPTHEO m16n1 : P 14 31.52 0.08 368 368 13 16
   SPTHEO m16s1 : P 14 1.97 0.08 23 368 13 16
   SPTHEO m256n1 : P 73 544.05 1.37 4011 4011 12 279
   SPTHEO m256s1 : P 73 1.95 1.37 15 4011 12 279
   CLIN 1.0 : P 1 134.96 11.26 300
   CLIN-E 0.35FM : P 1 829.68 0.21 1489 329
   CLIN-E 0.35FS : P 1 770.54 0.11 1489 333
   CLIN-E 0.35BM : P 1 147.17 4.18 1745 345
   CLIN-E 0.35BS : P 1 157.51 3.79 2513 345
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 653.90 1 460 0 1 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.79 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.85 0.54 665 404 151

SYN220-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.95 415 220 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 598 6
   SPTHEO m16n1 : P 24 54.00 0.13 311 311 8 27
   SPTHEO m16s1 : P 24 2.00 0.13 12 311 8 27
   SPTHEO m256n1 : P 223 479.18 1.21 1727 1727 6 247
   SPTHEO m256s1 : P 223 1.94 1.21 7 1727 6 247
   CLIN 1.0 : P 1 80.10 6.60 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 162.38 0.08 913 358
   CLIN-E 0.35FS : P 1 145.17 0.10 913 360
   CLIN-E 0.35BM : P 1 143.80 4.22 1745 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 134.79 0.04 977 350
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 615.40 1 444 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 141.80 1 433 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.73 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.21 664 21 14

SYN221-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.95 415 248 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 751 6
   SPTHEO m16n1 : P 20 52.65 0.13 329 329 9 27
   SPTHEO m16s1 : P 20 1.95 0.13 13 329 9 27
   SPTHEO m256n1 : P 157 510.22 1.29 1830 1830 6 263
   SPTHEO m256s1 : P 157 1.94 1.29 7 1830 6 263
   CLIN 1.0 : P 1 79.92 6.63 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 170.09 0.14 913 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 157.51 0.10 913 362
   CLIN-E 0.35BM : P 1 161.57 8.21 1745 346
   CLIN-E 0.35BS : P 1 173.15 3.89 1745 346
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 208.00 1 446 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 202.50 1 473 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.79 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.21 664 26 19

SYN222-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.94 415 242 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 513 6
   SPTHEO m16n1 : P 16 52.78 0.13 298 298 9 26
   SPTHEO m16s1 : P 16 2.03 0.13 13 298 9 26
   SPTHEO m256n1 : P 156 507.59 1.29 1822 1822 6 263
   SPTHEO m256s1 : P 156 1.93 1.29 7 1822 6 263
   CLIN 1.0 : P 1 79.17 6.62 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 171.07 0.12 913 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 159.99 0.05 913 363
   CLIN-E 0.35BM : P 1 146.32 4.25 1745 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 136.02 0.08 977 352
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 349.30 1 445 0 0 0 1 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 141.80 1 433 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.66 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 665 26 18

SYN223-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.85 415 209 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 582 6
   SPTHEO m16n1 : P 20 51.20 0.13 319 319 9 26
   SPTHEO m16s1 : P 20 1.97 0.13 13 319 9 26
   SPTHEO m256n1 : P 225 579.00 1.47 1795 1795 5 300
   SPTHEO m256s1 : P 225 1.93 1.47 6 1795 5 300
   CLIN 1.0 : P 1 79.50 6.44 295
   CLIN-E 0.35FM : P 1 172.96 0.08 913 358
   CLIN-E 0.35FS : P 1 137.40 0.07 913 355
   CLIN-E 0.35BM : P 1 154.87 8.25 1745 347
   CLIN-E 0.35BS : P 1 130.25 7.43 1745 347
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 596.90 1 443 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 140.80 1 432 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.81 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.21 664 21 14

                                                                                   SYN224-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.97 415 261 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 243 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 52.64 0.13 311 311 9 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 1.95 0.13 13 311 9 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 152 511.45 1.30 1846 1846 6 265
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 152 1.93 1.30 7 1846 6 265
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.47 6.70 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 159.46 0.14 913 357
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 130.88 0.05 913 355
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 163.32 12.46 1745 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 131.19 7.56 1745 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 351.20 1 445 0 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 231.10 1 497 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.22 664 24 17

                                                                                   SYN225-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.14 479 1584 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 74 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.06 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.06 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.06 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.06 - 74 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.16 6.41 295
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 693.61 0.13 1297 312
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 551.29 0.14 1105 288
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 129.63 0.09 1425 351
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 124.77 0.09 1233 351
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 188.80 1 443 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 288.10 1 562 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.78 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.55 0.33 665 233 118

                                                                                   SYN226-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.82 415 220 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 569 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 24 52.65 0.13 311 311 8 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 24 1.95 0.13 12 311 8 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 222 472.85 1.20 1713 1713 6 245
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 222 1.93 1.20 7 1713 6 245
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.89 6.55 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 162.24 0.11 913 358
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 144.98 0.07 913 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 143.73 4.27 1745 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 135.06 0.15 977 350
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 146.30 1 424 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 141.10 1 433 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.77 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.22 665 21 14

                                                                                   SYN227-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.70 447 884 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 77 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.03 - 77 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.03 - 77 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.03 - 77 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.03 - 77 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.55 11.37 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 698.22 0.17 1297 314
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 554.63 0.19 1105 290
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 127.26 0.07 1425 351
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 121.94 0.09 1233 351
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 190.70 1 446 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 396.80 1 564 14 2 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.67 0.33 665 332 160

                                                                                   SYN228-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.87 479 1314 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 49 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.06 - 49 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.06 - 49 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.06 - 49 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.06 - 49 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.03 11.36 300
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 684.23 0.20 1297 313
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 553.49 0.15 1105 289
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 125.23 0.12 1425 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 120.26 0.06 1233 350
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 177.30 1 445 1 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 288.70 1 563 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.75 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.54 0.32 665 163 81

SYN229-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.91 415 248 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.06 690 6
   SPTHEO m16n1 : P 18 50.70 0.13 307 307 9 26
   SPTHEO m16s1 : P 18 1.95 0.13 13 307 9 26
   SPTHEO m256n1 : P 156 488.88 1.23 1753 1753 6 252
   SPTHEO m256s1 : P 156 1.94 1.23 7 1753 6 252
   CLIN 1.0 : P 1 80.09 6.62 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 169.18 0.03 913 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 157.68 0.07 913 362
   CLIN-E 0.35BM : P 1 159.89 8.28 1745 346
   CLIN-E 0.35BS : P 1 154.05 4.01 1809 349
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 204.20 1 445 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 202.50 1 473 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.24 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.21 664 26 19

SYN230-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.89 415 248 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.07 690 6
   SPTHEO m16n1 : P 18 49.92 0.13 307 307 9 26
   SPTHEO m16s1 : P 18 1.92 0.13 13 307 9 26
   SPTHEO m256n1 : P 156 486.36 1.23 1753 1753 6 252
   SPTHEO m256s1 : P 156 1.93 1.23 7 1753 6 252
   CLIN 1.0 : P 1 80.48 6.69 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 189.71 12.70 1809 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 172.43 7.69 1681 362
   CLIN-E 0.35BM : P 1 165.14 12.36 1745 346
   CLIN-E 0.35BS : P 1 156.25 7.59 1809 349
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 162.20 1 444 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 202.60 1 473 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.20 664 26 19

SYN231-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.90 415 242 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 460 6
   SPTHEO m16n1 : P 16 52.38 0.13 302 302 9 27
   SPTHEO m16s1 : P 16 1.94 0.13 13 302 9 27
   SPTHEO m256n1 : P 159 498.58 1.26 1780 1780 6 257
   SPTHEO m256s1 : P 159 1.94 1.26 7 1780 6 257
   CLIN 1.0 : P 1 79.40 6.64 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 173.61 0.13 913 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 162.26 0.11 913 363
   CLIN-E 0.35BM : P 1 150.01 4.20 1745 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 158.60 0.08 977 349
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 230.60 1 446 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 142.10 1 433 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.55 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.43 0.20 665 26 18

SYN232-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.83 415 242 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.04 456 6
   SPTHEO m16n1 : P 15 50.18 0.13 289 289 9 26
   SPTHEO m16s1 : P 15 1.93 0.13 13 289 9 26
   SPTHEO m256n1 : P 159 494.08 1.25 1773 1773 6 256
   SPTHEO m256s1 : P 159 1.93 1.25 7 1773 6 256
   CLIN 1.0 : P 1 79.91 6.81 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 193.19 12.70 1809 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 176.94 7.64 1681 363
   CLIN-E 0.35BM : P 1 153.57 8.25 1745 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 142.75 3.86 1681 352
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 194.90 1 448 0 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 141.90 1 433 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.50 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.43 0.21 665 26 18

SYN233-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.90 415 209 5 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.05 554 6
   SPTHEO m16n1 : P 20 49.40 0.13 319 319 9 26
   SPTHEO m16s1 : P 20 1.90 0.13 13 319 9 26
   SPTHEO m256n1 : P 225 571.34 1.44 1753 1753 5 293
   SPTHEO m256s1 : P 225 1.95 1.44 6 1753 5 293
   CLIN 1.0 : P 1 79.74 6.48 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 171.30 0.11 913 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 135.83 0.08 913 356
   CLIN-E 0.35BM : P 1 154.20 8.27 1745 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 129.40 7.56 1809 348
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 593.00 1 444 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 141.50 1 433 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.77 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.20 664 21 14

                                                                                   SYN234-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.98 479 1583 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.02 74 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 7.94 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.94 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.94 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.94 - 74 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.84 6.50 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 702.59 0.18 1297 315
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 558.85 0.16 1105 291
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 132.86 0.08 1425 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 127.79 0.08 1233 353
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 187.80 1 446 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 408.10 1 564 14 3 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.60 0.31 665 233 118

                                                                                   SYN235-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.90 479 1259 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 58 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.27 - 58 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.27 - 58 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.27 - 58 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.27 - 58 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.16 11.31 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 728.69 0.20 1297 312
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 570.66 0.19 1105 284
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 130.47 0.05 1489 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 125.20 0.09 1297 352
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 653.60 1 440 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.86 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.53 0.29 665 164 82

                                                                                   SYN236-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.82 415 209 5 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 554 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 20 50.18 0.13 319 319 9 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 20 1.93 0.13 13 319 9 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 198 474.24 1.21 1477 1477 5 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 198 1.92 1.21 6 1477 5 247
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.96 6.65 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 170.94 0.05 913 359
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 135.95 0.12 913 356
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 154.58 8.25 1745 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 129.39 7.60 1809 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 97.70 1 382 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 141.30 1 433 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.83 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.42 0.21 665 21 14

                                                                                   SYN237-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.59 415 18 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 12 45.53 0.11 69 69 2 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 12 1.98 0.11 3 69 2 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.81 0.00 356
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.03 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.48 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 106.97 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.54 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.80 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.35 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN238-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.55 415 13 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 41.37 0.10 63 63 2 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 1.97 0.10 3 63 2 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.52 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.52 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.18 2.76 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 311.20 0.13 1041 389
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 258.38 0.11 1041 387
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 116.34 0.04 1041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 114.56 0.06 913 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.80 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.20 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 664 18 12

SYN239-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.59 415 28 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 12 43.55 0.11 66 66 2 22
   SPTHEO m16s1 : P 12 1.98 0.11 3 66 2 22
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.30 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.30 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.06 0.00 356
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.19 0.06 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.61 0.06 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.07 0.02 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.70 0.04 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.90 0 352 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.19 664 0 0

SYN240-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.57 415 18 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 13 42.90 0.11 66 66 2 22
   SPTHEO m16s1 : P 13 1.95 0.11 3 66 2 22
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 8.97 0.00 356
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.15 0.05 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.44 0.03 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.13 0.08 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.50 0.07 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.37 0.20 664 0 0

SYN241-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.57 415 22 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 9 45.31 0.11 69 69 2 23
   SPTHEO m16s1 : P 9 1.97 0.11 3 69 2 23
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.17 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.17 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.12 0.00 355
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.31 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.61 0.10 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.16 0.08 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.35 0.07 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.90 0 351 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.80 0 351 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.33 0.20 664 0 0

SYN242-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.56 415 22 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 8 43.12 0.11 66 66 2 22
   SPTHEO m16s1 : P 8 1.96 0.11 3 66 2 22
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.18 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.18 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.01 0.00 355
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.06 0.04 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.46 0.08 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.12 0.08 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 108.82 0.07 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.90 0 351 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.70 0 351 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.20 664 0 0

SYN243-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.68 415 157 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 100 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.01 - 100 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.01 - 100 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.01 - 100 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.01 - 100 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.03 2.61 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 649.74 0.18 1169 303
   CLIN-E 0.35FS : P 1 645.89 0.14 1297 305
   CLIN-E 0.35BM : P 1 118.50 0.06 1361 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 117.48 0.06 1361 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.20 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.55 0.30 665 193 100

                                                                                   SYN244-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.64 415 30 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 44.85 0.11 69 69 2 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 1.95 0.11 3 69 2 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.12 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.12 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.96 0.00 356
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 117.01 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 107.45 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.08 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.38 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.80 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.35 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN245-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.63 415 30 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 43.75 0.11 66 66 2 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 1.99 0.11 3 66 2 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.08 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.08 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.94 0.00 356
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.10 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.73 0.03 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.28 0.14 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.43 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.90 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.70 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.34 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN246-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.65 415 42 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 29 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.07 - 29 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.07 - 29 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.07 - 29 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.07 - 29 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.95 2.68 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 524.51 0.13 1169 261
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 457.88 0.14 1105 253
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 116.83 0.06 1297 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 114.31 0.10 1169 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.60 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.40 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.50 0.26 665 127 59

                                                                                   SYN247-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.58 415 4 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 43.56 0.11 66 66 2 22
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 1.98 0.11 3 66 2 22
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.12 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.12 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.94 2.66 346
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 305.96 0.07 1041 386
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 257.42 0.11 1041 384
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 112.01 0.06 1041 347
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 109.73 0.05 913 347
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.00 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.10 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 664 18 12

                                                                                   SYN248-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.82 415 203 3 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 74 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.08 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.08 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.08 - 74 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.08 - 74 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.37 6.68 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 580.53 0.19 1169 278
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 537.95 0.19 1105 283
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 207.62 4.30 3281 353
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 136.24 3.86 2577 350
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(RR) 1 106.70 1 392 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 47.50 1 377 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.74 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.56 0.33 665 185 97

SYN249-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.84 415 207 3 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 74 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.14 - 74 - 6 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.14 - 74 - 6 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.14 - 74 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.14 - 74 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.77 6.57 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 580.67 0.14 1169 278
   CLIN-E 0.35FS : P 1 539.12 0.15 1105 283
   CLIN-E 0.35BM : P 1 174.70 4.34 3217 352
   CLIN-E 0.35BS : P 1 135.82 3.85 2513 349
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 160.20 1 442 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 47.50 1 376 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.77 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.56 0.28 665 185 97

SYN250-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.10 479 1349 5 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.02 537 13
   SPTHEO m16n1 : P 7 35.46 0.09 389 389 13 18
   SPTHEO m16s1 : P 7 1.97 0.09 29 389 13 18
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.96 - 537 - 13 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.96 - 537 - 13 0
   CLIN 1.0 : P 1 136.90 11.32 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1141.38 0.39 2001 391
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1112.38 0.25 2001 393
   CLIN-E 0.35BM : P 1 395.35 4.30 2769 391
   CLIN-E 0.35BS : P 1 244.00 8.00 2961 361
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 213.50 1 448 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 509.00 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 5.13 18 4 3
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 3.40 2.45 801 3335 1095

SYN251-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.91 415 217 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.03 73 6
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.00 - 73 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.00 - 73 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 73 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 73 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.23 2.62 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 656.79 0.21 1169 303
   CLIN-E 0.35FS : P 1 650.25 0.18 1297 305
   CLIN-E 0.35BM : P 1 118.74 0.12 1361 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 118.28 0.05 1361 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.60 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.40 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.57 0.31 665 193 100

SYN252-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.44 479 2232 16 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1002.02 27479687 -
   SPTHEO m16n1 : P 6 220.69 163.19 4528819 4528819 30 29
   SPTHEO m16s1 : P 6 12.17 163.19 286715 4528819 30 29
   SPTHEO m256n1 : P 79 527.51 7.42 80102 80102 35 265
   SPTHEO m256s1 : P 79 2.00 7.42 521 80102 35 265
   CLIN 1.0 : P 1 649.12 32.33 231
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 2513 451
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.21 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 355.16 8.52 4305 358
   CLIN-E 0.35BS : P 1 328.64 11.77 4305 358
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.99 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.54 1.81 738 2008 720

SYN253-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.60 479 2230 17 6
   SETHEO 3.1 : timeout 1001.99 27454746 -
   SPTHEO m16n1 : P 6 356.69 215.12 6042264 6042264 30 72
   SPTHEO m16s1 : P 6 12.15 215.12 286715 6042264 30 72
   SPTHEO m256n1 : P 110 629.34 9.94 110660 110660 35 317
   SPTHEO m256s1 : P 110 1.99 9.94 521 110660 35 317
   CLIN 1.0 : P 1 646.63 32.20 230
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.30 2513 452
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 2577 448
   CLIN-E 0.35BM : P 1 326.38 4.11 4177 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 314.72 7.65 4177 349
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 10.13 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.52 1.77 737 2013 721

                                                                                   SYN254-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.62 479 2230 17 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1002.01 27520771 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 156.44 91.25 2510620 2510620 - 33
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.48 91.25 520467 2510620 - 33
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 114 505.36 8.61 91471 91471 33 258
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 114 1.96 8.61 493 91471 33 258
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 649.27 32.04 231
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 2513 452
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.26 2577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 332.64 8.44 4305 358
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 314.83 11.75 4305 358
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 587.00 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.21 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.52 1.79 738 2008 720

                                                                                   SYN255-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.13 447 374 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 44.38 0.11 92 92 3 23
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 1.93 0.11 4 92 3 23
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.15 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.15 - 4 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.04 2.61 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 204.94 16.87 1809 360
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 145.29 11.49 1681 355
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 122.56 8.27 1681 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 119.86 7.52 1681 350
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.20 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.21 664 22 15

                                                                                   SYN256-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.08 447 374 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 13 40.32 0.10 84 84 3 21
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 13 1.92 0.10 4 84 3 21
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 4 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.45 6.73 294
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 223.97 12.65 1809 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 172.83 7.57 1681 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 137.30 4.14 1681 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 132.30 3.81 1681 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 161.40 1 441 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 101.60 1 410 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.51 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.22 664 24 17

                                                                                   SYN257-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.50 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.46 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.46 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.46 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.46 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.81 0.00 358
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 106.95 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.27 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 106.82 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.23 0.11 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 354 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.34 0.19 664 0 0

                                                                                   SYN258-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.51 415 2 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 10 36.86 0.09 57 57 2 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 10 1.94 0.09 3 57 2 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.20 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.20 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.93 2.63 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 194.45 0.10 977 363
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 150.67 0.11 913 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 114.05 0.11 1041 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 111.73 0.08 913 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.70 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.21 665 24 17

SYN259-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.58 415 2 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 11 36.48 0.09 57 57 2 19
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.92 0.09 3 57 2 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.02 2.65 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 194.32 0.10 977 363
   CLIN-E 0.35FS : P 1 150.43 0.11 913 361
   CLIN-E 0.35BM : P 1 113.86 0.05 1041 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 111.74 0.07 913 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.30 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.20 665 24 17

SYN260-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.49 415 2 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 11 37.21 0.09 57 57 2 19
   SPTHEO m16s1 : P 11 1.96 0.09 3 57 2 19
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.98 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.98 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.38 2.65 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 194.11 0.06 977 363
   CLIN-E 0.35FS : P 1 150.47 0.11 913 361
   CLIN-E 0.35BM : P 1 113.97 0.08 1041 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 111.63 0.10 913 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.80 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.20 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.42 0.22 665 24 17

SYN261-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.60 415 9 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 19 41.16 0.10 63 63 2 21
   SPTHEO m16s1 : P 19 1.96 0.10 3 63 2 21
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.84 2.65 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 185.42 0.10 977 361
   CLIN-E 0.35FS : P 1 140.69 0.05 913 358
   CLIN-E 0.35BM : P 1 111.52 0.04 1041 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 109.51 0.07 913 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.10 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 664 18 12

SYN262-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.00 447 310 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 43 5
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.13 - 43 - 5 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.13 - 43 - 5 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.13 - 43 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.13 - 43 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 79.42 6.58 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 659.68 0.12 1169 305
   CLIN-E 0.35FS : P 1 656.24 0.16 1297 307
   CLIN-E 0.35BM : P 1 122.20 0.05 1361 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 120.60 0.03 1361 350
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 192.30 1 445 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 72.50 1 399 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.49 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.63 0.34 665 282 141

SYN263-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.87 479 1117 3 3
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 74 6
   SPTHEO m16n1 : P 12 45.30 0.11 161 161 6 23
   SPTHEO m16s1 : P 12 1.97 0.11 7 161 6 23
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.16 - 74 - 6 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.16 - 74 - 6 0
   CLIN 1.0 : P 1 137.66 11.67 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1217.24 0.25 2065 378
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1182.79 0.24 2065 380
   CLIN-E 0.35BM : P 1 136.05 0.08 2001 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 134.49 0.08 2001 350
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 741.90 1 441 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.82 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.00 0.63 675 790 383

                                                                                   SYN264-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.26 447 588 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 50 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.04 - 50 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.04 - 50 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 50 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 50 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.69 6.47 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 670.54 0.23 1233 309
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 667.85 0.20 1297 311
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 122.62 0.09 1361 350
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 121.60 0.09 1361 350
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 203.10 1 445 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 199.30 1 478 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.51 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.65 0.37 666 336 162

                                                                                   SYN265-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.90 415 227 4 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.04 433 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 23 66.98 0.17 170 170 4 34
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 23 1.97 0.17 5 170 4 34
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.35 - 433 - 4 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.35 - 433 - 4 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.80 6.55 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 270.51 0.07 1041 377
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 223.58 0.05 977 375
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 125.77 8.28 1809 351
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 123.05 7.68 1745 351
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 354.30 1 445 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 161.40 1 447 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.79 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.21 665 23 16

                                                                                   SYN266-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 4.20 479 1717 13 6
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.06 723 12
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 9 31.89 0.08 987 987 12 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 9 2.00 0.08 62 987 12 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 178 492.76 1.24 5817 5817 13 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 178 1.94 1.24 26 5817 13 254
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 237.46 18.26 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1393.96 0.35 2065 392
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1347.47 0.25 2129 394
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 247.48 0.11 2321 371
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 243.69 4.50 3345 370
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 215.90 1 445 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 502.20 1 566 14 6 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(S) 1 6.84 84 13 2
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.86 0.47 671 657 319

                                                                                   SYN267-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.49 447 687 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.28 3825 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 37.24 0.09 285 285 5 19
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 1.96 0.09 15 285 5 19
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 149 506.99 1.27 1557 1557 5 260
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 149 1.95 1.27 6 1557 5 260
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.09 11.23 300
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 468.27 0.11 1169 279
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 433.39 0.04 1105 279
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 150.43 4.16 1937 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 145.44 3.81 1873 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 352.70 1 443 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 181.60 1 465 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.25 665 82 40

                                                                                   SYN268-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.51 447 687 5 5
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.26 3630 7
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 34.74 0.09 255 255 5 18
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 1.93 0.09 15 255 5 18
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 145 488.29 1.24 1515 1515 5 253
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 145 1.93 1.24 6 1515 5 253
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 136.20 11.35 301
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 468.88 0.08 1169 280
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 434.01 0.10 1105 280
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 131.82 8.37 1937 352
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 128.96 7.70 1873 352
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 394.90 1 445 0 0 0 1 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(RR) 1 250.60 1 530 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 1.11 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.48 0.24 665 82 40

SYN269-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.31 479 1725 12 6
   SETHEO 3.1 : P 1 6.74 158877 43
   SPTHEO m16n1 : P 12 37.91 1.52 15658 15658 43 18
   SPTHEO m16s1 : P 12 2.11 1.52 1201 15658 43 18
   SPTHEO m256n1 : P 166 796.74 23.54 286492 286492 43 393
   SPTHEO m256s1 : P 166 2.05 23.54 1182 286492 43 393
   CLIN 1.0 : P 1 1412.95 72.25 460
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.22 2513 452
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.31 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 372.83 6.93 2897 308
   CLIN-E 0.35BS : P 1 432.31 16.76 2705 298
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 863.70 1 462 1 4 0 0 1
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 516.30 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.60 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.82 2.14 747 2216 724

SYN270-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.08 479 1632 14 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.10 1917 23
   SPTHEO m16n1 : P 13 58.78 0.15 1156 1156 15 30
   SPTHEO m16s1 : P 13 1.96 0.15 43 1156 15 30
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.22 - 1917 - 11 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.22 - 1917 - 11 0
   CLIN 1.0 : P 1 422.95 29.26 448
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.20 2513 452
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 2577 447
   CLIN-E 0.35BM : P 1 272.92 9.13 3729 365
   CLIN-E 0.35BS : P 1 234.50 8.48 3665 364
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 295.10 1 445 1 2 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 496.40 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 4.26 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.69 1.17 685 1373 554

SYN271-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 4.12 479 1724 12 6
   SETHEO 3.1 : P 1 21.60 536875 36
   SPTHEO m16n1 : P 26 198.62 135.43 2633568 2633568 36 32
   SPTHEO m16s1 : P 26 6.99 135.43 97538 2633568 36 32
   SPTHEO m256n1 : P 105 575.32 67.52 1466542 1466542 88 255
   SPTHEO m256s1 : P 105 2.33 67.52 7273 1466542 88 255
   CLIN 1.0 : P 1 1413.37 72.71 460
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.25 2513 451
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.23 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 404.28 10.53 2961 314
   CLIN-E 0.35BS : P 1 407.79 6.57 2641 293
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 5.65 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.88 2.12 747 2222 727

SYN272-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.98 479 1550 7 5
   SETHEO 3.1 : P 1 1.64 30949 10
   SPTHEO m16n1 : P 22 71.07 1.44 9865 9865 18 36
   SPTHEO m16s1 : P 22 1.98 1.44 396 9865 18 36
   SPTHEO m256n1 : P 1 9.57 - 30949 - 10 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 9.57 - 30949 - 10 0
   CLIN 1.0 : P 1 423.35 29.33 448
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1607.24 0.23 2257 417
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1495.62 0.24 2321 409
   CLIN-E 0.35BM : P 1 289.81 6.92 2577 298
   CLIN-E 0.35BS : P 1 367.89 0.09 2321 282
   CLIN-S 1.0+ : P(UR) 1 763.20 1 447 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.98 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.09 0.60 678 946 462

SYN273-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.56 447 872 7 5
   SETHEO 3.1 : P 1 5.42 113622 20
   SPTHEO m16n1 : P 18 67.04 1.14 8497 8497 11 34
   SPTHEO m16s1 : P 18 1.99 1.14 437 8497 11 34
   SPTHEO m256n1 : P 87 503.72 1.25 3037 3037 11 256
   SPTHEO m256s1 : P 87 1.97 1.25 12 3037 11 256
   CLIN 1.0 : P 1 422.84 29.10 448
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.24 2513 451
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1791.44 0.24 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 189.94 4.20 3153 353
   CLIN-E 0.35BS : P 1 185.10 3.91 3153 353
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 206.40 1 446 1 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 498.80 1 566 14 6 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.35 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 2.00 1.36 707 1761 659

                                                                                   SYN274-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.50 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.07 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.82 0.00 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.19 0.04 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.56 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.23 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.31 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 358 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 358 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.35 0.19 664 0 0

                                                                                   SYN275-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.56 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.00 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.00 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.00 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.00 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.69 0.00 357
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.02 0.04 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.57 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.22 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.53 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 353 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 353 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.32 0.19 664 0 0

                                                                                   SYN276-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.43 383 0 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.40 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.40 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.40 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.40 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 8.78 0.00 356
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 106.94 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.50 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.02 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.49 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.60 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.50 0 352 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.14 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.35 0.19 664 0 0

                                                                                   SYN277-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.53 415 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 48.25 0.12 75 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 1.93 0.12 3 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.23 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.23 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.82 0.00 353
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 106.96 0.11 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.60 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.08 0.04 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.57 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 2.10 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.60 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.21 664 18 12

                                                                                   SYN278-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.56 415 16 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 16 48.00 0.12 75 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 16 1.92 0.12 3 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.81 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.81 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 29.68 2.64 346
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.09 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.62 0.04 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.19 0.09 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.65 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.70 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.90 0 346 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.21 664 1 0

SYN279-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.91 415 191 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 94 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.04 - 94 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.04 - 94 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 94 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 94 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.14 2.62 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 947.20 0.17 1681 360
   CLIN-E 0.35FS : P 1 888.54 0.15 1617 359
   CLIN-E 0.35BM : P 1 130.61 0.04 1745 350
   CLIN-E 0.35BS : P 1 126.33 0.08 1553 350
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 24.10 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.20 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.22 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.58 0.35 665 229 116

SYN280-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.52 415 5 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 25 50.70 0.13 78 78 2 26
   SPTHEO m16s1 : P 25 1.95 0.13 3 78 2 26
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.17 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.17 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.97 0.00 353
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.29 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.56 0.10 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.26 0.08 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.53 0.05 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 2.00 0 350 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.60 0 350 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.35 0.19 663 0 0

SYN281-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.75 415 123 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 12 49.46 0.12 75 75 2 25
   SPTHEO m16s1 : P 12 1.98 0.12 3 75 2 25
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.03 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.99 2.62 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.12 0.06 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.59 0.07 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.23 0.05 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.59 0.12 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.70 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.37 0.20 664 10 6

SYN282-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.45 415 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 20 49.00 0.12 75 75 2 25
   SPTHEO m16s1 : P 20 1.96 0.12 3 75 2 25
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.04 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.04 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.76 0.00 353
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.19 0.10 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.63 0.06 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.19 0.03 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.60 0.07 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 2.00 0 350 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.60 0 350 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 664 1 0

SYN283-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.60 415 81 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.26 2.70 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 955.05 0.18 1681 359
   CLIN-E 0.35FS : P 1 895.79 0.19 1617 358
   CLIN-E 0.35BM : P 1 126.26 0.10 1745 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 121.96 0.13 1553 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 24.30 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.30 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.58 0.36 665 235 120

                                                                                   SYN284-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.83 415 164 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 8 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 7.88 - 8 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.88 - 8 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.88 - 8 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.88 - 8 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.24 2.58 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 962.40 0.21 1681 361
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 900.22 0.18 1617 360
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 127.38 0.06 1745 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 122.25 0.07 1553 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.30 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.59 0.29 665 237 121

                                                                                   SYN285-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.30 447 599 3 3
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 90 6
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 7 29.25 0.07 120 120 6 15
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 7 1.95 0.07 8 120 6 15
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.96 - 90 - 6 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.96 - 90 - 6 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 79.67 6.61 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 1564.76 0.31 2193 412
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 1460.59 0.38 2257 404
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 210.22 0.09 2449 358
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 148.10 0.06 2321 351
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 192.50 1 446 0 1 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 828.80 1 567 14 5 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 2.55 1.80 728 2053 735

                                                                                   SYN286-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.71 415 86 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 12 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 8.09 - 12 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 8.09 - 12 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.09 - 12 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.09 - 12 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.35 2.67 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 961.66 0.15 1681 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 905.40 0.20 1681 361
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 126.90 0.07 1745 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 121.92 0.03 1553 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.40 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.61 0.32 665 228 116

                                                                                   SYN287-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.52 415 5 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 23 50.70 0.13 78 78 2 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 23 1.95 0.13 3 78 2 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.07 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.07 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.95 0.00 353
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.16 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.61 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.13 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.74 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 2.10 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.60 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.39 0.21 664 18 12

                                                                                   SYN288-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.55 415 5 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 23 50.70 0.13 78 78 2 26
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 23 1.95 0.13 3 78 2 26
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.20 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.20 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 10.10 0.00 353
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.14 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.39 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.12 0.06 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.52 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 2.00 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.60 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.16 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.20 665 22 16

SYN289-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.84 415 179 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 10 3
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.06 - 10 - 3 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.06 - 10 - 3 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.06 - 10 - 3 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.06 - 10 - 3 0
   CLIN 1.0 : P 1 30.16 2.57 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 965.48 0.13 1681 363
   CLIN-E 0.35FS : P 1 906.32 0.16 1681 362
   CLIN-E 0.35BM : P 1 126.34 0.04 1745 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 121.81 0.11 1553 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.90 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.24 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.60 0.34 665 233 119

SYN290-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.70 415 79 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 14 48.50 0.12 75 75 2 25
   SPTHEO m16s1 : P 14 1.94 0.12 3 75 2 25
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.98 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.98 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.99 2.68 346
   CLIN-E 0.35FM : P 1 226.09 0.09 977 372
   CLIN-E 0.35FS : P 1 185.86 0.05 913 370
   CLIN-E 0.35BM : P 1 114.23 0.04 1041 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 111.98 0.05 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.10 0 346 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 18.80 0 346 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.41 0.22 664 24 16

SYN291-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.47 415 1 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 20 50.96 0.13 78 78 2 26
   SPTHEO m16s1 : P 20 1.96 0.13 3 78 2 26
   SPTHEO m256n1 : P 1 7.99 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 7.99 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 9.80 0.00 353
   CLIN-E 0.35FM : P 1 107.12 0.05 913 348
   CLIN-E 0.35FS : P 1 106.63 0.09 913 348
   CLIN-E 0.35BM : P 1 107.09 0.06 913 348
   CLIN-E 0.35BS : P 1 106.68 0.06 913 348
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 2.10 0 350 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.60 0 350 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.18 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.40 0.21 664 18 12

SYN292-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.48 415 6 1 1
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
   SPTHEO m16n1 : P 1 8.27 - 3 - 2 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 8.27 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.27 - 3 - 2 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.27 - 3 - 2 0
   CLIN 1.0 : P 1 29.69 2.61 348
   CLIN-E 0.35FM : P 1 310.10 0.14 1105 389
   CLIN-E 0.35FS : P 1 260.10 0.12 1041 387
   CLIN-E 0.35BM : P 1 111.68 0.08 1041 349
   CLIN-E 0.35BS : P 1 109.66 0.07 913 349
   CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.10 0 348 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.40 0 348 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.17 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.46 0.24 665 61 34

SYN293-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 2.78 415 184 2 2
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 121 5
   SPTHEO m16n1 : P 3 39.67 0.10 194 194 5 20
   SPTHEO m16s1 : P 3 1.99 0.10 12 194 5 20
   SPTHEO m256n1 : P 1 8.06 - 121 - 5 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 8.06 - 121 - 5 0
   CLIN 1.0 : P 1 80.14 6.58 296
   CLIN-E 0.35FM : P 1 763.34 0.20 1425 320
   CLIN-E 0.35FS : P 1 728.05 0.21 1425 323
   CLIN-E 0.35BM : P 1 609.34 0.09 3217 387
   CLIN-E 0.35BS : P 1 132.62 0.09 1745 350
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 59.10 1 360 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 92.80 1 409 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.52 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.61 0.34 665 251 128

                                                                                   SYN294-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.76 415 184 2 2
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 85 5
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 3 31.46 0.08 146 146 5 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 3 1.97 0.08 12 146 5 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.93 - 85 - 5 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.93 - 85 - 5 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 80.27 6.69 296
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 841.58 27.89 2513 322
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 808.26 24.72 2449 324
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 220.65 8.40 3281 354
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 148.46 7.67 2577 351
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 58.00 1 360 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 91.80 1 409 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.54 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.61 0.40 665 251 128

                                                                                   SYN295-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.49 415 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 17 48.99 0.12 75 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 17 1.96 0.12 3 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 8.31 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 8.31 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 9.75 0.00 353
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.06 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.67 0.13 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.18 0.08 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.59 0.12 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 2.00 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 1.60 0 350 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.19 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.38 0.21 665 22 15

                                                                                   SYN296-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.64 415 84 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 4 3
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.99 - 4 - 3 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 30.37 2.66 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 974.34 0.16 1681 366
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 914.98 0.32 1681 365
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 126.34 0.11 1745 349
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 122.09 0.10 1553 349
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 23.40 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 19.00 0 348 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.22 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.59 0.34 665 235 120

                                                                                   SYN297-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 2.56 415 16 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 14 48.74 0.12 75 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 14 1.95 0.12 3 75 2 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 7.96 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 7.96 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 11.62 0.00 352
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 107.20 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 106.39 0.10 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 107.21 0.07 913 348
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 106.53 0.05 913 348
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 5.00 0 349 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 3.80 0 349 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.20 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.36 0.20 664 0 0

                                                                                   SYN298-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 3.80 479 1038 6 4
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.35 5181 11
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 28 60.76 0.15 1745 1745 13 31
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 28 1.96 0.15 60 1745 13 31
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 194 499.87 1.27 12045 12045 11 259
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 194 1.93 1.27 54 12045 11 259
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 238.52 18.67 362
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.23 2513 451
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.30 2577 449
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 175.20 5.89 3665 358
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 166.42 3.87 3537 352
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 827.80 1 566 14 5 0 1 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.62 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 1.20 0.74 680 1021 500

SYN299-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.73 479 1038 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.35 5181 11
   SPTHEO m16n1 : P 28 58.59 0.15 1745 1745 13 31
   SPTHEO m16s1 : P 28 1.89 0.15 60 1745 13 31
   SPTHEO m256n1 : P 194 499.87 1.27 12045 12045 11 259
   SPTHEO m256s1 : P 194 1.93 1.27 54 12045 11 259
   CLIN 1.0 : P 1 238.18 18.39 362
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.32 2513 451
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.20 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 174.99 5.90 3665 358
   CLIN-E 0.35BS : P 1 166.40 3.93 3537 352
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 209.30 1 445 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 355.10 1 561 11 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 3.74 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.18 0.77 680 1021 500

SYN300-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.79 479 1040 6 4
   SETHEO 3.1 : P 1 0.36 5181 11
   SPTHEO m16n1 : P 28 59.82 0.15 1745 1745 13 31
   SPTHEO m16s1 : P 28 1.93 0.15 60 1745 13 31
   SPTHEO m256n1 : P 194 497.26 1.27 12045 12045 11 259
   SPTHEO m256s1 : P 194 1.92 1.27 54 12045 11 259
   CLIN 1.0 : P 1 237.50 18.32 362
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.32 2513 451
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.19 2577 449
   CLIN-E 0.35BM : P 1 175.00 5.86 3665 358
   CLIN-E 0.35BS : P 1 166.33 3.89 3537 352
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 2.82 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 1.21 0.70 680 1024 503

SYN301-1 (unsatisfiable) Released v1.1.0
   Otter 3.0.2 : P 1 3.32 447 681 6 5
   SETHEO 3.1 : P 1 0.10 1668 9
   SPTHEO m16n1 : P 10 33.15 0.25 323 323 7 17
   SPTHEO m16s1 : P 10 1.95 0.25 19 323 7 17
   SPTHEO m256n1 : P 58 500.51 1.26 3833 3833 7 258
   SPTHEO m256s1 : P 58 1.94 1.26 15 3833 7 258
   CLIN 1.0 : P 1 136.77 11.44 301
   CLIN-E 0.35FM : P 1 496.87 0.19 1169 251
   CLIN-E 0.35FS : P 1 493.00 0.15 1105 267
   CLIN-E 0.35BM : P 1 141.36 12.54 2065 353
   CLIN-E 0.35BS : P 1 138.22 11.61 2001 353
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 270.90 1 446 0 3 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 334.10 1 558 6 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 2.50 646 24 4
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.54 0.29 665 169 87

TOP001-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 7258 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.69 6136496 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 364.29 332.53 1978034 1978034 - 20
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 332.53 123445 1978034 - 20
   SPTHEO m256n1 : timeout 4966.15 4541.86 25267684 25267684 - 267
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4541.86 124476 25267684 - 267
   CLIN 1.0 : timeout 1800.98 1.03 697
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 2.20 24337 857
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.09 15249 536
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.28 10129 908
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.50 14033 593
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.87 273.97 4718 21272 6217

TOP001-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 2458 23752 - -
   SETHEO 3.1 : P 1 0.09 745 20
   SPTHEO m16n1 : P 11 2.08 0.36 2834 2834 20 16
   SPTHEO m16s1 : P 11 0.13 0.36 201 2834 20 16
   SPTHEO m256n1 : P 77 29.60 3.43 14152 14152 20 248
   SPTHEO m256s1 : P 77 0.12 3.43 64 14152 20 248
   CLIN 1.0 : timeout 1797.44 0.63 188
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.90 12305 292
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.25 16273 261
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 4.21 13393 257
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 31.31 19601 381
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.80 1 18 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.60 1 19 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(S) 1 8.73 486 6 3
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(S) 1 0.07 0.03 58 61 54

                                                                                   TOP002-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4151 7193 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.75 5233782 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 299.27 256.96 1421352 1421352 - 25
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.44 256.96 119325 1421352 - 25
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4697.52 4269.53 24148185 24148185 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.45 4269.53 126371 24148185 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.16 1.05 728
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 2.32 27025 658
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 11.18 11985 489
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.02 9873 827
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.66 9169 539
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 302.02 275.35 4707 21166 6260

                                                                                   TOP002-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 0.08 63 1 1 1
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 3 2
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 0.06 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 0.06 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 0.06 - 3 - 2 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 0.06 - 3 - 2 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 0.13 0.00 3
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 0.08 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 0.07 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 0.07 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 0.08 0.00 209 4
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(SP) 1 0.10 0 3 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(SP) 1 0.10 0 3 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.00 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(S) 1 0.00 0.00 17 1 1

                                                                                   TOP003-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 7113 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.16 6194970 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 279.26 240.68 1368534 1368534 - 24
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 240.68 125012 1368534 - 24
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5749.74 5249.87 30265390 30265390 - 308
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 5249.87 129959 30265390 - 308
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.26 1.04 732
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 2.35 21009 805
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 15.22 13201 559
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.08 9617 878
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 10.19 9937 550
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 303.65 276.72 4708 21580 6261

                                                                                   TOP003-2 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 18455 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.95 2970467 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 258.48 257.11 849371 849371 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.38 257.11 68325 849371 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4223.40 4199.04 11613644 11613644 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.40 4199.04 62182 11613644 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1796.15 3.06 246
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 3.85 18065 287
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.13 17809 294
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : M 1 0.59 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : M 1 0.58 0.00 209 11
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : unsound_model ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 0.07 0.03 51 49 40

                                                                                   TOP004-1 (unsatisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : P 1 1.25 287 26 0 0
                                                                                      SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
                                                                                      SPTHEO m16n1 : P 1 5.96 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m16s1 : P 1 5.96 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256n1 : P 1 5.96 - 2 - 1 0
                                                                                      SPTHEO m256s1 : P 1 5.96 - 2 - 1 0
                                                                                      CLIN 1.0 : P 1 3.60 0.00 112
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : P 1 5.55 0.02 465 112
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : P 1 5.58 0.01 465 112
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : P 1 5.59 0.00 465 112
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : P 1 5.57 0.01 465 112
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.20 0 112 0 0 0 0 0
                                                                                      CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.20 0 112 0 0 0 0 0
                                                                                      LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.15 - - ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : P(I) 1 0.15 0.08 204 0 0

TOP004-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.29 127 15 0 0
   SETHEO 3.1 : P 1 0.01 2 1
   SPTHEO m16n1 : P 1 0.87 - 2 - 1 0
   SPTHEO m16s1 : P 1 0.87 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256n1 : P 1 0.87 - 2 - 1 0
   SPTHEO m256s1 : P 1 0.87 - 2 - 1 0
   CLIN 1.0 : P 1 0.61 0.00 20
   CLIN-E 0.35FM : P 1 1.16 0.00 209 20
   CLIN-E 0.35FS : P 1 1.18 0.00 209 20
   CLIN-E 0.35BM : P 1 1.16 0.01 209 20
   CLIN-E 0.35BS : P 1 1.17 0.00 209 20
   CLIN-S 1.0+ : P(US) 1 0.10 0 20 0 0 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(US) 1 0.10 0 20 0 0 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 0.01 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : P(I) 1 0.03 0.01 47 0 0

TOP005-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4183 7525 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.43 6363939 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 296.03 255.31 1480614 1480614 - 25
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.29 255.31 126235 1480614 - 25
   SPTHEO m256n1 : timeout 4346.33 3933.29 22787586 22787586 - 252
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 3933.29 136465 22787586 - 252
   CLIN 1.0 : timeout 1801.15 1.26 729
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 2.27 23313 823
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 12.16 11089 591
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.12 9937 813
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 2.40 9233 606
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.86 274.38 4727 21341 6271

TOP005-2 (unsatisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : P 1 0.52 159 105 9 6
   SETHEO 3.1 : P 1 0.29 2569 29
   SPTHEO m16n1 : P 6 2.37 0.63 3019 3019 29 15
   SPTHEO m16s1 : P 6 0.16 0.63 215 3019 29 15
   SPTHEO m256n1 : P 11 40.53 8.12 20629 20629 19 240
   SPTHEO m256s1 : P 11 0.17 8.12 89 20629 19 240
   CLIN 1.0 : timeout 1799.19 0.30 135
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.07 19665 342
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 0.09 20369 301
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.07 26001 475
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 0.12 25105 364
   CLIN-S 1.0+ : P(HM) 1 1.80 1 15 0 1 0 0 0
   CLIN-S 1.0- : P(HM) 1 1.80 1 19 0 1 0 0 0
   LINUS 1.0.1 : P(U) 1 9.92 - - ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.73 295.28 1952 5414 4155

TOP006-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4215 6853 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.70 6317539 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 355.66 311.97 1811792 1811792 - 27
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 311.97 123410 1811792 - 27
   SPTHEO m256n1 : timeout 4589.06 4187.39 23805812 23805812 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4187.39 125790 23805812 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1801.12 1.48 721
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 2.26 24081 849
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 10.99 12881 528
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.05 9681 885
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 13.37 9553 576
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.33 274.25 4718 21284 6220

TOP007-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4087 6655 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.62 6004505 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 356.44 311.19 1802580 1802580 - 28
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.39 311.19 120270 1802580 - 28
   SPTHEO m256n1 : timeout 4697.56 4274.54 24985823 24985823 - 261
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.41 4274.54 123860 24985823 - 261
   CLIN 1.0 : timeout 1801.56 2.12 989
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 14.89 17233 715
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.44 10513 547
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.18 9617 806
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 11.23 7185 521
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.18 271.83 4799 19133 6499

                                                                                   TOP008-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 6730 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.89 6281856 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 353.92 309.01 1739279 1739279 - 27
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.40 309.01 115844 1739279 - 27
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4588.83 4178.98 23516942 23516942 - 249
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4178.98 122982 23516942 - 249
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.91 2.14 853
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.23 17425 750
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.89 12625 663
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.17 10001 843
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.00 9553 666
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.33 271.75 4738 19657 6368

                                                                                   TOP009-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 6789 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.25 6113875 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 355.56 311.56 1864658 1864658 - 28
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 311.56 122546 1864658 - 28
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4799.63 4391.21 26661902 26661902 - 261
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4391.21 137376 26661902 - 261
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.53 2.24 763
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.22 18513 655
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 11.52 9425 579
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 11.54 10513 839
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 12.62 8209 591
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 300.00 270.62 4832 19629 6559

                                                                                   TOP010-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 5988 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.62 6481586 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 282.25 257.26 1566564 1566564 - 16
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 257.26 121310 1566564 - 16
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4929.77 4543.58 27431885 27431885 - 247
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.48 4543.58 127767 27431885 - 247
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.19 1.79 695
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 0.32 13073 552
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 2.63 12817 653
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.37 7249 798
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 8.77 8529 705
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 1.23 0.84 418 732 362

                                                                                   TOP011-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 5815 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 999.94 5711042 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 338.01 311.29 1805179 1805179 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.37 311.29 120287 1805179 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5228.22 4812.85 28174438 28174438 - 263
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4812.85 123325 28174438 - 263
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.16 1.10 644
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 5.92 11537 836
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 12.98 14993 808
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.23 6865 929
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.58 13521 815
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 1.27 0.89 431 746 365

                                                                                   TOP012-1 (unknown) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4119 7734 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.25 6322763 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 342.14 311.93 1835076 1835076 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 311.93 121022 1835076 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4987.85 4531.74 26469570 26469570 - 256
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.19 4531.74 118316 26469570 - 256
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.45 2.12 1008
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.37 18321 724
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.13 14417 698
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.28 7441 879
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.66 10513 700
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : timeout 301.64 273.40 4770 19868 6385

TOP013-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 6753 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.86 6120610 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.89 293.84 1769705 1769705 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.47 293.84 118689 1769705 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4809.23 4392.55 25158223 25158223 - 258
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4392.55 123427 25158223 - 258
   CLIN 1.0 : timeout 1800.94 2.08 851
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.21 17425 750
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.97 14097 700
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.07 10065 846
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.41 10001 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 301.32 273.14 4768 19883 6394

TOP014-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 8330 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.32 6522518 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 339.04 310.75 1852795 1852795 - 17
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.30 310.75 117623 1852795 - 17
   SPTHEO m256n1 : timeout 4959.15 4540.14 26854675 26854675 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4540.14 121354 26854675 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1799.92 1.80 655
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.23 18449 692
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.99 13841 689
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.34 7761 817
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 5.02 8721 716
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 1.24 0.88 434 722 354

TOP015-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 6747 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.79 6498122 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.51 294.91 1724518 1724518 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.45 294.91 116645 1724518 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4960.27 4561.40 26978926 26978926 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4561.40 125981 26978926 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1800.88 1.94 851
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.27 17361 749
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.92 14033 700
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.08 10001 846
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.50 10001 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 1.19 0.82 415 724 355

TOP016-1 (satisfiable) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 6747 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 999.92 6489449 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 320.85 295.35 1633712 1633712 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.41 295.35 109336 1633712 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4920.93 4524.77 26732045 26732045 - 247
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4524.77 126230 26732045 - 247
   CLIN 1.0 : timeout 1800.83 1.96 837
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.25 17361 749
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 1.96 14033 700
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.06 10001 845
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.34 10001 680
   CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : M 1 1.20 0.88 416 724 355

TOP017-1 (unknown) Released v1.0.0
   Otter 3.0.2 : timeout ? 4247 6805 - -
   SETHEO 3.1 : timeout 1000.34 6497785 -
   SPTHEO m16n1 : timeout 301.34 275.72 1534657 1534657 - 16
   SPTHEO m16s1 : timeout 20.28 275.72 109231 1534657 - 16
   SPTHEO m256n1 : timeout 4945.22 4540.96 26943618 26943618 - 249
   SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4540.96 127190 26943618 - 249
   CLIN 1.0 : timeout 1799.95 2.60 654
   CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 9.33 18449 691
   CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 2.12 13841 689
   CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.31 7761 818
   CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.94 8721 716
   CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
   CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
   LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
   DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
   DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
   SPASS 0.45 : timeout 300.65 271.94 4741 19646 6365

                                                                                   TOP018-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4055 6920 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.07 5645836 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 339.46 312.79 1778871 1778871 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.46 312.79 114469 1778871 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 4948.08 4550.98 26634552 26634552 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.43 4550.98 122967 26634552 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1800.71 1.51 778
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 8.72 20497 717
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 9.52 14353 700
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 0.38 8785 897
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 6.24 9681 738
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      CLIN-S 1.0- : timeout ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 1.48 1.04 428 816 396

                                                                                   TOP019-1 (satisfiable) Released v1.0.0
                                                                                      Otter 3.0.2 : timeout ? 4023 6901 - -
                                                                                      SETHEO 3.1 : timeout 1000.44 5846182 -
                                                                                      SPTHEO m16n1 : timeout 341.15 314.71 1781289 1781289 - 17
                                                                                      SPTHEO m16s1 : timeout 20.32 314.71 114946 1781289 - 17
                                                                                      SPTHEO m256n1 : timeout 5016.47 4618.39 27155032 27155032 - 254
                                                                                      SPTHEO m256s1 : timeout 20.49 4618.39 123848 27155032 - 254
                                                                                      CLIN 1.0 : timeout 1801.60 1.36 800
                                                                                      CLIN-E 0.35FM : timeout 1800.00 7.19 17361 748
                                                                                      CLIN-E 0.35FS : timeout 1800.00 5.27 13777 679
                                                                                      CLIN-E 0.35BM : timeout 1800.00 10.04 10001 845
                                                                                      CLIN-E 0.35BS : timeout 1800.00 4.67 8785 714
                                                                                      CLIN-S 1.0+ : not_tested (unknown)
                                                                                      CLIN-S 1.0- : not_tested (unknown)
                                                                                      LINUS 1.0.1 : timeout ? ? ? ?
                                                                                      DISCOUNT 3.0A : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      DISCOUNT 3.0O : not_tested (not unit-equality)
                                                                                      SPASS 0.45 : M 1 1.49 1.14 437 818 398